Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Avant de commencer

Dépannage des commandes

Commandes de dépannage FMC.

Commandes de dépannage FTD

Vérification

FMC - Validation HA

Communication de la validation FTD à FMC-HA

Introduction

Ce document décrit comment dépanner des problèmes de synchronisation courants dans un ensemble de haute disponibilité (HA) pour le centre de gestion Firepower (FMC).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances sur les sujets suivants :

- FMC - Configuration requise pour HA

- Connaissances de base du shell Linux.

Composants utilisés

- FMCv pour VMware sur la version 7.2.8.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

La configuration initiale du laboratoire utilisé pour ce document respecte les exigences de la configuration initiale de base du FMC-HA.

- Deux FMC avec la même capacité ou la même version matérielle.

- Deux FMC exécutant la même version logicielle, Intrusion Rule Update, Vulnerability Database et Lightweight Security Package.

- Deux FMC avec les licences correspondantes.

Avant de commencer

- Assurez-vous que l'administrateur a accès aux deux FMC.

- Assurez-vous que l'administrateur a accès aux périphériques FTD gérés par le FMC.

Dépannage des commandes

Commandes de dépannage FMC.

Pour valider la connectivité entre les périphériques FMC, l’utilisateur peut exécuter ces commandes.

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

root@firepower:/Volume/home/admin# ping xx.xx.18.102

PING xx.xx.18.102 (xx.xx.18.102) 56(84) bytes of data.

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.533 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.563 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.431 ms

^C

--- xx.xx.18.102 ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 59ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.431/0.509/0.563/0.056 ms

root@firepower:/Volume/home/admin# netstat -an | grep 8305

tcp 0 0 xx.xx.18.101:8305 0.0.0.0:* LISTEN

tcp 0 0 xx.xx.18.101:8305 xx.xx.18.253:48759 ESTABLISHED

tcp 0 0 xx.xx.18.101:8305 xx.xx.18.254:53875 ESTABLISHED

tcp 0 0 xx.xx.18.101:8305 xx.xx.18.254:49205 ESTABLISHED

tcp 0 0 xx.xx.18.101:60871 xx.xx.18.253:8305 ESTABLISHE

ping <peer-ip-address> Cette commande peut être utilisée pour vérifier l’accessibilité entre les deux périphériques.

netstat -an | grep 8305 Cette commande affiche les périphériques connectés au port 8305.

Remarque : le port 8305 est le port par défaut configuré sur les périphériques Firepower pour établir le canal de communication avec le FMC.

Pour valider la configuration de l'installation FMC-HA, l'utilisateur peut également exécuter le script troubleshoot_HADC.pl. Ceci est particulièrement utile dans les scénarios suivants :

- Lorsque l'état de santé de l'intégration FMC-HA est dégradé.

- Si l’accès à l’interface graphique utilisateur (GUI) FMC de l’un des périphériques est manquant, mais que l’accès à l’interface de ligne de commande FMC fonctionne toujours et est accessible.

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

root@firepower:/Volume/home/admin# troubleshoot_HADC.pl

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice:

Commandes de dépannage FTD

Le dépannage de la connectivité entre le FTD et le FMC-HA permet à l'utilisateur de valider la connectivité des périphériques qui doivent être enregistrés sur les deux FMC ou lorsque la HA est dégradée, et affiche l'avertissement « Dégradé - Synchronisation incomplète (Ce centre de gestion a moins de périphériques enregistrés) ».

À partir du niveau d’interférence FTD, l’utilisateur peut exécuter ces commandes pour valider la communication avec le FMC.

> ping system xx.xx.18.102

PING xx.xx.18.102 (xx.xx.18.102) 56(84) bytes of data.

