Table des matières

Introduction

TLS 1.2 Présentation des exigences

Mises à jour de la prise en charge TLS 1.0/1.1

Protection pour les périphériques clients AnyConnect ou itinérants

Prise en charge de Secure Web Gateway

Connecteur Active Directory Umbrella requis

Agents parapluie : Version minimale requise

Client d'itinérance Windows ou module AnyConnect

Client d'itinérance macOS ou module AnyConnect

FAQ supplémentaire

Que se passe-t-il si les terminaux ne sont pas mis à jour avant la date limite ?

La clé de Registre fonctionne-t-elle pour les versions antérieures ?

Puis-je tester TLS 1.2 uniquement ?

Pourquoi déprécier TLS 1.0 et 1.1 ?

Pourquoi le 31 mars 2020 a-t-il été sélectionné ?

Cela peut-il avoir un impact sur les utilisateurs disposant de périphériques à jour ?

Après la mise à jour d'un terminal pour TLS 1.2, une action supplémentaire est-elle nécessaire pour réactiver la prise en charge d'Umbrella ?

Comment puis-je confirmer la prise en charge des terminaux pour TLS 1.2 ?

Prise en charge du navigateur Web Windows

Prise en charge de Windows .NET Framework

Pour Apple Mac et autres systèmes

Introduction

Ce document décrit comment préparer les terminaux et les applications pour les services Umbrella qui nécessitent TLS 1.2.

TLS 1.2 Présentation des exigences

À compter du 31 mars 2020, TLS (Transport Layer Security) 1.0 et 1.1 ne sont plus pris en charge par les serveurs et services Umbrella. Tous les terminaux doivent prendre en charge TLS 1.2 pour fonctionner correctement avec Umbrella.

Mises à jour de la prise en charge TLS 1.0/1.1

- À l’exception d’AnyConnect, du client d’itinérance Umbrella et du connecteur AD, Umbrella a mis fin à la prise en charge de TLS 1.0/1.1 en mars 2020.

- En raison des dépendances du back-end, certains services de tableau de bord et d'API ont continué à accepter les connexions TLS 1.0/1.1 jusqu'au 27 janvier 2021. Après cette date, ces services n'acceptent plus les connexions TLS 1.0/1.1.

- Les périphériques ne pouvant pas accéder au tableau de bord ou aux API doivent être vérifiés pour la prise en charge de TLS 1.2.

Protection pour les périphériques clients AnyConnect ou itinérants

Umbrella a prolongé la date limite au 27 janvier 2021 pour terminer la mise à niveau vers TLS 1.2. Il n’existe aucune autre prolongation. Les périphériques AnyConnect et Roaming Client ne répondant pas aux exigences TLS 1.2 après le 27 janvier 2021 ne sont plus protégés par Umbrella.

Prise en charge de Secure Web Gateway

- Umbrella ne prend pas en charge le trafic HTTPS utilisant TLS 1.0 ou 1.1 dans le produit Secure Gateway.

- Avant le 27 janvier 2021, la passerelle Web sécurisée offrait une prise en charge limitée de ces protocoles uniquement lorsque le décodage HTTPS était désactivé.

- Configurez tous les systèmes d'exploitation client pour prendre en charge TLS 1.2.

- Mettez à niveau ou modifiez les applications autres que celles du navigateur, si nécessaire, pour garantir la compatibilité avec TLS 1.2. Contactez les fournisseurs d'applications pour obtenir des conseils.

Connecteur Active Directory Umbrella requis

Umbrella ne prend pas en charge les connecteurs Active Directory déployés sur les systèmes d'exploitation Windows qui ont atteint la fin de vie. Les connecteurs AD exécutés sur des versions Windows non prises en charge (Windows Server 2008, 2008 R2 ou Windows 7) cessent de se synchroniser avec Umbrella et passent à l'état d'erreur le 27 janvier 2021.

Agents parapluie : Version minimale requise

Client d'itinérance Windows ou module AnyConnect

- Client d'itinérance Cisco Umbrella : Version 2.2.356 ou ultérieure

- Cisco AnyConnect avec module d'itinérance Umbrella : Version 4.8.02042 ou ultérieure

- Pour utiliser une ancienne version du client, configurez TLS 1.2 via les modifications du Registre Windows (voir les étapes ci-dessous).

- Microsoft .NET Framework : Version 4.6.2 ou ultérieure, ou un correctif de Windows 7 avec .NET 3.5.1

(AnyConnect requiert .NET 4.x ou version ultérieure)

- Versions Windows prises en charge : 7, 8, 8,1, 10

Client d'itinérance macOS ou module AnyConnect

- Toute version d'Umbrella Roaming Client ou d'AnyConnect roaming module prend en charge TLS 1.2

- Version macOS prise en charge : Version 10.9 ou ultérieure

FAQ supplémentaire

Que se passe-t-il si les terminaux ne sont pas mis à jour avant la date limite ?

Les terminaux incapables de négocier une connexion TLS 1.2 ne peuvent pas accéder aux systèmes Umbrella, y compris le tableau de bord, les services proxy intelligents et les pages de blocage.

