Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Aperçu

Introduction

Ce document décrit les pays qui limitent les VPN utilisés pour se connecter à Cisco Umbrella.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Umbrella.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Aperçu

Voici une liste de pays qui, selon Cisco, limitent les VPN, tels que les tunnels IPsec utilisés pour se connecter à Umbrella. Cette liste est fournie à titre indicatif seulement. Les restrictions sont souvent dynamiques dans les pays et peuvent changer sans avertissement.

Pays avec une interdiction complète des VPN :

- Bélarus

- Iran

- IRAK

- Kazakhstan

- Corée du Nord

- PAKISTAN

- Russie

- SYRIE

- Turquie

- TURKMÉNISTAN

Pays avec une interdiction limitée des VPN :

- Chine^1

- Colombie

- Égypte^2

- OMAN

- Arabie saoudite^3

- EAU^3

- OUGANDA

- Venezuela

1 Chine : Le paysage juridique et réglementaire en Chine est complexe et changeant, y compris dans les domaines de la cybersécurité et de la protection des données. Cisco recommande à tous les clients de consulter leurs conseillers juridiques afin de s'assurer qu'ils comprennent leurs obligations légales liées à l'utilisation de Cisco Umbrella lorsqu'ils sont en Chine.

2 Égypte : Nous avons des rapports indiquant que la connectivité pour les tunnels IPsec et le module AnyConnect Umbrella pour la passerelle Web sécurisée ne fonctionne qu'à partir de sites professionnels ou de bureaux disposant de connexions Internet professionnelles. Les utilisateurs à domicile ou dans d'autres lieux non professionnels (tels que les cafés) ne peuvent pas se connecter à SWG ou SIG. Les services DNS parapluie semblent fonctionner dans toute l'Egypte.

3 Arabie Saoudite et EAU : Nos tests n'ont révélé aucun problème lié à Umbrella de ces pays.