Table des matières

Introduction

Aperçu

Qu'est-ce que SOC 2 ?

Le rapport SOC2 est-il disponible ?

Puis-je lire une version du rapport sans soumettre un ACD ?

Introduction

Ce document décrit l'attestation Umbrella SOC 2.

Aperçu

Les données sont l'une des ressources les plus précieuses pour votre entreprise et il est essentiel de choisir un fournisseur qui donne la priorité à la gestion des données de la bonne manière. Nous voulons vous assurer que Cisco Umbrella dispose des contrôles nécessaires pour protéger efficacement la sécurité, la disponibilité et la confidentialité de vos données.

Nous sommes heureux d'annoncer que Cisco Umbrella a été évalué pour les normes SOC 2 Type II, ce qui vous permet de déployer des fonctionnalités de sécurité avancées avec la certitude que vos données sont sécurisées.

Qu'est-ce que SOC 2 ?

SOC 2 est un cadre applicable à toutes les entreprises de services technologiques et SaaS qui stockent les données des clients dans le cloud. SOC 2 permet de garantir que les contrôles et pratiques organisationnels sont en place pour protéger efficacement la sécurité, la disponibilité et la confidentialité des données des clients.

Le rapport SOC 2 est-il disponible ?

Le rapport SOC 2 est disponible sur le portail Cisco Trust pour les clients ayant un accord de confidentialité signé. Ce rapport peut être utilisé par les clients pour comprendre les contrôles de sécurité Umbrella et vérifier qu'aucune exception n'a été identifiée dans l'audit.

https://trustportal.cisco.com/c/r/ctp/trust-portal.html?doctype=SOC&prodserv=Cisco Parapluie

Puis-je lire une version du rapport sans soumettre un avis de non-conformité ?

Le SOC 3 est une version du rapport destinée au public et fournit un aperçu de notre programme de sécurité et l'assurance qu'Umbrella a reçu une attestation du SOC 2. Ce rapport est disponible sur le site Web Umbrella et sur le portail Cisco Trust.

https://learn-umbrella.cisco.com/solution-briefs/cisco-umbrella-soc-3-report