Pour les clients exécutant le module d'itinérance Umbrella dans AnyConnect, le client d'itinérance Umbrella Enterprise ou le connecteur AD Umbrella, le client ne peut pas se connecter à un service Umbrella. Le client ne synchronise donc pas la configuration et l'état avec le tableau de bord Umbrella.

Les clients itinérants existants cessent de s'activer et ne sont pas protégés au prochain démarrage du service. Les nouveaux clients qui ne prennent pas en charge TLS 1.2 ne peuvent pas s'enregistrer auprès d'Umbrella. Ces clients ne s'ouvrent pas ; DNS continue à résoudre via la pile réseau locale, mais les services de sécurité du client itinérant ne sont pas activés.

Les périphériques qui tentent d'accéder à des sites bloqués ou ceux qui sont routés via le proxy intelligent ne peuvent pas se connecter. Les périphériques utilisant le client d'itinérance ne peuvent pas accéder aux sites Web Umbrella, aux pages de blocage ou aux services proxy.

La clé de Registre fonctionne-t-elle pour les versions antérieures ?

Oui, pour AnyConnect. Continuez à utiliser les versions plus anciennes après avoir appliqué la modification du Registre pour privilégier le chiffrement fort. Avant les versions minimales répertoriées, le client itinérant initiait des connexions HTTPS sans spécifier explicitement le cryptage fort TLS 1.2. Si .NET prend en charge TLS 1.2, il l'utilise par défaut. Les clés de registre imposent .NET d'utiliser strongcrypto, en répliquant les mises à jour dans les nouvelles versions du client. Les clients itinérants autonomes antérieurs à la dernière version ne sont pas pris en charge.

Puis-je tester TLS 1.2 uniquement ?

Oui. Désactivez TLS 1.0 et TLS 1.1 dans le Registre Windows pour vérifier que les périphériques fonctionnent entièrement avec TLS 1.2 uniquement.

Pourquoi déprécier TLS 1.0 et 1.1 ?

TLS 1.0 et 1.1 sont obsolètes et ne prennent pas en charge les algorithmes de chiffrement modernes. Ils contiennent des vulnérabilités que les pirates peuvent exploiter. L'Internet Engineering Task Force désapprouve les deux protocoles. La majorité du trafic Internet chiffré utilise TLS 1.2, qui a été introduit il y a plus de dix ans.

Pourquoi le 31 mars 2020 a-t-il été sélectionné ?

Le secteur désapprouve TLS 1.0 et 1.1 dans ce délai. Google, Microsoft, Apple, et Mozilla ont tous annoncé que leurs navigateurs ne prennent plus en charge TLS 1.0 et 1.1 depuis mars 2020.

Cela peut-il avoir un impact sur les utilisateurs disposant de périphériques à jour ?

Non. La plupart des sites Web prennent en charge TLS 1.2. Selon Qualys SSL Labs, 95,2 % des sites Web prennent en charge TLS 1.2. Ce chiffre devrait augmenter à l’approche de mars 2020. Un petit nombre de sites Web ne peuvent pas fonctionner, mais l'impact global sur l'utilisateur est minime. Assurez-vous que les périphériques à jour incluent la version correcte de .NET pour les ordinateurs Windows.

Après la mise à jour d'un terminal pour TLS 1.2, une action supplémentaire est-elle nécessaire pour réactiver la prise en charge d'Umbrella ?

Dans la plupart des cas, aucune autre mesure n'est requise. Le client rétablit la communication avec les systèmes Umbrella en utilisant le protocole TLS 1.2 sécurisé. Pour le client d'itinérance Umbrella Enterprise ou le client d'itinérance Umbrella pour AnyConnect, il peut y avoir un délai de restauration si le système était hors ligne lors d'une mise à jour logicielle du client. Le client doit télécharger les mises à jour avant que le service soit entièrement restauré.

Comment puis-je confirmer la prise en charge des terminaux pour TLS 1.2 ?

- Prise en charge du navigateur Web Windows

- Accédez au tableau de bord Umbrella et aux sites Web associés.

- Exécutez le test du navigateur SSL Labs. Confirmez qu'un « Oui » apparaît en regard de TLS 1.2 dans la section Protocoles.

- Prise en charge de Windows .NET Framework

- S'applique au client d'itinérance d'entreprise, au module d'itinérance AnyConnect ou au connecteur AD.

- .NET 4.6.2 ou version ultérieure prend en charge le protocole TLS 1.2 natif.

- Les versions antérieures requièrent des modifications du registre (4.x) ou des modifications du registre et des correctifs manuels (3.5).

- Ces informations s'appliquent au logiciel Umbrella exécuté sur .NET Framework, y compris le connecteur AD et le client d'itinérance.

- Désactivez SSL, TLS 1.0 et TLS 1.1 au niveau du système d'exploitation en suivant les instructions fournies par Microsoft.

blobid0.png

- Pour Apple Mac et autres systèmes

- Effectuez le test SSL Labs Browser. Vérifiez qu'un « Oui » apparaît en regard de TLS 1.2 dans la section Protocoles.