Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Adresses de serveur requises pour le bon fonctionnement des terminaux sécurisés Cisco

Emplacements des serveurs

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique, Japon, Chine

Adresses de serveur requises pour un accès cloud Cisco Secure Malware Analytics approprié

Adresses de serveur requises pour une utilisation orbitale appropriée

Cloud d'Amérique du Nord (NAM)

Cloud européen (UE)

Cloud Asie-Pacifique, Japon, Chine (APJC)

Adresses IP statiques

Introduction

Ce document décrit les serveurs requis pour permettre au produit Cisco Secure Endpoint (anciennement Cisco AMP) et au produit Cisco Secure Malware Analytics (anciennement Threat Grid) de communiquer et d'effectuer des mises à jour, des recherches et des rapports. Pour mener à bien les opérations, votre pare-feu doit autoriser la connectivité entre le connecteur/dispositif et les serveurs requis.

Attention : tous les serveurs utilisent un schéma d'adresses IP round-robin pour l'équilibrage de charge, la tolérance aux pannes et la disponibilité. Par conséquent, les adresses IP peuvent changer, et Cisco recommande que le pare-feu soit configuré avec CNAME au lieu d'une adresse IP.

Attention : tout trafic entrant vers les serveurs Cisco ne peut pas être soumis au déchiffrement TLS.

Conditions préalables

Exigences

Cet article de la Zone technique concerne les produits Cisco suivants, qui s'intègrent au produit Cisco Secure Endpoint (AMP) et à Malware Analytics (Threat Grid) :

- Terminaux sécurisés Cisco pour réseaux (Firepower Management Center et capteurs)

- Cloud privé Cisco Secure Endpoint

- Cloud public Cisco Secure Endpoint

- Appliance de sécurisation de la messagerie Cisco et sécurité de la messagerie Cisco (ESA et CES)

- Appareil Web sécurisé Cisco (WSA)

- Cisco Secure Malware Analytics Cloud et/ou appliance (Threat Grid)

- SDWAN/IOS-XE

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Adresses de serveur requises pour le bon fonctionnement des terminaux sécurisés Cisco

Emplacements des serveurs

Les serveurs Cisco Secure Endpoint et Cisco Secure Malware Analytics se trouvent dans trois emplacements différents :

- Amérique du Nord (Cisco Secure Endpoint et Cisco Secure Malware Analytics)

- Europe (Cisco Secure Endpoint et Cisco Secure Malware Analytics)

- Japon (Cisco Secure Endpoint uniquement)

Amérique du Nord

Ce tableau répertorie les emplacements des serveurs en Amérique du Nord. En fonction de la date de création du compte, les adresses du serveur peuvent être différentes :

Catégorie

Objectif

Serveur

Port

Terminaux sécurisés Cisco : cloud public

Serveur de disposition

cloud-ec-asn.amp.cisco.com

cloud-ec-est.amp.cisco.com

enrolment.amp.cisco.com

TCP 443

Console

console.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur de gestion

mgmt.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur d'événements

intake.amp.cisco.com

TCP 443

Politiques

policy.amp.cisco.com

TCP 443

Téléchargements et mises à jour du connecteur

upgrades.amp.cisco.com

TCP 80 et 443

Signalement des erreurs

crash.amp.cisco.com

TCP 443

IOC des terminaux

ioc.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur de mise à jour TETRA

tetra-defs.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 et 443

Définitions des revendications macOS et Linux

clam-defs.amp.cisco.com

TCP 80 et 443

Détections personnalisées avancées

custom-signatures.amp.cisco.com

TCP 443

Récupération de fichier à distance

rff.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TÉTRA

nimbus.bitdefender.net

TCP 443

Protection des comportements

apde.amp.cisco.com

TCP 443

Contrôle des périphériques

endpoints.amp.cisco.com

TCP 443

Connecteur Android

Serveur de disposition

cloud-android-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Connecteur CSC/iOS

