Table des matières

Introduction

Aperçu

Introduction

Ce document décrit les codes de réponse (RCodes) courants du système de noms de domaine (DNS) dans les journaux de requêtes DNS.

Aperçu

Ce tableau détaille la fonction des messages de retour DNS les plus courants et des messages correspondants (RCodes) qui peuvent apparaître dans vos journaux lors d'une requête DNS. Chaque RCode a sa propre fonction dans l'infrastructure DNS. Généralement, vous voyez NOERROR (RCODE : 0) lorsque vous effectuez la plupart de votre navigation réussie. Tous les autres codes de retour sont considérés comme des erreurs.

Pour obtenir une liste exhaustive de ces codes, consultez la section DNS RCODES de ce lien : Paramètres DNS (Domain Name System)

Message de retour DNS

Code de réponse DNS

Fonction

NOERREUR

CODE RCODE : 0

Requête DNS terminée correctement

ANCIEN

CODE RCODE : 1

Erreur de format de requête DNS

DÉFAILLANCE DE SERVICE

CODE RCODE : 2

Le serveur n'a pas pu terminer la demande DNS

NXDOMAIN

CODE RCODE : 3

Le nom de domaine n'existe pas

AVIS

CODE RCODE : 4

Fonction non implémentée

REFUSÉ

CODE RCODE : 5

Le serveur a refusé de répondre à la requête

YXDOMAINE

CODE RCODE : 6

Nom qui ne peut pas exister, existe

XRRSET

CODE RCODE : 7

Le jeu de restauration qui ne peut pas exister existe

NOTAUTH

CODE RCODE : 8

Serveur ne faisant pas autorité pour la zone

NOTZONE

CODE RCODE : 9

Nom hors zone