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.595 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.683 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.642 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=24.4 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=11.4 ms

^C

--- xx.xx.18.102 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 128ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.595/7.545/24.373/9.395 ms

> show managers

Type : Manager

Host : xx.xx..18.101

Display name : xx.xx..18.101

Version : 7.2.8 (Build 25)

Identifier : fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c

Registration : Completed

Management type : Configuration and analytics

Type : Manager

Host : xx.xx..18.102

Display name : xx.xx..18.102

Version : 7.2.8 (Build 25)

Identifier : bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44

Registration : Completed

Management type : Configuration and analytics

> sftunnel-status

SFTUNNEL Start Time: Mon Oct 14 21:29:16 2024

Both IPv4 and IPv6 connectivity is supported

Broadcast count = 5

Reserved SSL connections: 0

Management Interfaces: 2

eth0 (control events) xx.xx..18.254,

tap_nlp (control events) 169.254.1.2,fd00:0:0:1::2

***********************

**RUN STATUS****xx.xx..18.102*************

Key File = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/sftunnel-key.pem

Cert File = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/sftunnel-cert.pem

CA Cert = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/cacert.pem

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelA Connected: Yes, Interface eth0

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelB Connected: Yes, Interface eth0

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer 'xx.xx..18.102' Start Time: Tue Oct 15 00:38:43 2024 UTC

IPv4 Last outbound connection to peer 'xx.xx..18.102' via Primary ip/host 'xx.xx..18.102'

PEER INFO:

sw_version 7.2.8

sw_build 25

Using light registration

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) xx.xx..18.102,

Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to 'xx.xx..18.102' via 'xx.xx..18.254'

Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to 'xx.xx..18.102' via 'xx.xx..18.254'

***********************

**RUN STATUS****xx.xx..18.101*************

Key File = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/sftunnel-key.pem

Cert File = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/sftunnel-cert.pem

CA Cert = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/cacert.pem

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelA Connected: Yes, Interface eth0

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelB Connected: Yes, Interface eth0

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer 'xx.xx..18.101' Start Time: Mon Oct 14 21:29:15 2024 UTC

IPv4 Last outbound connection to peer 'xx.xx..18.101' via Primary ip/host 'xx.xx..18.101'

PEER INFO:

sw_version 7.2.8

sw_build 25

Using light registration

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) xx.xx..18.101,

Peer channel Channel-A is valid type (CONTROL), using 'eth0', connected to 'xx.xx..18.101' via 'xx.xx..18.254'

Peer channel Channel-B is valid type (EVENT), using 'eth0', connected to 'xx.xx..18.101' via 'xx.xx..18.254'

***********************

**RPC STATUS****xx.xx..18.102*************

'uuid' => 'bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44',

'uuid_gw' => '',

'last_changed' => 'Wed Oct 9 07:00:11 2024',

'active' => 1,

'name' => 'xx.xx..18.102',

'ip' => 'xx.xx..18.102',

'ipv6' => 'IPv6 is not configured for management'

**RPC STATUS****xx.xx..18.101*************

'uuid_gw' => '',

'uuid' => 'fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c',

'last_changed' => 'Mon Jun 10 18:59:54 2024',

'active' => 1,

'ip' => 'xx.xx..18.101',

'ipv6' => 'IPv6 is not configured for management',

'name' => 'xx.xx..18.101'

Check routes:

No peers to check

ping system <fmc-IP> Pour générer un ICMP, suivez les instructions de l’interface de gestion FTD.

show managers Cette commande répertorie les informations des managers où le périphérique est enregistré.

sftunnel-status Cette commande valide le canal de communication établi entre les périphériques. Ce canal reçoit le nom de sftunnel.

Les commandes permettant de vérifier la connectivité au niveau racine sur le FTD sont les mêmes que celles du FMC. Dans le cas du FTD, il n'inclut pas de script qui permet de valider la communication avec le FMC, mais il est possible de vérifier les informations générées lors du processus d'enregistrement dans le /ngfw/var/log/action.log.

Vérification

Pour la topologie suivante, la communication entre les homologues FMC-HA et le FTD01 peut être validée à l’aide des commandes décrites précédemment.