Serveur de disposition

cloud-ios-asn.amp.cisco.com

cloud-ios-est.amp.cisco.com

TCP 443

Terminaux sécurisés Cisco : cloud privé

Serveur de disposition en amont <v2.4>

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur de destruction en amont >v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur Yum

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

Session de support

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

AMP pour les réseaux : Firepower

Serveur de destruction (depuis FMC)

6.0 - 6.2.x : cloud-sa.amp.sourcefire.com

6.3.x + : cloud-sa.amp.cisco.com

TCP 443

Événements (de FMC)

5.x - 6.2.x : export.amp.sourcefire.com

6.3.x + : export.amp.cisco.com

TCP 443

API (de FMC)

5.x - 6.2.x : api.amp.sourcefire.com

6.3.x + : api.amp.cisco.com ET api.amp.sourcefire.com

TCP 443

Analyse dynamique (à partir du capteur)

5.x : intel.api.sourcefire.com

6.x : panacea.threatgrid.com ET fmc.api.threatgrid.com

*Selon la version du correctif 6.x, l'une ou l'autre des URL peut être utilisée

TCP 443

ESA/WSA/SMA

Réputation des fichiers (ESA/WSA)

>= 15.x : cloud-esa-asn.amp.cisco.com

cloud-esa-est.amp.cisco.com

< 15.x : cloud-sa.amp.cisco.com

TCP 443

Analyse de fichiers (ESA/WSA/SMA)

panacea.threatgrid.com

TCP 443

API (ESA)

>= 15.x : api.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

Serveur d'événements (ESA)

>= 15.x : intake.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

Serveur de gestion (ESA)

>= 15.x : mgmt.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

Meraki

Serveur de disposition

cloud-meraki-asn.amp.cisco.com

cloud-meraki-est.amp.cisco.com

TCP 443

SD-WAN

Serveur de disposition

cloud-isr-asn.amp.cisco.com

cloud-isr-est.amp.cisco.com

TCP 443

Europe

Ce tableau répertorie les emplacements de serveur pour l'Europe. En fonction de la date de création du compte, les adresses du serveur peuvent être différentes :

Catégorie

Objectif

Serveur

Port

Terminaux sécurisés Cisco : cloud public

Serveur de disposition

cloud-ec-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-ec-est.eu.amp.cisco.com

enrolment.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Console

console.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur de gestion

mgmt.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur d'événements

intake.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Politiques

policy.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Téléchargements et mises à jour du connecteur

upgrades.eu.amp.cisco.com

TCP 80 et 443

Signalement des erreurs

crash.eu.amp.cisco.com

TCP 443

IOC des terminaux

ioc.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur de mise à jour TETRA

tetra-defs.eu.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 et 443

Définitions des revendications macOS et Linux

clam-defs.eu.amp.cisco.com

TCP 80 et 443

Détections personnalisées avancées

custom-signatures.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Récupération de fichier à distance

rff.eu.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TÉTRA

nimbus.bitdefender.net

TCP 443

Protection des comportements

apde.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Contrôle des périphériques

endpoints.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Connecteur Android

Serveur de disposition

cloud-android-asn.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Connecteur CSC/iOS

Serveur de disposition

cloud-ios-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-ios-est.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Terminaux sécurisés Cisco : cloud privé

Serveur de disposition en amont <v2.4>

cloud-pc-est.eu.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Amont (liaisons montantes) Serveur de destruction >v2.4

cloud-pc-est.eu.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur Yum

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

Session de support

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

AMP pour les réseaux : Firepower

Serveur de disposition (depuis FMC)

6.0 - 6.2.x : cloud-sa.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+ : cloud-sa.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Événements (de FMC)

5.x - 6.2.x : export.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+ : export.eu.amp.cisco.com

TCP 443

API (de FMC)

5.x - 6.2.x : api.amp.sourcefire.com ET api.eu.amp.sourcefire.com

6.3.x+ : api.amp.sourcefire.com ET api.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Analyse dynamique (à partir du capteur)

5.x : intel.api.sourcefire.com

6.x : panacea.threat.eu ET fmc.api.threat.eu

Selon la version du correctif 6.x, l'une ou l'autre URL peut être utilisée

TCP 443

ESA/WSA/SMA

Réputation des fichiers (ESA/WSA)

