Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Aperçu

Explication

Étapes suivantes après la vérification du réseau

Introduction

Ce document explique pourquoi l'état du réseau peut apparaître comme « Vérification » sur le tableau de bord Umbrella.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Umbrella DNS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Aperçu

Cet article explique ce que signifie le fait que l'état de votre réseau s'affiche comme Vérification en attente lorsque vous envoyez un réseau comme dans cette capture d'écran sous Déploiements> Réseaux.

360002660463

.

Remarque : Avant la vérification d'un réseau, la stratégie principale s'affiche toujours en tant que stratégie par défaut.

Explication

Lorsque vous voyez un tel état, un ticket est généré et envoyé directement à l'assistance Umbrella pour vérification. Ce processus aide Umbrella Support à :

- Assurez-vous qu'il n'y a aucun conflit réseau entre les clients (par exemple, 192.0.0.1/32 serait en conflit avec 192.0.0.0/24 parce qu'il se trouve dans le sous-réseau).

- Confirmez la propriété de l'adresse IP.

Remarque : Aucune interaction n'est requise de votre côté, sauf si Umbrella exige une documentation pour prouver la propriété de cette adresse IP.

Étapes suivantes après la vérification du réseau

L'état de votre réseau s'affiche comme Inactif. Cela est normal, car le réseau peut mettre 4 heures à se propager et s'afficher comme actif lors de la vérification. Si le réseau continue de s'afficher comme étant inactif après 24 heures, veuillez vous reporter à cet article pour en connaître la cause potentielle.

Remarque : Même si le réseau est considéré comme inactif au cours des 4 premières heures, vous avez toujours la possibilité d'appliquer des stratégies à l'identité réseau.