Contenu

Introduction

Informations générales

Comment vérifier la version d'Apache, Tomcat et d'autres applications tierces sur Cisco Security Manager ?

Tomcat

Apache

JAVA

OpenSSL

Introduction

Ce document décrit comment vérifier la version des différents composants de Cisco Security Manager (CSM).

Informations générales

Cisco Security Manager (CSM) nécessite peu de composants côté serveur, notamment Apache WebServer, Tomcat Servlet Engine, etc.

Ces composants côté serveur ont leur propre version d'application. Avec chaque nouvelle version de CSM, la version de l'application peut changer. Par conséquent, il est parfois nécessaire de vérifier si une vulnérabilité de sécurité ou CVE imminente affecte la version du composant OU essentiellement la version de Cisco Security Manager.

Comment vérifier la version d'Apache, Tomcat et d'autres applications tierces sur Cisco Security Manager ?

Cette option peut être vérifiée à partir de l'invite cmd ou de Power Shell sur Windows Server

Tomcat

java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

C:\Users\Administrator>java -cp C:\Progra~2\CSCOpx\MDC\tomcat\lib\catalina.jar org.apache.catalina.util.ServerInfo

Server version: Apache Tomcat/6.0.44

Server built: Aug 10 2015 04:28:32 UTC

Server number: 6.0.44.0

OS Name: Windows NT (unknown)

OS Version: 10.0

Architecture: x86

JVM Version: 1.7.0_121-b31

JVM Vendor: Oracle Corporation

Apache

C:\>Apache.exe -version

Server version: Apache/2.4.23 (Win32)

Server built:   Oct  1 2016 11:19:05

JAVA

C:\>java.exe -version

java version "1.7.0_121"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_121-b31)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 24.121-b31, mixed mode)

OpenSSL

C:\>openssl

WARNING: can't open config file: c:\ciscossl/ssl/openssl.cnf

OpenSSL> version

CiscoSSL 1.0.2j.6.1.140-fips

Note: Les résultats ci-dessus proviennent de la version 4.13 de Cisco Security Manager.