>= 15.x : cloud-esa-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-esa-est.eu.amp.cisco.com

< 15.x : cloud-sa.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Analyse de fichiers (ESA/WSA/SMA)

panacea.threat.eu

TCP 443

API (ESA)

>= 15.x : api.eu.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

Serveur d'événements (ESA)

>= 15.x : intake.eu.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

Serveur de gestion (ESA)

>= 15.x : mgmt.eu.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

SD-WAN

Serveur de disposition

cloud-isr-asn.eu.amp.cisco.com

cloud-isr-est.eu.amp.cisco.com

TCP 443

Asie-Pacifique, Japon, Chine

Ce tableau répertorie les emplacements des serveurs pour l'Asie-Pacifique, le Japon et la Chine :

Catégorie

Objectif

Serveur

Port

Terminaux sécurisés Cisco : cloud public

Serveur de destruction

cloud-ec-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-ec-est.apjc.amp.cisco.com

enrolment.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Console

console.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur de gestion

mgmt.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur d'événements

intake.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Politiques

policy.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Téléchargements et mises à jour du connecteur

upgrades.apjc.amp.cisco.com

TCP 80 et 443

Signalement des erreurs

crash.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

IOC des terminaux

ioc.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur de mise à jour TETRA

tetra-defs.apjc.amp.cisco.com

commercial.ocsp.identrust.com

validation.identrust.com

TCP 80 et 443

Définitions des revendications macOS et Linux

clam-defs.apjc.amp.cisco.com

TCP 80 et 443

Détections personnalisées avancées

custom-signatures.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Récupération de fichier à distance

rff.apjc.amp.cisco.com

submit.amp.cisco.com

TCP 443

TÉTRA

nimbus.bitdefender.net

TCP 443

Protection des comportements

apde.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Contrôle des périphériques

endpoints.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Connecteur Android

Serveur de destruction

cloud-android-asn.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Connecteur CSC/iOS

Serveur de destruction

cloud-ios-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-ios-est.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Cisco Secure Endpoint :

Cloud privé

Amont (liaisons montantes) Serveur de disposition < v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Amont (liaisons montantes) Serveur de destruction > v2.4

cloud-pc-est.amp.cisco.com

cloud-pc-asn.amp.cisco.com

TCP 443

Serveur Yum

packages-v2.amp.sourcefire.com

pc-packages.amp.cisco.com

TCP 443

TCP 443

TCP 443

Session de support

support-sessions.amp.cisco.com

TCP 22

AMP pour les réseaux : Firepower

Serveur de destruction

6.0 - 6.2.x : cloud-sa.apjc.amp.sourcefire.com (IP statique)

6.3.x+ : cloud-sa.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Événements

5.x - 6.2.x : export.apjc.amp.sourcefire.com

6.3.x+ : export.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

API

5.2 - 6.2.x api.apjc.amp.sourcefire.com ET api.amp.sourcefire.com

6.3.x+ : api.amp.sourcefire.com ET api.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Analyse dynamique

Il n'existe actuellement aucun data center Threat Grid dans APJC. Par conséquent,

Les noms d'hôte européens ou nord-américains doivent être utilisés.

TCP 443

ESA/WSA/SMA

Réputation des fichiers (ESA/WSA)

>= 15.x : cloud-esa-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-esa-est.apjc.amp.cisco.com

< 15.x : cloud-sa.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Analyse de fichiers (ESA/WSA/SMA)

Il n'existe actuellement aucun data center Threat Grid dans APJC. Par conséquent,

Les noms d'hôte européens ou nord-américains doivent être utilisés.

