Table des matières

Problème

Les paramètres de plate-forme dans le Centre de gestion des pare-feu (FMC) permettent uniquement d'entrer des adresses IP pour le champ de configuration du serveur SMTP. Cependant, lorsque vous utilisez Microsoft Exchange Online, la configuration nécessite l'utilisation d'un nom de domaine complet (FQDN) au lieu d'une adresse IP. Cette limitation empêche la configuration correcte du serveur SMTP pour les environnements qui s'appuient sur les services Microsoft Exchange Online, car le système n'accepte pas les entrées FQDN dans le champ du serveur SMTP dans les paramètres de la plate-forme.

FQDN_not_supported_for_SNMP_Server.png

Environnement

- Firewall Management Center (FMC) 7.4. D’autres versions logicielles peuvent également être affectées.

Résolution

- Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge actuellement.

- Amélioration L'ID de bogue Cisco CSCwu25196 a été classé.

Motif

L'interface des paramètres de plate-forme de Firepower Management Center présente une limitation qui limite la configuration du serveur SMTP au format d'adresse IP uniquement, empêchant l'entrée des noms de domaine complets requis pour les services SMTP de Microsoft Exchange Online.

Autres informations utiles

- Assistance technique de Cisco et téléchargements