Table des matières

Introduction

Aperçu

Introduction

Ce document décrit les API héritées d'Umbrella et les intégrations Cisco.

Aperçu

Après leur fin de vie, les API héritées d'Umbrella restent prises en charge uniquement pour les intégrations Cisco qui n'ont pas encore été migrées vers l'API Umbrella.

Voici une liste des intégrations matérielles qui restent prises en charge :

Intégration

DNS parapluie

Tunnels SIG de parapluie

SD-WAN Cisco Catalyst

·

·

Cisco Catalyst sans fil

·

Commutateurs Cisco Catalyst

·

· (avec Cisco DNA Center)

Meraki MX

·

Meraki MR

·

Connecteur SD-WAN pour parapluie Meraki (Meraki MX)

·

·

Cisco+ Secure Connect

·

·

Cisco DNA Center / Catalyst Center

·

·

Cisco ASA

·

Cisco FMC

·

·

Périphérique FTD Cisco

·

Cisco ISR

·

Outre ces intégrations matérielles, les API Umbrella Legacy restent prises en charge pour les intégrations avec ces plates-formes :

- Cisco SecureX

- Cisco XDR

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant vos intégrations Cisco avec Umbrella, veuillez contacter l'assistance Umbrella à l'adresse umbrella-support@cisco.com.