TCP 443

API (ESA)

>= 15.x : api.apjc.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

Serveur d'événements (ESA)

>= 15.x : intake.apjc.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

Serveur de gestion (ESA)

>= 15.x : mgmt.apjc.amp.cisco.com

< 15.x : S/O

TCP 443

SD-WAN

Serveur de disposition

cloud-isr-asn.apjc.amp.cisco.com

cloud-isr-est.apjc.amp.cisco.com

TCP 443

Adresses de serveur requises pour un accès cloud Cisco Secure Malware Analytics approprié

Pour plus d'informations sur Secure Malware Analytic Cloud and Appliance, reportez-vous à cet article : Adresses IP et ports requis pour Secure Malware Analytics

Adresses de serveur requises pour une utilisation orbitale appropriée

Adresses IP statiques pour Orbital 1.7+

Cloud d'Amérique du Nord (NAM)

Nom de l'hôte

IP

Port

orbital.amp.cisco.com

Commutateurs 54.71.115.87

Commutateurs 54.68.234.245

Commutateurs 54.200.174.54

443

ncp.orbital.amp.cisco.com

Commutateurs 52.88.16.211

Commutateurs 52.43.91.219

54.200.152.114

443

update.orbital.amp.cisco.com

Commutateurs 54.71.197.112

54.188.114.190

Commutateurs 54.188.131.5

443

Adresses IP NAT pour le magasin de données distant

34.223.219.240

35.160.108.105

Commutateurs 52.11.13.222

Numéro de port aléatoire élevé

Pour plus d'informations, consultez le guide d'aide orbitale : https://orbital.amp.cisco.com/help/

Cloud européen (UE)

Nom de l'hôte

IP

Port

orbital.eu.amp.cisco.com

Commutateurs 3.120.91.16

Commutateurs 18.196.194.92

Commutateurs 3.121.5.209

443

ncp.orbital.eu.amp.cisco.com

18.194.154.159

18.185.217.177

Commutateurs 18.184.249.36

443

update.orbital.eu.amp.cisco.com

Commutateurs 3.123.83.189

18.184.240.159

Commutateurs 35.158.29.104

443

Adresses IP NAT pour le magasin de données distant

Commutateurs 52.29.47.197

Commutateurs 52.57.222.67

Commutateurs 52.58.172.218

Numéro de port aléatoire élevé

Pour plus d'informations, consultez le guide d'aide orbitale : https://orbital.eu.amp.cisco.com/help/

Cloud Asie-Pacifique, Japon, Chine (APJC)

Nom de l'hôte

IP

Port

orbital.apjc.amp.cisco.com

3.114.186.175

Commutateurs 52.198.6.9

18.177.242.101

443

ncp.orbital.apjc.amp.cisco.com

18.177.250.245

Commutateurs 13.230.62.75

18.176.196.172

443

update.orbital.apjc.amp.cisco.com

Commutateurs 54.248.22.154

Commutateurs 18.178.184.79

Commutateurs 54.95.125.218

443

Adresses IP NAT pour le magasin de données distant

52.194.143.206

Commutateurs 52.69.138.67

Commutateurs 54.95.9.136

Numéro de port aléatoire élevé

Pour plus d'informations, consultez le guide d'aide orbitale : https://orbital.apjc.amp.cisco.com/help/

Adresses IP statiques

Si votre pare-feu bloque les connexions TCP sortantes sur le port 443 (ce qui n'est généralement pas le cas), vous devez modifier les paramètres de votre pare-feu avant de mettre à jour les stratégies. Si votre compte a été créé après février 2016, vous disposez déjà d'adresses IP statiques écrites dans les stratégies standard. Si votre compte a été créé avant février 2016, vous pouvez contacter le centre d'assistance technique Cisco (TAC) pour demander une migration des politiques vers les adresses IP statiques.

Remarque : afin d'assurer la continuité des opérations et de s'assurer que les dispositions des fichiers malveillants détectés sont les mêmes sur les deux Firepower Management Center, les deux principaux et secondaires Management Center doivent avoir accès aux serveurs répertoriés dans ce document.

Remarque : Cisco Secure Endpoint Console n'utilise pas d'adresses IP statiques et doit être accessible via DNS.

