Table des matières

Introduction

Aperçu

Solution

Introduction

Ce document décrit les adresses IP de la page de blocage Umbrella.

Aperçu

Lorsqu'une page est bloquée par le service Cisco Umbrella, nos résolveurs DNS affichent une page de blocage au lieu de la page dont le contenu est bloqué.  Ces pages de blocage sont traitées à partir des serveurs Cisco Umbrella.  L'adresse IP Anycast et le type de bloc associé pour ces serveurs sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Remarque : Nous ne nous attendons pas à ce que ces IP changent à nouveau dans un avenir proche, mais si elles ont changé, cette mise à jour serait incluse dans cet article.

Solution

Les requêtes utilisant la fonctionnalité « Bloquer le contournement de page » peuvent utiliser n'importe quelle adresse IP répertoriée sur ce site Web : https://www.opendns.com:443/data-center-locations/

Nom

Type d'enregistrement

Adresse

Page Domain List Block

a

146.112.61.104

Page Domain List Block

aaaa

::ffff:146.112.61.104

Page Commande et contrôle - Blocage de rappel

a

146.112.61.105

Page Commande et contrôle - Blocage de rappel

aaaa

::ffff:146.112.61.105

Page Catégorie de contenu ou Bloc d'application

a

146.112.61.106

Page Catégorie de contenu ou Bloc d'application

aaaa

::ffff:146.112.61.106

Page Malware Block

a

146.112.61.107

Page Malware Block

aaaa

::ffff:146.112.61.107

Page Phishing Block

a

146.112.61.108

Page Phishing Block

aaaa

::ffff:146.112.61.108

Page de blocage des intégrations de sécurité, nouveaux domaines, tunnels DNS, VPN, potentiellement dangereux et DNS dynamique

a

146.112.61.110

Page de blocage des intégrations de sécurité, nouveaux domaines, tunnels DNS, VPN, potentiellement dangereux et DNS dynamique

aaaa

::ffff:146.112.61.110