Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Introduction

Compatibilité VPN F5

Client VPN F5 BigIP

Proxy de relais DNS F5

Recherche du paramètre de fractionnement en canaux ou DNS (Split Tunneling Setting)

Nouveau client F5

Introduction

Ce document décrit la compatibilité entre Cisco Umbrella Roaming Client et F5 VPN.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella Roaming Client.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Introduction

Le client d'itinérance Umbrella peut être utilisé dans une grande variété de configurations réseau et logicielles. Cet article présente tous les sujets de compatibilité connus avec le client VPN F5. Cet article commence par les comportements de détection attendus actuels, puis traite des notes de compatibilité spécifiques à F5 VPN.

Le client Umbrella a mis en oeuvre des mécanismes de détection automatisés pour réagir aux changements de VPN afin de garantir le maintien de la fonctionnalité DNS. Cela peut entraîner le client à rester temporairement non protégé pendant que le VPN est connecté. Pour plus d'informations, consultez l'article Comprendre l'heuristique de la détection VPN tierce avec le client d'itinérance Umbrella.

Compatibilité VPN F5

Dans de nombreuses configurations, le VPN F5 fonctionne en insérant les adresses DNS VPN dans les cartes réseau non VPN en pré-mettant les serveurs VPN en attente dans le DNS de la carte réseau. Ainsi, pour une configuration DNS locale x.x.x.x et une configuration VPN y.y.y.y, le résultat est y.y.y.y, x.x.x.x.

Avec le client d’itinérance Umbrella, cela remplace l’adresse 127.0.0.1 placée. Pour s'assurer que le VPN F5 n'est pas altéré par une boucle de modification sans fin, Umbrella arrête la redirection si 127.0.0.1 est placé à la fin de la liste DNS ou est rapidement modifié en s'éloignant de 127.0.0.1.

Dans la plupart des cas, Umbrella recommande l'utilisation du module de sécurité d'itinérance Umbrella qui fait partie du client de sécurité d'itinérance AnyConnect. Le déploiement du VPN n'est pas obligatoire (il peut être supprimé de l'affichage pour l'utilisateur au moment de l'installation).

La compatibilité F5 à ce stade est définie comme une connexion VPN F5 réussie avec des DNS locaux et publics entièrement fonctionnels. Cela peut être dû à un retour arrière en douceur du client itinérant vers un état non protégé. Assurez-vous que votre couverture réseau est en place lorsque vous utilisez F5 en configurant votre réseau pour Cisco Umbrella.

Client VPN F5 BigIP

Le client de périphérie F5 BigIP est le client VPN F5 le plus courant à l'heure actuelle. Cependant, il est remplacé par le nouveau client F5 dans de nombreux déploiements.  Cet article traite de tous les problèmes d'interopérabilité connus avec le client F5 BigIP.

Proxy de relais DNS F5

Le client d'itinérance n'est pas compatible avec le client VPN 2.2+ dans les configurations qui activent le service proxy relais DNS F5. Ce proxy de relais est connu pour être activé en mode split-dns et en mode split tunneling basé sur DNS. F5 ne peut pas être utilisé avec les noms DNS définis avec le client en itinérance Pour utiliser la transmission tunnel partagée avec F5 et le client en itinérance à ce stade, utilisez la transmission tunnel partagée basée sur IP plutôt que la transmission tunnel partagée basée sur DNS. En outre, certaines configurations et versions peuvent entraîner le remplacement d'Umbrella, même si le voyant vert s'affiche lorsque le proxy de relais DNS est activé.

Recherche du paramètre de fractionnement en canaux ou DNS (Split Tunneling Setting)

La tunnellisation partagée VPN F5 avec split-dns apparaît sous la forme du paramètre « Espace d'adressage DNS ». Lorsqu'elle est active, cette option fait tourner vers le haut le propre proxy DNS de F5 qui est en conflit avec le client d'itinérance. Le symptôme est un échec de résolution des enregistrements A alors que le client d'itinérance et le VPN sont actifs. Reportez-vous à cette capture d'écran pour une configuration opérationnelle :

Le paramètre de coupure le plus courant est « * ». Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, consultez cet article de F5 Ko : Overview of the Windows DNS Relay Proxy service.

Cette fonctionnalité est généralement utilisée pour la transmission tunnel partagée basée sur DNS. À ce stade, la transmission tunnel partagée basée sur DNS avec F5 est incompatible avec le client d'itinérance Umbrella et la configuration indiquée ici est requise pour ne pas lancer le proxy DNS F5.

Aujourd'hui, une solution permanente peut exister sous la forme du module de sécurité d'itinérance AnyConnect (inclus dans votre licence Umbrella DNS). À long terme, Umbrella vise à ajouter la prise en charge de ces modes DNS supplémentaires. Cependant, en raison de l'utilisation d'un proxy DNS F5, la prise en charge peut rester limitée.

Dans certains cas, cela se manifeste par un proxy DNS F5 où le DNS passe à F5 alors que le client d'itinérance affiche protégé et chiffré. Les pages de test vers welcome.umbrella.com peuvent échouer (sauf si le réseau utilise Umbrella) et le client d'itinérance ne peut pas être utilisé pour DNS en raison d'une interception. Le client d'itinérance est entièrement fonctionnel et peut signaler un état protégé, mais il ne reçoit pas de DNS du système. Dans ce cas, vous devez arrêter le service « F5 DNS Relay Proxy » (F5FltSrv.exe) pour voir si cela peut vous aider.

Nouveau client F5

Récemment, de nombreux déploiements F5 peuvent être déployés avec le nouveau client VPN F5. L'équipe Cisco Umbrella dispose d'informations limitées sur ce nouveau client. Cependant, toutes les conditions présentes pour le client F5 Big-IP peuvent également s'appliquer au nouveau client F5.