Adresses IP statiques en Amérique du Nord

Adresses IP statiques en Europe

Adresses IP statiques dans APJC

Commutateurs 23.23.197.169

Commutateurs 23.23.198.191

Commutateurs 23.23.224.83

Commutateurs 50.16.242.171

Commutateurs 50.16.244.193

Commutateurs 50.16.250.236

Commutateurs 52.0.55.209

Commutateurs 52.2.63.194

Commutateurs 52.2.128.246

Commutateurs 52.3.149.24

Commutateurs 52.3.178.163

Commutateurs 52.3.190.47

Commutateurs 52.4.98.101

Commutateurs 52.4.151.41

Commutateurs 52.4.245.162

Commutateurs 52.4.246.178

Commutateurs 52.5.92.125

Commutateurs 52.6.103.57

Commutateurs 52.6.197.200

Commutateurs 52.20.14.163

Commutateurs 52.20.123.238

Commutateurs 52.20.141.147

Commutateurs 52.21.52.149

Commutateurs 52.21.117.50

Commutateurs 52.21.134.210

Commutateurs 52.22.64.192

Commutateurs 52.22.156.183

Commutateurs 52.23.13.34

Commutateurs 52.23.16.199

Commutateurs 52.23.73.146

Commutateurs 52.23.87.4

Commutateurs 52.23.107.89

Commutateurs 52.23.134.105

Commutateurs 52.23.140.222

Commutateurs 52.70.11.137

Commutateurs 52.70.13.27

Commutateurs 52.70.35.37

Commutateurs 52.70.47.45

Commutateurs 52.70.56.136

Commutateurs 52.70.58.10

Commutateurs 52.70.59.59

Commutateurs 52.70.59.121

Commutateurs 52.70.60.74

Commutateurs 52.70.61.174

Commutateurs 52.70.61.181

Commutateurs 52.70.61.193

Commutateurs 52.70.63.25

Commutateurs 54.83.45.221

Commutateurs 54.88.208.235

Commutateurs 54.204.8.61

Commutateurs 54.221.210.7

54.221.255.190

54.225.226.117

Commutateurs 54.225.227.9

Commutateurs 54.225.227.30

Commutateurs 54.225.227.45

54.225.227.105

54.225.228.145

54.225.228.166

54.225.228.244

54.227.247.102

Commutateurs 107.20.158.55

Commutateurs 107.20.203.8

Commutateurs 107.20.229.191

Commutateurs 107.20.234.220

Commutateurs 107.21.212.157

Commutateurs 107.21.217.202

Commutateurs 107.21.218.60

Commutateurs 128.177.8.0/24

Commutateurs 174.129.203.65

Commutateurs 54.161.128.60

54.234.131.176

52.206.206.244

34.225.208.192

Commutateurs 52.22.120.193

Commutateurs 34.199.250.32

Commutateurs 34.199.238.4

34.194.224.132

34.198.112.150

34.224.236.198

Commutateurs 52.20.233.31

Commutateurs 192.111.4.0/24

Commutateurs 192.111.7.0/24

Commutateurs 54.71.197.112

54.188.114.190

Commutateurs 54.188.131.5

Commutateurs 192.35.177.23

Commutateurs 104.18.39.201

Commutateurs 172.64.148.55

Commutateurs 46.51.181.139

Commutateurs 46.51.182.195

Commutateurs 46.51.182.202

Commutateurs 46.137.99.242

Commutateurs 52.16.63.115

Commutateurs 52.16.95.58

Commutateurs 52.16.105.95

Commutateurs 52.16.166.193

Commutateurs 52.16.177.94

Commutateurs 52.16.193.225

Commutateurs 52.16.220.180

Commutateurs 52.17.93.43

Commutateurs 52.17.102.100

Commutateurs 52.17.106.35

Commutateurs 52.17.179.163

Commutateurs 52.17.211.190

Commutateurs 52.17.233.49

Commutateurs 52.18.9.153

Commutateurs 52.18.28.229

Commutateurs 52.18.79.226

Commutateurs 52.18.109.209

Commutateurs 52.18.187.129

Commutateurs 52.18.187.166

Commutateurs 52.18.223.41

