Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Abréviations

Vérifier les différentes mises à jour Version

1. Version du logiciel du produit

2. Mise à jour SRU et VDB

3. Version de mise à jour de GeoDB

Introduction

Ce document décrit comment vérifier différentes versions de mises à jour sur l'interface de ligne de commande (CLI) de Firepower.

Conditions préalables

Cisco vous recommande d'avoir connaissance des produits suivants :

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

Abréviations

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Mise à jour de règle sécurisée ou mise à jour de règle Sourcefire (SRU)

- Paquet de sécurité léger (LSP)

- Base de données des failles (VDB)

- Base de données de géolocalisation (GeoDB)

Vérifier les différentes mises à jour Version

1. Version du logiciel du produit

Sur FMC et FTD CLI, vous pouvez vérifier la version du logiciel du produit en cours d'exécution à l'aide de la commande suivante :

show version

Exemple : résultat de la commande de l'interface CLI FMC.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-----------------[ FMC ]-----------------

Model                : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)   <- - Display running FMC software version.

UUID                 : 6308d00c-54c3-11ee-a889-c4b0f35cec33

Rules update version: 2023-10-02-002-vrt

LSP version          : lsp-rel-20231002-1553

VDB version          : 372

----------------------------------------------------

Exemple : résultat de la commande de l'ILC FTD.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> show version

-------------------[ FTD ]--------------------

Model                 : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.0.5 (Build 72) <- - Display running FTD software version.

UUID                  : 48797b40-463e-11ed-92b0-d0e26b47dcc4

Rules update version  : 2023-10-02-002-vrt

VDB version           : 372

---------------------------------------------------

2. Mise à jour SRU et VDB

Sur l'interface de ligne de commande FMC et FTD, vous pouvez vérifier la version de mise à jour SRU (Snort2) et LSP (Snort3) en cours d'exécution, ainsi que la version VDB, à l'aide de la commande suivante :

show version

Exemple : résultat de la commande de l'interface CLI FMC.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-----------------[ FMC ]-----------------

Model                : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)

UUID                 : 6308d00c-54c3-11ee-a889-c4b0f35cec33

Rules update version: 2023-10-02-002-vrt                       <- - Display installed SRU (Snort2) version.

LSP version          : lsp-rel-20231002-1553                    <- - Display installed LSP (Snort3) version.

VDB version          : 372                                      <- - Display running VDB version.

----------------------------------------------------

Exemple : résultat de la commande FTD CLI Snort2.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> show version

-------------------[ FTD ]--------------------

Model                 : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.0.5 (Build 72)

UUID                  : 48797b40-463e-11ed-92b0-d0e26b47dcc4

Rules update version  : 2023-10-02-002-vrt                       <- - Display running SRU (Snort2) version.

VDB version           : 372                                      <- - Display running VDB version.

---------------------------------------------------

Exemple : résultat de la commande FTD CLI Snort3.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 8)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.2.0 (build 18)

>

> show version

-------------------[ FTD ]-------------------

Model            : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.2.0 (Build 18)

UUID             : c04f9496-db0e-11ed-81a1-942878af0a8c

LSP version      : lsp-rel-20231002-1553                         <- - Display running LSP (Snort3) version.

VDB version      : 372                                           <- - Display running VDB version.

----------------------------------------------------

3. Version de mise à jour de GeoDB

Sur FMC et FTD CLI (en mode expert), vous pouvez vérifier la version de GeoDB en cours d'exécution à l'aide de la commande suivante :

cat /var/sf/geodb/country_code_map_version

Exemple : résultat de la commande de l'interface CLI FMC.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> expert

rirana@FMC:~$ sudo su -

Password:

root@FMC:~#

root@FMC:~# cd /var/sf/geodb/

root@FMC:/var/sf/geodb#

root@FMC:/var/sf/geodb# cat country_code_map_version       <- - To display running GeoDB update version.

2023-09-25-100                                             <- - FMC GeoDB update version is 2023-09-25-100.

Exemple : résultat de la commande de l'ILC FTD.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.10.1 (build 1400)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.0.5 (build 72)

>

> expert

FTD:~$ sudo su -

Password:

root@FTD:~#

root@FTD:/# cd /var/sf/geodb/

root@FTD:geodb#

root@FTD:geodb# cat country_code_map_version              <- - To display running GeoDB update version.

2023-09-25-100                                            <- - FTD GeoDB update version is 2023-09-25-100.