Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurez syslog sur SNA sur UDP 514 ou sur un port personnalisé

1.Gestion des réponses SNA

2.Configuration du Splunk pour recevoir les Syslogs SNA sur le port UDP

Configurez syslog sur SNA via le port TCP 6514 ou le port personnalisé défini

1.Configuration du Splunk pour recevoir les journaux d'audit SNA sur le port TCP

2.Generate Certificat pour le Splunk

3.Configurez la destination du journal d'audit sur SNA

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer la fonctionnalité Secure Analytics Response Management pour envoyer des événements via syslog à un tiers tel que Splunk.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Gestion des réponses Secure Network Analytics.

- Splunk Syslog

Composants utilisés

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

- Déploiement Secure Network Analytics (SNA) qui contient au moins une appliance Manager et une appliance Flow Collector.

- Serveur Splunk installé et accessible via le port 443.

Configurez syslog sur SNA sur UDP 514 ou sur un port personnalisé

Conseil : assurez-vous que les protocoles UDP/514, TCP/6514 ou tout port personnalisé que vous choisissez pour Syslog sont autorisés sur les pare-feu ou les périphériques intermédiaires entre SNA et Splunk.

1.Gestion des réponses SNA

Le composant Response Management de Secure Analytics (SA) peut être utilisé pour configurer les règles, les actions et les destinations syslog.

Ces options doivent être configurées pour envoyer/transférer des alarmes Secure Analytics vers d'autres destinations.

Étape 1 : Connectez-vous à l'appliance SA Manager et accédez à Configure > Detection Response Management.

Étape 2 : Sur la nouvelle page, accédez à l'onglet Actions, localisez l'élément de ligne Send to Syslog par défaut et cliquez sur les points de suspension (...) dans la colonne Action, puis sur Edit.

Étape 3 : Saisissez l'adresse de destination souhaitée dans le champ Syslog Server Address et le port de réception de destination souhaité dans le champ UDP Port. Dans le champ Message Format, sélectionnez CEF.

Étape 4 : Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton bleu Enregistrer dans l'angle supérieur droit.

Conseil : Le port UDP par défaut pour syslog est 514

2.Configuration du Splunk pour recevoir les Syslogs SNA sur le port UDP

Après avoir appliqué vos modifications sur l'interface utilisateur Web de Secure Network Analytics Manager , vous devez configurer la saisie des données dans le Splunk.

Étape 1 : Connectez-vous à Splunk et naviguez jusqu'à Settings > Add Data > DATA Data Inputs.

Étape 2 : Recherchez la ligne UDP et sélectionnez +Ajouter nouveau.

Étape 3 : Sur la nouvelle page, sélectionnez UDP, saisissez le port de réception tel que 514 dans le champ Port.

Étape 4 : Dans le champ Remplacement du nom de la source, saisissez desired name of source.

Étape 5 : Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Suivant > vert en haut de la fenêtre.

Étape 6 : Sur la page suivante, passez à l'option New, localisez le champ Source Type et entrez desired source .

Étape 7 : Sélectionnez IP pour la méthode.

Étape 8 : Cliquez sur le bouton Review > vert en haut de l'écran.

Étape 9 : Dans la fenêtre suivante, vérifiez vos paramètres et modifiez-les si nécessaire.

Étape 10 : Une fois la validation effectuée, cliquez sur le bouton vert Submit > en haut de la fenêtre.

Étape 11 : Accédez à Apps > Search & Reporting dans l'interface utilisateur Web.

Étape 12: Sur la page Rechercher, utilisez le filtresource="As_configured" sourcetype="As_configured"pour rechercher les journaux reçus.

Remarque : Pour la source, voir Étape 4

Pour source_type, voir l'étape 6

Configurez syslog sur SNA via le port TCP 6514 ou le port personnalisé défini

1.Configuration du Splunk pour recevoir les journaux d'audit SNA sur le port TCP

Étape 1 : Dans l'interface utilisateur du Splunk, accédez à Paramètres > Ajouter des données > Entrées de données de données.

Étape 2 : Recherchez la ligne TCP et sélectionnez + Ajouter nouveau.

Étape 3 : Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez TCP, entrez le port de réception souhaité, dans l'exemple de port d'image 6514, et entrez « nom souhaité » dans le champ de remplacement du nom de source.

Remarque : TCP 6514 est le port par défaut pour Syslog sur TLS

Étape 4 : Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Suivant > vert en haut de la fenêtre.

Étape 5 : Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez Nouveau dans la section Type de source, entrez le nom souhaité dans le champ Type de source.

Étape 6 : Sélectionnez IP comme méthode dans la section Host.

Étape 7 : Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton vert Review > en haut de la fenêtre.

