Table des matières

Introduction

Informations

Introduction

À partir du 22 octobre 2021, les clients Umbrella peuvent désormais se connecter à notre tout nouveau centre de données de périphérie à Querétaro, au Mexique, pour bénéficier de services SIG complets, notamment DNS, Secure Web Gateway et Cloud Delivered Firewall.

Informations

Une nouvelle région a été créée pour les connexions de tunnel IPsec : LA-1. Les membres initiaux de cette région sont Querétaro et Miami, en Floride. Miami sera remplacé par un deuxième data center d'Amérique latine doté de sa propre adresse IP. Les clients peuvent utiliser Atlanta pour le basculement automatique ou configurer manuellement un autre data center pour les tunnels de sauvegarde.

Ce nouveau data center de périphérie se développe rapidementréseau global. Grâce à notre architecture cloud globale innovante et à la diffusion à tout moment, la plupart des clients de la région se connecteront automatiquement à ce nouveau data center.

En outre, tout en nous efforçant de maintenir un temps de disponibilité élevé pour tous nos data centers, notre solution de routage augmenté achemine automatiquement et en toute transparence le trafic vers le data center le plus proche suivant si, pour une raison quelconque, un data center n'est pas disponible.