Contenu

Introduction

Voir également

Introduction

Ce tableau contient les informations de compatibilité Apple iOS pour le connecteur de sécurité Cisco. Certaines versions répertoriées ne sont plus prises en charge et sont incluses à titre de référence historique. Référez-vous à Politique de prise en charge des connecteurs AMP for Endpoints pour plus de détails sur les versions de connecteurs prises en charge.

Apple iOS

Version

Version du connecteur de sécurité Cisco

1.4.0

par

1.4.2

1.4.3 et postérieures

1.6.0 et postérieures

11

12

13.0 à 13.1

13.2 et versions ultérieures

14.4 et versions ultérieures

Légende

Compatible. Notez qu'il est toujours recommandé d'utiliser la dernière version disponible du connecteur.

Compatible ; n'est plus pris en charge.

Non compatible.

Voir également

- Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Windows du point d'extrémité sécurisé

- Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Linux Cisco Secure Endpoint

- Compatibilité du système d'exploitation du connecteur Mac Cisco Secure Endpoint