Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Diagramme du réseau

Configuration du FTD

Configuration de l'ASA

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer un VPN de site à site basé sur la route et sensible au VRF sur FTD géré par FDM.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Compréhension de base des réseaux privés virtuels (VPN)

- Compréhension de base du routage et du transfert virtuels (VRF)

- Expérience avec Firepower Device Manager (FDM)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco FTDv version 7.4.2

- Cisco FDM version 7.4.2

- Cisco ASAv version 9.20.3

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

VRF sur FDM vous permet de créer plusieurs instances de routage isolées sur un seul périphérique Firepower Threat Defense (FTD). Chaque instance VRF fonctionne comme un routeur virtuel distinct avec sa table de routage, ce qui permet une séparation logique du trafic réseau et offre des fonctionnalités de sécurité et de gestion du trafic améliorées.

Ce document explique comment configurer un VPN IPSec compatible VRF avec VTI. Le réseau VRF rouge et le réseau VRF bleu sont derrière le FTD. Le Client1 dans le réseau VRF Rouge et le Client2 dans le réseau VRF Bleu communiqueraient avec le Client3 derrière l'ASA via le tunnel VPN IPSec.

Configurer

Diagramme du réseau

Topologie

Configuration du FTD

Étape 1. Il est essentiel de s’assurer que la configuration préliminaire de l’interconnectivité IP entre les noeuds est terminée. Les clients 1 et 2 ont des adresses IP FTD internes comme passerelles. Le client 3 utilise ASA dans l'adresse IP comme passerelle.

Étape 2 : création d'une interface de tunnel virtuelle. Connexion à l'interface utilisateur graphique FDM de FTD. Accédez à Device > Interfaces. Cliquez sur Afficher toutes les interfaces.

FTD_View_Interfaces

Étape 2.1. Accédez à l’onglet Virtual Tunnel Interfaces et cliquez sur le bouton +.

FTD_Create_VTI

Étape 2.2. Fournissez les informations nécessaires et cliquez sur le bouton OK.

- Name : demovti

- ID de tunnel : 1

- Source du tunnel : externe (GigabitEthernet0/0)

- Adresse IP et masque de sous-réseau : 169.254.10.1/24

- État : cliquez sur le curseur jusqu'à la position Activé

FTD_Create_VTI_Details

Étape 3. Accédez à Device > Site-to-Site VPN. Cliquez sur le bouton View Configuration.

FTD_Configuration_Vue_VPN_site à site

Étape 3.1. Commencez à créer un nouveau VPN site à site. Cliquez sur le bouton CREATE SITE-TO-SITE CONNECTION ou sur le bouton +.

FTD_Créer_Site2Connexion_Site

Étape 3.2. Fournir le les informations nécessaires et cliquez sur NEXT.

- Nom du profil de connexion : Démo_S2S

- type : Basé sur la route (VTI)

- Local VPN Access Interface : demovti (créé à l'étape 2)

- Adresse IP distante : 192.168.40.1 (il s'agit de l'adresse IP externe ASA homologue)

FTD_Terminaux VPN de site à site

Étape 3.3. Accédez à IKE Policy. Cliquez sur le bouton Edit.

FTD_Edit_IKE_Policy

Étape 3.4. Pour la stratégie IKE, vous pouvez utiliser une stratégie prédéfinie ou en créer une nouvelle en cliquant sur  Créer une nouvelle stratégie IKE.

Dans cet exemple, basculez un nom de stratégie IKE existant AES-SHA-SHA . Cliquez sur le bouton OK afin d'enregistrer.

FTD_Enable_IKE_Policy

Étape 3.5. Accédez à la proposition IPSec. Cliquez sur le bouton Edit.

FTD_Edit_IPSec_Proposal

Étape 3.6. Pour la proposition IPSec, vous pouvez utiliser une proposition prédéfinie ou en créer une nouvelle en cliquant sur Créer une nouvelle proposition IPSec.

Dans cet exemple, basculez un nom de proposition IPSec existant AES-SHA. Cliquez sur le bouton OK  pour l'enregistrer.

FTD_Enable_IPSec_Proposal

Étape 3.7. Faites défiler la page vers le bas et configurez la clé pré-partagée. Cliquez sur NEXT .

Notez cette clé pré-partagée et configurez-la sur ASA ultérieurement.

FTD_Configure_Pre_Shared_Key

Étape 3.8. Révision de la configuration VPN Si vous devez modifier quelque chose, cliquez sur le bouton BACK. Si tout va bien, cliquez sur le bouton FINISH.

