Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Procédure

Introduction

Ce document décrit comment récupérer le mot de passe d'une instance SFTD ou ASA via l'interface de ligne de commande FXOS.

Conditions préalables

Exigences

Instances SFTD ou ASA sur pare-feu sécurisé FP41XX ou FP93XX.

Cisco recommande que vous ayez une connaissance de ce sujet :

- Interface de ligne de commande (CLI) du système d'exploitation extensible Cisco Firepower (FXOS)

Composants utilisés

- Cisco Secure Firewall 4110

- Logiciel Cisco Secure Firewall ASA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Il existe des scénarios où le mot de passe d'un périphérique est perdu et doit être récupéré, et l'utilisation du gestionnaire de châssis FXOS Firepower n'est pas une option. Pour les instances SFTD ou ASA sur les gammes de pare-feu sécurisées FP41XX ou FP93XX, la récupération de mot de passe peut être effectuée via l'interface de ligne de commande FXOS.

Attention : ce processus nécessite un redémarrage de l'instance, ce qui peut provoquer une panne de trafic.

Configurer

Procédure

Étape 1. Connectez-vous à FXOS CLI avec les informations d’identification des droits d’administration.

Étape 2. Obtenez les informations Nom, Identificateur et ID de logement de l'application.

scopessa

show app-instance

Exemple :

FPR4110-K9-1# scope ssa

FPR4110-K9-1 /ssa # show app-instance

App Name Identifier Slot ID Admin State Oper State   Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State  Cluster Role

-------- ---------- ------- ----------- -----------  --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ -------------- ------------

asa      ASA        1       Enabled     Online       9.16.3(14)       9.16.3(14)       Native      No                      Not Applicable None

Étape 3. Spécifiez le nouveau mot de passe admin et enable, puis enregistrez les modifications.

identificateur du dispositif logique d'étendue

scope mgmt-bootstrap app_name

scope bootstrap-key-secret PASSWORD

valeur de réglage

Entrez une valeur : password

Confirmer la valeur : password

commit-buffer

sortie

sortie

Exemple :

FPR4110-K9-1 /ssa # scope logical-device ASA

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device # scope mgmt-bootstrap asa

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # scope bootstrap-key-secret PASSWORD

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # set value

Enter value:

Confirm the value:

Warning: Bootstrap changes are not automatically applied to app-instances. To apply the changes, please do clear-mgmt-bootstrap, and restart each app-instance.

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* #commit-buffer

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # exit

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # exit

‌

Étape 4. Effacez le bootstrap de gestion, puis enregistrez les modifications.

scope slot slot_id

scope app-instance app_name identifier

clear-mgmt-bootstrap

commit-buffer

Exemple :

FPR4110-K9-1 /ssa # scope slot 1

FPR4110-K9-1 /ssa/slot # scope app-instance asa ASA

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # clear-mgmt-bootstrap

Warning: Clears the application management bootstrap. Application needs to be restarted for this action to be effective.

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

Étape 5. Redémarrez l'instance.

redémarrage

commit-buffer

Exemple :

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # restart

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

Remarque : l'instance redémarre une fois les modifications enregistrées.

Étape 6. Connectez-vous à l'instance SFTD/ASA via SSH à l'aide des nouvelles informations d'identification.