Étape 8 : Dans la fenêtre suivante, vérifiez vos paramètres et modifiez-les si nécessaire. Une fois la validation effectuée, cliquez sur le bouton vert Submit> en haut de la fenêtre.

2.Generate Certificat pour le Splunk

Étape 1 : À l’aide d’une machine sur laquelle openssl est installé, exécutez lasudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout server_key.pem -out server_cert.pem -sha256 -days 3650 -subj /CN=10.106.127.4commande en remplaçant l’exemple d’adresse IP 10.106.127.4 par l’adresse IP du périphérique Splunk. Vous êtes invité deux fois à saisir une phrase de passe définie par l'utilisateur. Dans les exemples, les commandes sont exécutées à partir de la ligne de commande de la machine Splunk.

user@examplehost: sudo openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout server_key.pem -out server_cert.pem -sha256 -days 3650 -subj /CN=10.106.127.4

..+...+..+.+...+..+............+...............+.+.....+.+......+..+.+...........+...+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+.........+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+......+..............+...+.+......+........+............................+..+...+....+...............+........+......+.+...+...+........+......+...+.+.....+...................+...........+......+.+.....+.........+....+.........+......+......+.....+.+........+............+.......+........+..........+........+....+..+....+......+.....+.............+.....+.......+........+......+.........+...+....+...+..+..........+.....+......+...+.........+.+.........+.....+......+.........+...............+............+....+.....+.+...+...+............+...............+.....+.+..............+.+.........+...+...+.........+.....+.+.....................+...+...........+.......+.....+...............+.........+....+......+...+...+.....+..........+..+................+.....................+.........+..+...+....+......+.................+...+.......+..+...............+......+.+.....+..........+.....+......+....+......+........+.......+....................+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

....+.......+..+...+...+.+......+...+.........+............+.....+....+..+...+....+...+...+.........+...+..+.......+........+............+.+.....+....+.........+..+.........+....+..+....+........+...+.......+...+...+..+...+.+...+..+....+.....+.......+........+......+.+..+......+....+......+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+...+.....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*.......+.+......+..............+.........+.....................+.......+.....+....+..............+.........+.......+...+.......................+....+...+..+.+.........+.........+......+...........+...+...............+.........+.+......+.........+.....................+.....+.........+.......+...............+........+.+....................+.+..+.+....................+.+...........+...+.+...+.....+.............+...+..+...+....+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Enter PEM pass phrase:

Verifying - Enter PEM pass phrase:

-----

user@examplehost:

Lorsque la commande est terminée, deux fichiers sont générés. Les fichiers server_cert.pem et server_key.pem.

user@examplehost: ll server*

-rw-r--r-- 1 root root 1814 Dec 20 19:02 server_cert.pem

-rw------- 1 root root 3414 Dec 20 19:02 server_key.pem

user@examplehost:

Étape 2 : Passer à l'utilisateur racine.

user@examplehost:~$ sudo su

[sudo] password for examplehost:

Étape 3 : Copiez le certificat nouvellement généré dans le /opt/splunk/etc/auth/ .

user@examplehost:~# cat /home/examplehost/server_cert.pem > /opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

Étape 4 : Ajoutez le fichier spunkweb.cet avec une clé privée.

user@examplehost:~# cat /home/examplehost/server_key.pem >> /opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

Étape 5 : Modifiez la propriété du certificat splunk.

user@examplehost:~# chown 10777:10777/opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

Étape 6 : Modifiez l'autorisation pour le certificat splunk.

user@examplehost:~# chmod 600/opt/splunk/etc/auth/splunkweb.cer

Étape 7 : créez un nouveau fichier input.conf.

user@examplehost:~# vim /opt/splunk/etc/system/local/inputs

Étape 8 : Vérifiez les syslogs à l'aide de la recherche.

3.Configurez la destination du journal d'audit sur SNA

Étape 1 : Connectez-vous à l'interface utilisateur de SMC. Naviguez jusqu'à Configure > Central Management.

Étape 2 : Cliquez sur l'icône de points de suspension de l'appliance SNA souhaitée et sélectionnez Modifier la configuration de l'appliance.

Étape 3 : Accédez à l'onglet Services réseau et entrez les détails de la destination du journal d'audit (Syslog sur TLS).

Étape 4 : Accédez à l'onglet Général, faites défiler jusqu'en bas. Cliquez sur Ajouter nouveau pour télécharger le certificat Splunk créé précédemment nommé server_cert.pem.

Étape 5 : Cliquez sur Apply settings.

Dépannage

Il pourrait y avoir du charabia complet qui s'affiche lors d'une recherche.

Solution :

Mappez l'entrée à son type de source correct.