Table des matières

Introduction

Comportement de l'état des fonctionnalités dans AnyConnect 4.8.01090

Explication des États de protection

Introduction

Ce document explique pourquoi l'état de la protection Web peut apparaître comme non protégé dans AnyConnect 4.8.01090.

Comportement de l'état des fonctionnalités dans AnyConnect 4.8.01090

Avec AnyConnect Client version 4.8.01090, le client peut signaler l'état de protection DNS comme étant protégé, tout en affichant l'état de protection Web comme étant non protégé.

Explication des États de protection

AnyConnect 4.8.01090 introduit la prise en charge du service Umbrella Secure Web Gateway (SWG). L'activation de ce service nécessite un abonnement complémentaire actif à Umbrella SIG Essentials, SIG Advantage ou SIG. Une fois l'abonnement approprié activé, le client de point d'extrémité AnyConnect active le service Umbrella SWG.

Pour les clients sans abonnement basé sur SIG qui installent AnyConnect 4.8.01090, le client affiche les espaces réservés de statistiques Umbrella SWG et un message indiquant que l'état de protection Web n'est pas protégé.

360043162551

360043127312

- Le message non protégé s'applique uniquement au service Umbrella SWG.

- La protection DNS reste active et fonctionnelle, quel que soit l'état du service SWG.

- L'état de protection DNS n'est pas affecté par l'état non protégé de la protection Web.

- Les futures versions d’AnyConnect fournissent une messagerie améliorée concernant l’état et le niveau de protection des services Umbrella.