Contenu

Introduction

Problème

Solution

Putty

SecureCRT

Introduction

Ce document décrit comment configurer différents clients SSH pour qu'ils fonctionnent correctement avec Cisco ThreatGrid Appliance via SSH.

Problème

Le client SSH affiche des pseudographiques incorrects lors de la connexion à Cisco ThreatGrid Appliance.

Solution

Putty

Étape 1. Sélectionnez DEC-MCS comme jeu de caractères distant sous Configuration PuTTY -> Fenêtre -> Traduction, comme indiqué dans l'image.

Étape 2. Entrez putty comme chaîne de type Terminal sous Configuration PuTTY -> Connexion -> Données, comme indiqué dans l'image.

Étape 3. Ouvrez la session configurée.

SecureCRT

Étape 1. Sélectionnez Linux comme terminal sous Options de session -> Terminal -> Emulation, comme illustré dans l'image.

Étape 2. Ouvrez la session configurée.