FTD_Review_VPN_Configuration

Étape 3.9. Créer une règle de contrôle d’accès afin d’autoriser le trafic à traverser le FTD. Dans cet exemple, autorisez tout pour des démonstrations. Modifiez votre stratégie en fonction de vos besoins réels.

FTD_ACP_Example

Étape 3.10. (Facultatif) Configurez la règle d’exemption NAT pour le trafic client sur FTD si une NAT dynamique est configurée pour que le client accède à Internet. Dans cet exemple, il n'est pas nécessaire de configurer une règle d'exemption NAT, car aucune NAT dynamique n'est configurée sur FTD.

Étape 3.11. Déployez les modifications de configuration.

FTD_Deployment_Changes

Étape 4 : configuration des routeurs virtuels

Étape 4.1. Créer des objets réseau pour les routes statiques Accédez à Objets > Réseaux et cliquez sur le + bouton.

FTD_Create_NetObjects

Étape 4.2. Fournissez les informations nécessaires sur chaque objet réseau. Cliquez sur le bouton OK.

- Name : local_blue_192.168.20.0

- type : Réseau

- Réseau: 192.168.20.0/24

FTD_VRF_Blue_Network

- Name : local_red_192.168.10.0

- type : Réseau

- Réseau: 192.168.10.0/24

FTD_VRF_Red_Network

- Name : remote_192.168.50.0

- type : Réseau

- Réseau: 192.168.50.0/24

FTD_Réseau_Distant

Étape 4.3. Création du premier routeur virtuel Accédez à Device > Routing et cliquez sur View Configuration.

FTD_View_Routing_Configuration

Étape 4.4. Cliquez sur Add Multiple Virtual Routers.

Remarque : Une route statique via une interface externe a déjà été configurée lors de l'initialisation de FDM. Si vous ne l'avez pas, configurez-le manuellement.

FTD_Add_First_Virtual_Router1

Étape 4.5. Cliquez sur CREATE FIRST CUSTOM VIRTUAL ROUTER.

FTD_Add_First_Virtual_Router2

Étape 4.6. Fournir les informations nécessaires sur le premier routeur virtuel Cliquez sur le bouton OK. Une fois le premier routeur virtuel créé, un nom VRF Global s'affiche automatiquement.

- Name : vrf_rouge

- Interfaces: inside_red (GigabitEthernet0/1)

FTD_Add_First_Virtual_Router3

Étape 4.7. Créez un deuxième routeur virtuel. Accédez à Device > Routing. Cliquez sur View Configuration, puis sur le bouton +.

FTD_Add_Second_Virtual_Router

Étape 4.8. Fournissez les informations nécessaires sur le deuxième routeur virtuel. Cliquez sur le bouton OK.

- Name : vrf_bleu

- Interfaces: inside_blue (GigabitEthernet0/2)

FTD_Add_Second_Virtual_Router2

Étape 5 : création d’une fuite de route de vrf_blue vers Global. Cette route permet aux points d’extrémité du réseau 192.168.20.0/24 d’établir des connexions qui traversent le tunnel VPN site à site. Dans cet exemple, le point d'extrémité distant protège le réseau 192.168.50.0/24.

Accédez à Device > Routing. Cliquez sur View Configuration, puis sur l'icône View dans la cellule Action du routeur virtuel vrf_blue.

FTD_View_VRF_Blue

Étape 5.1. Cliquez sur l’onglet Static Routing, puis sur le bouton +.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Blue

Étape 5.2. Fournir les informations nécessaires Cliquez sur le bouton OK.

- Name : Bleu_vers_ASA

- Interface: demovti (Tunnel1)

- Réseaux : remote_192.168.50.0

- Passerelle : laissez cet élément vide.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Blue_Details

Étape 6. Création d’une fuite de route de vrf_red vers Global. Cette route permet aux points d’extrémité du réseau 192.168.10.0/24 d’établir des connexions qui traversent le tunnel VPN site à site. Dans cet exemple, le point d'extrémité distant protège le réseau 192.168.50.0/24.

Accédez à Device > Routing, cliquez sur View Configuration, puis sur l'icône View dans la cellule Action du routeur virtuel vrf_red.

FTD_View_VRF_Red

Étape 6.1. Cliquez sur l’onglet Static Routing, puis sur le bouton +.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Red

Étape 6.2. Fournissez les informations nécessaires et cliquez sur le bouton OK.

