Table des matières

Introduction

Aperçu

Introduction

Ce document décrit la fonctionnalité de mise à jour automatique du tableau de bord Umberlla pour le client AnyConnect.

Aperçu

21 août 2024 Mise à jour : Nous avons envoyé la mise à jour automatique unique à Cisco Secure Client 5.1.5.65 (MR5) comme indiqué ci-dessous. Cisco Secure Client 5.1 MR5 prend en charge les mises à jour automatiques du cloud gérées par Umbrella.

Première publication le 23 mai 2024 :

En réponse aux précieux commentaires des clients, Cisco a décidé d'étendre la prise en charge de la mise à jour automatique à partir du tableau de bord Umbrella pour le client AnyConnect dès aujourd'hui afin d'inclure également Cisco Secure Client 5.x. Cependant, cela entraîne la nécessité d'étendre le calendrier de la transition basée sur la mise à jour automatique Umbrella d'AnyConnect Client version 4.x vers le nouveau Cisco Secure Client 5.x.

Initialement, après l'annonce de fin de vie du 31 mars 2023 pour AnyConnect 4.x, les mises à jour se sont poursuivies de manière transparente dans le cloud jusqu'à la version finale 4.10. Conformément à l'annonce de mise à jour de service précédente, Cisco avait préparé une mise à jour automatique du cloud unique vers la dernière version de Cisco Secure Client 5.x après la date de fin de maintenance logicielle d'AnyConnect 4.10, le 31 mars 2024.

Conscient de l'importance d'une transition fluide et confortable, Cisco propose une mise à jour unique vers une version 5.x de Cisco Secure Client compatible avec les futures mises à jour automatiques gérées par Umbrella. Cela permet d'assurer la prise en charge de la mise à jour automatique pour les clients passant d'AnyConnect à Cisco Secure Client 5.x. En d'autres termes, si nous procédions maintenant à la mise à jour ponctuelle vers la version actuelle de Secure Client 5.1.4, cette version ne serait pas compatible avec les futures mises à jour automatiques gérées par Umbrella. Cela obligerait les clients à effectuer une nouvelle mise à niveau manuelle vers une version encore inédite de Secure Client 5.x qui prend en charge les mises à jour automatiques du cloud gérées par Umbrella.

Les clients qui ont adopté les mises à jour distribuées dans le cloud bénéficient de la mise à jour unique vers Cisco Secure Client 5.x d'ici août 2024. Les clients disposent ainsi de plus de temps pour planifier et se préparer à ce changement.

Les clients qui ont installé Umbrella Roaming Client et qui souhaitent effectuer une mise à niveau vers Cisco Secure Client doivent utiliser des outils logiciels de gestion client tiers pour installer Cisco Secure Client sur Umbrella Roaming Client. Le client sécurisé Cisco hérite ainsi de la configuration du client d'itinérance Umbrella. La version actuelle de Secure Client 5.1.4 n'est pas compatible avec les mises à jour automatiques du cloud gérées par Umbrella. Les clients qui considèrent les mises à jour automatiques gérées dans le cloud comme importantes peuvent envisager d'attendre la prochaine version de Secure Client 5.x qui prend en charge les mises à jour automatiques gérées dans le cloud par Umbrella.

Les clients non-MSP qui choisissent de mettre à jour vers la version actuelle de Cisco Secure Client 5.1.4 peuvent envisager de passer à Cisco Secure Client Cloud Management. Les fonctionnalités de gestion des clients ne disparaissent pas dans le cadre de la fin de vie de SecureX, la fonctionnalité est simplement la migration vers le service Cisco Security Cloud Control. Pour plus d'informations, consultez Accès à la gestion cloud du client sécurisé après les blogs SecureX EoL - Cisco.