Commutateurs 52.19.84.244

Commutateurs 52.19.167.56

Commutateurs 52.30.25.70

Commutateurs 52.30.74.163

Commutateurs 52.30.124.82

Commutateurs 52.30.160.113

Commutateurs 52.30.175.205

Commutateurs 52.30.179.236

Commutateurs 52.30.196.206

Commutateurs 52.30.208.114

Commutateurs 52.30.217.4

Commutateurs 52.30.217.226

Commutateurs 52.30.255.133

Commutateurs 52.31.30.249

Commutateurs 52.31.66.59

Commutateurs 52.31.83.94

Commutateurs 52.31.119.97

Commutateurs 52.31.122.77

Commutateurs 52.31.127.190

Commutateurs 52.31.137.201

Commutateurs 54.195.248.52

Commutateurs 54.195.249.18

54.217.232.226

54.217.232.234

54.217.232.241

54.217.232.244

54.217.232.249

54.228.250.255

Commutateurs 54.246.88.192

54.247.189.117

Commutateurs 54.74.229.75

Commutateurs 107.21.250.31

Commutateurs 107.21.236.143

Commutateurs 52.2.128.246

Commutateurs 52.18.202.103

Commutateurs 52.18.119.87

Commutateurs 192.111.5.0/24

Commutateurs 34.249.48.182

Commutateurs 34.248.52.55

Commutateurs 99.81.233.22

Commutateurs 3.123.83.189

18.184.240.159

Commutateurs 35.158.29.104

Commutateurs 192.35.177.23

Commutateurs 104.18.39.201

Commutateurs 172.64.148.55

Commutateurs 54.250.127.0

Commutateurs 52.197.2.58

Commutateurs 52.197.22.41

Commutateurs 52.69.16.172

Commutateurs 13.112.137.80

52.198.208.254

13.112.162.167

54.249.244.218

54.249.246.210

Commutateurs 54.249.243.85

54.249.240.219

Commutateurs 54.248.98.94

Commutateurs 176.34.47.0

Commutateurs 52.192.82.189

Commutateurs 52.68.180.106

Commutateurs 52.196.247.47

52.196.185.158

Commutateurs 52.197.74.4

Commutateurs 52.69.39.127

54.248.113.224

Commutateurs 54.238.55.12

Commutateurs 54.249.248.16

Commutateurs 52.197.50.93

52.193.124.132

Commutateurs 52.69.108.228

Commutateurs 52.197.72.147

Commutateurs 52.197.22.165

Commutateurs 52.68.82.200

Commutateurs 52.197.35.73

Commutateurs 52.197.39.251

Commutateurs 52.68.251.104

Commutateurs 54.249.253.42

Commutateurs 54.249.253.65

Commutateurs 176.34.60.211

52.192.198.119

Commutateurs 52.196.96.41

54.248.116.199

Commutateurs 52.196.117.29

Commutateurs 52.196.134.7

Commutateurs 176.34.60.30

52.192.145.214

52.192.221.107

52.193.182.191

52.193.201.169

Commutateurs 52.193.223.43

Commutateurs 52.193.233.17

52.196.115.166

Commutateurs 52.196.31.86

52.197.121.237

52.198.147.230

52.198.195.125

Commutateurs 52.198.202.24

Commutateurs 52.198.221.53

52.198.223.169

52.198.225.221

52.198.226.104

Commutateurs 52.198.26.36

Commutateurs 52.198.94.104

Commutateurs 52.199.124.11

Commutateurs 52.199.127.80

Commutateurs 52.199.92.142

Commutateurs 52.68.1.146

Commutateurs 54.248.107.84

54.248.109.124

Commutateurs 54.248.126.98

54.248.236.127

54.248.236.141

54.248.236.144

54.248.236.151

Commutateurs 54.248.237.93

Commutateurs 54.249.246.7

54.250.127.131

Commutateurs 192.111.6.0/24

Commutateurs 54.248.22.154

Commutateurs 18.178.184.79

Commutateurs 54.95.125.218

Commutateurs 192.35.177.23

Commutateurs 104.18.39.201

Commutateurs 172.64.148.55