Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Champs obligatoires

Champs recommandés

Meilleure pratique

Vérifier

Introduction

Ce document décrit les meilleures pratiques et la configuration de base de Netflow/IPFIX dont Secure Network Analytics (SNA) a besoin pour l'acquisition de la télémétrie.

Conditions préalables

- Connaissances de Cisco SNA

- Connaissances NetFlow/IPFIX

Exigences

- Secure Network Analytics dans la version 7.2.1 ou ultérieure

- Collecteur de flux de la version 7.2.1 ou ultérieure

- Accès CLI en tant que racine au collecteur de flux

Composants utilisés

- Cela dépend entièrement de la conception de votre réseau et des périphériques que vous avez sélectionnés pour envoyer NetFlow/IPFIX à Secure Network Analytics. La configuration NetFlow/IPFIX est différente pour chaque exportateur. Pour obtenir une configuration détaillée, contactez l'équipe d'assistance de chaque exportateur.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le collecteur de flux est une appliance SNA chargée de collecter, traiter et stocker les flux envoyés à Secure Network Analytics. Pour NetFlow version 9 ou IPFIX, plusieurs champs peuvent être inclus dans le modèle NetFlow/IPFIX pour ajouter des informations relatives au trafic réseau. Toutefois, 9 champs spécifiques doivent être inclus dans le modèle NetFlow/IPFIX pour que le collecteur de flux puisse traiter ces flux. Le collecteur de flux ne traite pas les flux entrants qui incluent un modèle non valide. Par conséquent, SNA n'affiche pas les informations de flux de ces exportateurs sous l'interface utilisateur Web ou le client Desktop.

Configurer

Champs obligatoires

Les champs suivants doivent être inclus dans le modèle NetFlow/IPFIX pour l'acquisition de télémétrie. Assurez-vous que ces 9 champs sont inclus dans le modèle NetFlow/IPFIX, afin que Secure Network Analytics traite les flux entrants.

- adresse IP source

- adresse IP de destination

- Port source

- Port de destination

- Protocole de couche 3

- Nombre d'octets

- Nombre de paquets

- Heure de début du flux

- Heure de fin du flux

Remarque : d'autres champs peuvent être inclus dans la configuration NetFlow/IPFIX. Toutefois, les champs précédents correspondent aux exigences minimales de Secure Network Analytics pour l'accès de télémétrie.

Champs recommandés

Il est recommandé d'inclure les champs suivants dans le modèle NetFlow/IPFIX pour collecter des informations sur les informations d'interface. Cette configuration est requise pour afficher les informations d'interface telles que le nom et la vitesse :

- Entrée interface

- Sortie interface

Meilleure pratique

En outre, les paramètres suivants sont recommandés comme meilleures pratiques pour garantir des performances correctes de Secure Network Analytics.

- Définir le délai d'attente actif à 60 secondes

- Définir le délai d'inactivité sur 15 secondes

- Définir le délai d'attente du modèle sur 30 secondes

Remarque : le port par défaut pour NetFlow est 2055. Toutefois, vous pouvez sélectionner un autre port. Veillez à utiliser le même port pendant le processus lc-ast sur les collecteurs de flux.

Vérifier

Pour valider la configuration du modèle NetFlow/IPFIX, vous pouvez exécuter une capture de paquets entre l'exportateur et le collecteur de flux. Connectez-vous au collecteur de flux avec l'utilisateur racine via SSH et exécutez la commande :

tcpdump -nli [Collecting_Interface] host [Exporter_IP_Address] and port [NetFlow_Port] -w /lancope/var/tcpdump/[file_name].pcap

- Utilisez un outil SCP pour exporter la capture de paquets du collecteur de flux (situé dans /lancope/var/tcpdump) vers votre machine locale, puis ouvrez-la sur Wireshark

- Identifiez la trame dans laquelle le modèle NetFlow/IPFIX a été reçu et ouvrez-la pour valider les champs inclus dans le modèle

Remarque : les noms de champs affichés peuvent être différents sur chaque exportateur, ce n'est qu'une référence sur la façon dont vous pouvez valider ces champs.