Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Téléchargements de logiciels et guides de mise à niveau

Matrice de support matériel

Gestionnaire et collecteur de flux

Magasin de données

Capteur De Débit

Réplicateur de flux/Directeur UDP

Matrice de compatibilité des applications

audit cryptographique ETA

Classificateur d'hôte

Diagrammes de réseau et Report Builder (Report Builder est intégré au produit depuis la version 7.4.0)

Security Analytics and Logging on Prem (intégré au produit à partir de la version 7.5.1) et Visibility Assessment

Mises à niveau par version

Mise à niveau version 7.3.x vers 7.4.x

Mise à niveau version 7.4.x vers 7.5.x

Calendrier d'assistance logicielle

Avis de fin de vie (EOL)

FlexNet en fin de vie

Global Threat Analytics (GTA) en fin de vie

Mise à niveau des informations et avertissements

Introduction

Ce document décrit certaines informations sur les meilleures pratiques relatives aux mises à niveau vers Secure Network Analytics (SNA) (anciennement appelé StealthWatch).

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

SNA ne prend en charge que les mises à niveau d'une version principale à la suivante. (Par exemple de 7.3.x à 7.4.x ou de 7.4.x à 7.5.x) Les sauts de version ne sont pas pris en charge. Si l'utilisateur est à l'aise avec la réinitialisation de toutes les données à un état par défaut d'usine, alors un appareil matériel peut être réimagé, une nouvelle machine virtuelle peut être installée.

Téléchargements de logiciels et guides de mise à niveau

- Les logiciels et les guides pour les versions 7.3.2 et ultérieures sont disponibles sur Cisco Software Central

- Les logiciels et les guides des versions antérieures à 7.3.2 ne sont plus disponibles

Matrice de support matériel

Les informations de cette section sont tirées du guide Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix à partir de la version 7.5.3.

Gestionnaire et collecteur de flux

Magasin de données

Capteur De Débit

Réplicateur de flux/Directeur UDP

Matrice de compatibilité des applications

Les informations de cette section sont extraites de la matrice de compatibilité des versions des applications Secure Network Analytics

audit cryptographique ETA

Classificateur d'hôte

Diagrammes de réseau et Report Builder (Report Builder est intégré au produit depuis la version 7.4.0)

Security Analytics and Logging on Prem (intégré au produit à partir de la version 7.5.1) et Visibility Assessment

Mises à niveau par version

Mise à niveau version 7.3.x vers 7.4.x

Mises à niveau vers les versions : 7.4.0, 7.4.1 et 7.4.2

Téléchargements de logiciels : le logiciel est disponible sur Cisco Software Central

Guide de mise à niveau : Guide de mise à jour de 7.3.x vers 7.4.0 ou 7.4.1

Guide de mise à niveau : Guide de mise à jour de 7.3.x vers 7.4.2

Mise à niveau version 7.4.x vers 7.5.x

Mises à niveau vers les versions : 7.5.0, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3

Téléchargements de logiciels : le logiciel est disponible sur Cisco Software Central

Guide de mise à niveau : Guide de mise à jour de 7.4.x vers 7.5.0

Guide de mise à niveau : Guide de mise à jour pour 7.4.x et 7.5.0 vers 7.5.1

Guide de mise à niveau : Guide de mise à jour pour 7.4.x et 7.5.x vers 7.5.2

Guide de mise à niveau : Guide de mise à jour de 7.4.x et 7.5.x vers 7.5.3

Calendrier d'assistance logicielle

En général, une version est couverte par la maintenance logicielle pendant 12 mois après sa publication et reçoit des correctifs de vulnérabilité et de sécurité pendant 18 mois après sa publication. Pour plus d'informations sur le modèle de version du logiciel SNA et le calendrier de prise en charge des versions, consultez le bulletin de produit Modèle de version du logiciel Cisco StealthWatch® et Calendrier de prise en charge des versions.

Ce tableau répertorie les délais de prise en charge à partir de la version 7.1.1.

Libérer

Date de publication

Fin de la maintenance logicielle (EoS)

Fin de la prise en charge des vulnérabilités et de la sécurité (EoVSS)

7.5.3*

25 août 2025

25 août 2026

25 février 2027

7.5.2

24 février 2025

24 février 2026

24 août 2026

7.5.1

19 août 2024

19 août 2025

19 février 2026

7.5.0

22 janvier 2024

22 janvier 2025,

22 juillet 2025

7.4.2

26, 2023March

26 mars 2024,

26 septembre 2024

7.4.1

09, 2022May

09 2023May,

09 novembre 2023

7.4.0

02 novembre 2021

02 novembre 2022

02, 2023May

7.3.2

01 juin 2021

01 juin 2022

01 décembre 2022

7.3.1

04 fév. 2021

04 février 2022

04 août 2022

7.3.0

03 septembre 2020

03 septembre 2021

03 mars 2022

7.2.1

17 juin 2020

17 juin 2021

01 juillet 2022

7.1.1

16 août 2019

16 août 2020

01 juillet 2022

* indique la version actuellement recommandée

Avis de fin de vie (EOL)

FlexNet en fin de vie

Les licences FlexNet ont pris fin le 31 décembre 2022. Toutes les licences SNA sont passées à Cisco Smart Licensing.

Global Threat Analytics (GTA) en fin de vie

La fin de vie de GTA est prévue pour le 31 juillet 2024. La note de fin de vie traite également des options de migration.

Mise à niveau des informations et avertissements

Numéro 1 : basculement SMC : Une fois que vous avez commencé une mise à niveau, n'effectuez PAS de basculement SMC tant que TOUTES les appliances ne sont pas mises à niveau, cela pourrait entraîner l'infonctionnement du système.