Table des matières

Introduction

Aperçu

Durée de l'accès

Présentation du rapport d'activité

Restrictions de la liste de destinations

Activer l'inspection HTTPS

Création d'une page d'avertissement personnalisée

Conclusion

Introduction

Ce document décrit une compréhension complète de la fonction d'action de règle d'avertissement, de sa configuration et des restrictions associées dans Cisco Umbrella.

Aperçu

Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un site Web classé dans la catégorie Avertissement de Cisco Umbrella, il rencontre une page Avertissement. Pour continuer, les utilisateurs doivent cliquer sur la page Avertir.

Durée de l'accès

En cliquant sur la page Avertir, l'accès à la destination demandée est accordé pour une durée limitée d'une heure. Après cette période, la page Avertissement réapparaît, ce qui oblige les utilisateurs à cliquer à nouveau pour continuer à accéder à la page.

Présentation du rapport d'activité

Les interactions des pages d'avertissement sont consignées dans les rapports d'activité d'Umbrella, ce qui fournit aux administrateurs des informations sur les interactions des utilisateurs et les avertissements déclenchés par la fonction d'action de règle d'avertissement.

Restrictions de la liste de destinations

L'activation de la fonction de page Avertir restreint l'accès aux listes de destinations. Les utilisateurs ne peuvent pas sélectionner l'option Liste de destinations pour les sites Web classés sous Avertir.

Activer l'inspection HTTPS

Pour appliquer efficacement la fonction de page d'avertissement, l'inspection HTTPS doit être activée dans Cisco Umbrella. HTTPS Inspection décrypte et inspecte le trafic HTTPS, permettant à Umbrella d'appliquer les pages d'avertissement pour les connexions cryptées.

Création d'une page d'avertissement personnalisée

Les administrateurs ont la possibilité de créer une page d'avertissement personnalisée avec une messagerie personnalisée. Cette page d'avertissement personnalisée peut être sélectionnée lors de l'ajout de règles à un jeu de règles, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience d'avertissement personnalisée.

Pour obtenir des instructions détaillées sur la création d'une page d'avertissement personnalisée et des informations supplémentaires sur la configuration de l'action de règle d'avertissement, reportez-vous à la documentation officielle : Créer une page d'avertissement personnalisée.

Remarque : Toute exception de liste de décodage sélective affecte la capacité du proxy à appliquer certaines stratégies et fonctionnalités, la page d'avertissement en est une.

Conclusion

Il est essentiel de comprendre la configuration de l'action de règle d'avertissement et les restrictions associées pour mettre en oeuvre des politiques de sécurité efficaces dans Cisco Umbrella. En exploitant les pages d'avertissement et l'inspection HTTPS, les entreprises peuvent améliorer leur sécurité et garantir des expériences de navigation sécurisées pour les utilisateurs.