- Name : Rouge_vers_ASA

- Interface: demovti (Tunnel1)

- Réseaux : remote_192.168.50.0

- Passerelle : laissez cet élément vide.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Red_Details

Étape 7 : création d’une fuite de route entre les routeurs globaux et virtuels Les routes permettent aux points d'extrémité protégés par l'extrémité distante du VPN site à site d'accéder au réseau 192.168.10.0/24 dans le routeur virtuel vrf_red et au réseau 192.168.20.0/24 dans le routeur virtuel vrf_blue.

Accédez à Device > Routing, cliquez sur View Configuration, puis cliquez sur l'icône View dans la cellule Action du routeur virtuel global.

FTD_View_VRF_Global

Étape 7.1. Cliquez sur l’onglet Static Routing, puis sur le bouton +.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Global

Étape 7.2. Fournissez les informations nécessaires et cliquez sur OK.

- Name : S2S_leak_blue

- Interface : inside_blue (GigabitEthernet0/2)

- Réseaux : local_blue_192.168.20.0

- Passerelle : laissez cet élément vide.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Global_To_Blue

- Name : S2S_fuite_rouge

- Interface : inside_red (GigabitEthernet0/1)

- Réseaux : local_red_192.168.10.0

- Passerelle : laissez cet élément vide.

FTD_Create_Static_Route_VRF_Global_To_Red

Étape 8. Déployez les modifications de configuration.

FTD_Deployment_Changes

Configuration de l'ASA

Étape 9. Créez la stratégie IKEv2 qui définit les mêmes paramètres configurés sur le FTD.

crypto ikev2 policy 20

encryption aes-256 aes-192 aes

integrity sha512 sha384 sha256 sha

group 21 20 16 15 14

prf sha512 sha384 sha256 sha

lifetime seconds 86400

Étape 10. Créez une proposition IKEv2 ipsec qui définit les mêmes paramètres configurés sur le FTD.

crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal AES-SHA

protocol esp encryption aes-256 aes-192 aes

protocol esp integrity sha-512 sha-384 sha-256 sha-1

Étape 11. Création d’un profil ipsec, référencement ipsec-proposition créée à l'étape 10.

crypto ipsec profile demo_ipsec_profile

set ikev2 ipsec-proposal AES-SHA

set security-association lifetime kilobytes 4608000

set security-association lifetime seconds 28800

Étape 12 : création d’une stratégie de groupe autorisant le protocole IKEv2

group-policy demo_gp_192.168.30.1 internal

group-policy demo_gp_192.168.30.1 attributes

vpn-tunnel-protocol ikev2

Étape 13. Créez un groupe de tunnels pour le FTD homologue en dehors de l’adresse IP, en faisant référence à la stratégie de groupe créée à l’étape 12. et configuration de la même clé pré-partagée avec FTD (créée à l'étape 3.7).

tunnel-group 192.168.30.1 type ipsec-l2l

tunnel-group 192.168.30.1 general-attributes

default-group-policy demo_gp_192.168.30.1

tunnel-group 192.168.30.1 ipsec-attributes

ikev2 remote-authentication pre-shared-key *****

ikev2 local-authentication pre-shared-key *****

Étape 14. Activez IKEv2 sur l’interface externe.

crypto ikev2 enable outside

Étape 15. Créer un tunnel virtuel

interface Tunnel1

nameif demovti_asa

ip address 169.254.10.2 255.255.255.0

tunnel source interface outside

tunnel destination 192.168.30.1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel protection ipsec profile demo_ipsec_profile

Étape 16. Création d’une route statique

route demovti_asa 192.168.10.0 255.255.255.0 169.254.10.1 1

route demovti_asa 192.168.20.0 255.255.255.0 169.254.10.1 1

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.40.3 1

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Étape 1. Accédez à l’ILC de FTD et ASA via la console ou SSH afin de vérifier l’état VPN des phases 1 et 2 à l’aide des commandes show crypto ikev2 sa et show crypto ipsec sa.

DFT :

> system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach.

Type help or '?' for a list of available commands.

ftdv742#

ftdv742# show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                               Remote                                     fvrf/ivrf     Status         Role

32157565 192.168.30.1/500                                    192.168.40.1/500                        Global/Global      READY    RESPONDER

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:21, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/67986 sec

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0x4cf55637/0xa493cc83

ftdv742# show crypto ipsec sa

interface: demovti

Crypto map tag: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1, seq num: 65280, local addr: 192.168.30.1

Protected vrf (ivrf): Global

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 192.168.40.1

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 30, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 192.168.30.1/500, remote crypto endpt.: 192.168.40.1/500

path mtu 1500, ipsec overhead 94(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: A493CC83

current inbound spi : 4CF55637

inbound esp sas:

spi: 0x4CF55637 (1291146807)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 13, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4055040/16867)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

outbound esp sas:

spi: 0xA493CC83 (2761149571)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 13, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4285440/16867)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

