Compatibilit� de mise � niveau Secure Firewall 3105 FTD de 7.4.2.4 � 7.4.6
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-14T05:00:00+00:00
Description: Une enqu�te a �t� effectu�e sur la compatibilit� et la prise en charge de la mise � niveau d'un pare-feu s�curis� Cisco 3105 ex�cutant Firewall Threat Defense (FTD).

Table des matières

Problème

Environnement

Résolution

Principaux points à prendre en compte pour la mise à niveau de Secure Firewall 3100

Conditions de mise à niveau FXOS

Séquence d'application de correctifs future

Planification De La Mise À Niveau

Motif

Autres informations utiles

- Problème
- Environnement
- Résolution

- Principaux points à prendre en compte pour la mise à niveau de Secure Firewall 3100

- Conditions de mise à niveau FXOS
- Séquence d'application de correctifs future
- Planification De La Mise À Niveau
- Motif
- Autres informations utiles

Problème

Une enquête a été effectuée sur la compatibilité et la prise en charge de la mise à niveau d'un pare-feu sécurisé Cisco 3105 exécutant Firewall Threat Defense (FTD) de la version 7.4.2.4 directement vers la version 7.4.6. La question portait spécifiquement sur la prise en charge de ce chemin de mise à niveau et sur les considérations à prendre en compte pour la plate-forme de la gamme 3100.

Environnement

- Cisco Secure Firewall 3105. D'autres plates-formes peuvent également être utilisées.

- Firewall Threat Defense (FTD) version 7.4.2.4 (version actuelle).

- Version cible 7.4.6.

Résolution

Le Cisco Secure Firewall 3105 (FPR3105-NGFW-K9) prend en charge une mise à niveau directe de la version FTD 7.4.2.4 vers la version FTD 7.4.6. Ce chemin de mise à niveau est officiellement pris en charge et ne nécessite aucune installation intermédiaire de la version FTD.

Principaux points à prendre en compte pour la mise à niveau de Secure Firewall 3100

Conditions de mise à niveau FXOS

Pour la gamme Secure Firewall 3100, aucune mise à niveau séparée de Firepower eXtensible Operating System (FXOS) n'est requise lors de la mise à niveau de FTD 7.4.2.4 vers 7.4.6. Cela simplifie le processus de mise à niveau par rapport aux autres plates-formes qui nécessitent des mises à jour FXOS.

Séquence d'application de correctifs future

Si un correctif 7.4.6 doit être appliqué après la mise à niveau de base, utilisez la séquence recommandée :

1.- Installez d'abord l'image FTD 7.4.6 de base.

2.- Appliquez le correctif 7.4.6 une fois l’installation de l’image de base terminée.

Planification De La Mise À Niveau

Avant de procéder à la mise à niveau, consultez la documentation officielle de mise à niveau et de compatibilité de Cisco pour vous assurer que toutes les conditions préalables sont remplies et pour examiner les considérations spécifiques à la plate-forme qui peuvent s'appliquer à votre déploiement.

Motif

Il s'agissait d'une demande de vérification de compatibilité plutôt que d'un problème technique. L'enquête a été effectuée pour confirmer la prise en charge du chemin de mise à niveau avant de procéder à la mise à niveau logicielle FTD sur la plate-forme Secure Firewall 3105.

Autres informations utiles

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/upgrade/management-center/740/upgrade-management-center-741/planning.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/compatibility/threat-defense-compatibility.html

- Assistance technique de Cisco et téléchargements