Table des matières

Introduction

Clouds Secure Malware Analytics

Cloud US (États-Unis)

Cloud UE (Europe)

Cloud CA (Canada)

AU (Australie) Cloud

Appliance Secure Malware Analytics

Interface sale

Sortie du réseau distant

Nettoyer l'interface

Interface Admin

Introduction

Ce document présente les configurations réseau essentielles que vous devez mettre en oeuvre sur votre pare-feu pour assurer un fonctionnement transparent de Secure Malware Analytics.

Contribution des ingénieurs du TAC Cisco.

Clouds Secure Malware Analytics

Cloud US (États-Unis)

URL d'accès : https://panacea.threatgrid.com

Nom de l'hôte

IP

Port

Détails

panacea.threatgrid.com

63.97.201.67

63.162.55.67

443

Pour le portail Secure Malware Analytics et les périphériques intégrés (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.chi.threatgrid.com

200.194.241.35

443

Exemple de fenêtre Interaction

glovebox.rcn.threatgrid.com

63.97.201.67

443

Exemple de fenêtre Interaction

glovebox.scl.threatgrid.com

63.162.55.67

443

Exemple de fenêtre Interaction

fmc.api.threatgrid.com

63.97.201.67

63.162.55.67

443

Service d'analyse de fichiers FMC/FTD

Cloud UE (Europe)

URL d'accès : https://panacea.threatgrid.eu

Nom de l'hôte

IP

Port

Détails

panacea.threat.eu

62.67.214.195

200.194.242.35

443

Pour le portail Secure Malware Analytics et les périphériques intégrés (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.muc.threat.eu

62.67.214.195

443

Exemple de fenêtre Interaction

glovebox.fam.threat grid.eu

200.194.242.35

443

Exemple de fenêtre Interaction

fmc.api.threat.eu

62.67.214.195 200.194.242.35

443

Service d'analyse de fichiers FMC/FTD

L'ancienne adresse IP 89.167.128.132 a été supprimée. Veuillez mettre à jour vos règles de pare-feu avec les adresses IP ci-dessus.

Cloud CA (Canada)

URL d'accès : https://panacea.threatgrid.ca

Nom de l'hôte

IP

Port

Détails

panacea.threat.ca

200.194.240.35

443

Pour le portail Secure Malware Analytics et les périphériques intégrés (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.kam.threat.ca

200.194.240.35

443

Exemple de fenêtre Interaction

fmc.api.threat.ca

200.194.240.35

443

Service d'analyse de fichiers FMC/FTD

AU (Australie) Cloud

URL d'accès : https://panacea.threatgrid.com.au

Nom de l'hôte

IP

Port

Détails

panacea.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Pour le portail Secure Malware Analytics et les périphériques intégrés (ESA/WSA/FTD/ODNS/Meraki)

glovebox.syd.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Exemple de fenêtre Interaction

fmc.api.threatgrid.com.au

124.19.22.171

443

Service d'analyse de fichiers FMC/FTD

Appliance Secure Malware Analytics

Voici les règles de pare-feu recommandées par interface de l'appliance Secure Malware Analytics.

Interface sale

Utilisé par les machines virtuelles pour communiquer avec Internet afin que les échantillons puissent résoudre le DNS et communiquer avec les serveurs de commande et de contrôle (C&C)

Allow:

Direction

Protocol

Port

Destination

Nom de l'hôte

Détails

Sortant

IP

TOUS LES MODÈLES

TOUS LES MODÈLES

Recommandé sauf indication contraire dans la section Refuser ici.

Utilisé pour permettre la connectivité pour l'analyse.

Sortant

TCP

22

54.173.231.161 1

63.97.201.98 2

63.162.55.98 2

support-snapshots.threatgrid.com

Utilisé pour les téléchargements de diagnostics de support automatique

Remarque : version logicielle 1.2+ requise

Sortant

TCP

22

54.173.181.217 1

54.173.182.46 1

63.162.55.97 2

63.97.201.97 2

appliance-updates.threatgrid.com

Mises à jour

Sortant

TCP

19791

54.164.165.137 1

34.199.44.202 1

63.97.201.96 2

63.162.55.96 2

rash.threatgrid.com

Support à distance / Mode de support des appareils

Sortant

TCP

22

54.173.124.172 1

63.97.201.99 2

63.162.55.99 2

appliance-licensing.threatgrid.com

Gestion des licences

1Ces adresses IP seront désactivées dans un avenir proche.

2Il s’agit des adresses IP qui remplaceraient celles du 1. Nous vous suggérons d’ajouter les deux adresses IP jusqu’à ce que la communication relative aux modifications apportées aux adresses IP soit effectuée dans un avenir proche.

Sortie du réseau distant

Utilisé par l'appliance pour tunnelliser le trafic des machines virtuelles vers une sortie distante anciennement appelée tg-tunnel.

Direction

Protocol

Port

Destination

Sortant

TCP

21413

173.198.252.53

Sortant

TCP

21413

163.182.175.193 **

Sortant

TCP

21417

69.55.5.250

Sortant

TCP

21415

69.55.5.250

Sortant

TCP

21413

76.8.60.91

Remarque : la sortie distante 4.14.36.142 a été supprimée et n'est plus en production. Assurez-vous que toutes les adresses IP mentionnées sont ajoutées à votre liste d'exceptions de pare-feu.

** La sortie distante 163.182.175.193 sera remplacée par 173.198.252.53

Refuser :

Direction

Protocol

Port(s)

Destination

Détails

Sortant

SMTP

TOUS LES MODÈLES

TOUS LES MODÈLES

Pour empêcher les programmes malveillants d'envoyer du spam.

Entrant

IP

TOUS LES MODÈLES

Secure Malware Analytics Appliance Dirty Interface

Recommandé, sauf indication contraire dans la section Autoriser ci-dessus.

Utilisé pour permettre la communication pour l'analyse.

Nettoyer l'interface

Utilisé par divers services connectés pour envoyer des échantillons ainsi que l'accès à l'interface utilisateur pour les analystes.

Allow:

Direction

Protocol

Port(s)

Destination

Détails

Entrant

TCP

443 et 8443

Secure Malware Analytics Appliance Clean Interface

Accès WebUI et API

Entrant

TCP

9443

Secure Malware Analytics Appliance Clean Interface

Utilisé pour Glovebox

Entrant

TCP

22

Secure Malware Analytics Appliance Clean Interface

Accès TUI administrateur sur SSH

Sortant

TCP

19791

Hôte : rash.threatgrid.com

54.164.165.137 1 ,34.199.44.202 1

63.97.201.96 2 , 63.162.55.96 2

Mode de récupération pour prise en charge Secure Malware Analytics.

1Ces adresses IP seront désactivées dans un avenir proche.

2Il s’agit des adresses IP qui remplaceraient celles du 1. Nous vous suggérons d’ajouter les deux adresses IP jusqu’à ce que la communication relative aux modifications apportées aux adresses IP soit effectuée dans un avenir proche.

Interface Admin

Accès à l'interface utilisateur d'administration.

Allow:

Direction

Protocol

Port(s)

Destination

Détails

Entrant

TCP

443 et 8443

Interface d'administration du dispositif Secure Malware Analytics

Utilisé pour configurer les paramètres du matériel et des licences.

Entrant

TCP

22

Interface d'administration du dispositif Secure Malware Analytics

Accès TUI administrateur sur SSH