ASA :

ASA9203# show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                               Remote                                     fvrf/ivrf     Status         Role

26025779 192.168.40.1/500                                    192.168.30.1/500                        Global/Global      READY    INITIATOR

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:21, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

Life/Active Time: 86400/68112 sec

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

ESP spi in/out: 0xa493cc83/0x4cf55637

ASA9203#

ASA9203# show cry

ASA9203# show crypto ipsec sa

interface: demovti_asa

Crypto map tag: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1, seq num: 65280, local addr: 192.168.40.1

Protected vrf (ivrf): Global

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer: 192.168.30.1

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 30, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 192.168.40.1/500, remote crypto endpt.: 192.168.30.1/500

path mtu 1500, ipsec overhead 94(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: 4CF55637

current inbound spi : A493CC83

inbound esp sas:

spi: 0xA493CC83 (2761149571)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4101120/16804)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

outbound esp sas:

spi: 0x4CF55637 (1291146807)

SA State: active

transform: esp-aes-256 esp-sha-512-hmac no compression

in use settings ={L2L, Tunnel, IKEv2, VTI, }

slot: 0, conn_id: 4, crypto-map: __vti-crypto-map-Tunnel1-0-1

sa timing: remaining key lifetime (kB/sec): (4055040/16804)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

Étape 2 : vérification de la route de VRF et de Global sur FTD

ftdv742# show route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is 192.168.30.3 to network 0.0.0.0

S*       0.0.0.0 0.0.0.0 [1/0] via 192.168.30.3, outside

C        169.254.10.0 255.255.255.0 is directly connected, demovti

L        169.254.10.1 255.255.255.255 is directly connected, demovti

SI       192.168.10.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, inside_red

SI       192.168.20.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, inside_blue

C        192.168.30.0 255.255.255.0 is directly connected, outside

L        192.168.30.1 255.255.255.255 is directly connected, outside

ftdv742# show route vrf vrf_blue

Routing Table: vrf_blue

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        192.168.20.0 255.255.255.0 is directly connected, inside_blue

L        192.168.20.1 255.255.255.255 is directly connected, inside_blue

SI       192.168.50.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, demovti

ftdv742# show route vrf vrf_red

Routing Table: vrf_red

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

C        192.168.10.0 255.255.255.0 is directly connected, inside_red

L        192.168.10.1 255.255.255.255 is directly connected, inside_red

SI       192.168.50.0 255.255.255.0 [1/0] is directly connected, demovti

Étape 3 : vérification du test ping

Avant d’envoyer une requête ping, vérifiez les compteurs de show crypto ipsec sa | interface inc :|encap|decap sur FTD.

Dans cet exemple, Tunnel1 montre 30 paquets pour l'encapsulation et la décapsulation.

ftdv742# show crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decap

interface: demovti

#pkts encaps: 30, #pkts encrypt: 30, #pkts digest: 30

#pkts decaps: 30, #pkts decrypt: 30, #pkts verify: 30

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

ftdv742#

Client1 a envoyé une requête ping à Client3.

Client1#ping 192.168.50.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 5/299/620 ms

Client2 a envoyé une requête ping à Client3.

Client2#ping 192.168.50.10

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.50.10, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 11/297/576 ms

Vérifiez les compteurs de  show crypto ipsec sa | interface inc :|encap|decap  sur FTD après l'exécution de la commande ping.

Dans cet exemple, Tunnel1 affiche 40 paquets pour l'encapsulation et la décapsulation après une requête ping réussie. En outre, les deux compteurs ont augmenté de 10 paquets, correspondant aux 10 requêtes d'écho ping, ce qui indique que le trafic ping a traversé le tunnel IPSec avec succès.

ftdv742# show crypto ipsec sa | inc interface:|encap|decap

interface: demovti

#pkts encaps: 40, #pkts encrypt: 40, #pkts digest: 40

#pkts decaps: 40, #pkts decrypt: 40, #pkts verify: 40

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Vous pouvez utiliser ces commandes debug pour dépanner la section VPN.

debug crypto ikev2 platform 255

debug crypto ikev2 protocol 255

debug crypto ipsec 255

debug vti 255

Vous pouvez utiliser ces commandes debug afin de dépanner la section route.

debug ip routing

Informations connexes

- Guide de configuration de Cisco Secure Firewall Device Manager, version 7.4

- Guide de configuration de l'interface de ligne de commande Cisco Secure Firewall ASA VPN, 9.20

- Cisco Technical Suppport & Descendantcharges