Topologie FMC-HA

FMC - Validation HA

Pour cette validation, les directives de base pour définir un FMC-HA peuvent également être validées à l'aide de la commande show version.

FMC Active

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.8 (Build 25)

UUID                      : fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c

Rules update version      : 2023-11-29-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20231129-1200

VDB version               : 395

----------------------------------------------------

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

root@firepower:/Volume/home/admin# ping xx.xx.18.102

PING xx.xx.18.102 (xx.xx.18.102) 56(84) bytes of data.

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.385 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.433 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.606 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.480 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.524 ms

^C

--- xx.xx.18.102 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 84ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.385/0.485/0.606/0.079 ms

root@firepower:/Volume/home/admin# netstat -an | grep 8305

tcp        0      0 xx.xx.18.101:8305       xx.xx.18.254:53875      ESTABLISHED

tcp        0      0 xx.xx.18.101:8305       xx.xx.18.102:38239      ESTABLISHED ------ communication establish with FMC-Standby

tcp        0      0 xx.xx.18.101:8305       xx.xx.18.254:49205      ESTABLISHED

tcp        0      0 xx.xx.18.101:8305       xx.xx.18.253:34865      ESTABLISHED

tcp        0      0 xx.xx.18.101:60871      xx.xx.18.253:8305       ESTABLISHED

tcp        0      0 xx.xx.18.101:8305       xx.xx.18.102:42253      ESTABLISHED ------ communication establish with FMC-Standby

root@firepower:/Volume/home/admin# troubleshoot_HADC.pl

****************  Troubleshooting Utility  **************

1   Show HA Info Of FMC

2   Execute Sybase DBPing

3   Show Arbiter Status

4   Check Peer Connectivity

5   Print Messages of AQ Task

6   Show FMC HA Operations History (ASC order)

7   Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8   Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9   Print HA Status Messages

10  Compare active and standby device list

11  Check manager status of standby missing devices

12  Check critical PM processes details

13  Get Remote Stale Sync AQ Info

14  Help

0   Exit

**************************************************************

Enter choice: 1

HA Enabled: Yes

This FMC Role In HA: Active - Primary

Status out put: vmsDbEngine (system,gui) - Running 5093

In vmsDbEngineStatus(): vmsDbEngine process is running at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize/HADC.pm line 3748.

Sybase Process: Running (vmsDbEngine, theSybase PM Process is Running)

Sybase Database Connectivity: Accepting DB Connections.

Sybase Database Name: csm_primary

Sybase Role: Active

****************  Troubleshooting Utility  **************

1   Show HA Info Of FMC

2   Execute Sybase DBPing

3   Show Arbiter Status

4   Check Peer Connectivity

5   Print Messages of AQ Task

6   Show FMC HA Operations History (ASC order)

7   Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8   Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9   Print HA Status Messages

10  Compare active and standby device list

11  Check manager status of standby missing devices

12  Check critical PM processes details

13  Get Remote Stale Sync AQ Info

14  Help

0   Exit

**************************************************************

Enter choice: 4

Peer UUID [Enter 'Return' For HA Peer(no UUID required)]:

Peer Is Connected

$VAR1 = {

'vip' => '',

'model_id' => 'E',

'ip' => 'xx.xx.18.102',

'persistent' => 0,

'sw_version' => '7.2.8',

'last_changed' => 1728457211,

'active' => 1,

'uuid' => 'bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44',

'upgrade_version' => '',

'reg_state' => 0,

'model_number' => '66',

'primary_mgr' => 0,

'name' => 'xx.xx.18.102',

'uuid_gw' => '',

'ipv6' => undef,

'vip_local' => '',

'priority' => 0,

'reg_key' => '',

'vnet' => undef,

'role' => 0,

'mgmt_mac_address' => '00:50:56:B3:D1:07'

};

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 8

---------------------------- Last periodic sync time details ------------------------------------

Last successful sync completed at: Wed Oct 16 16:44:23 2024 UTC

Current time: Wed Oct 16 16:46:34 2024 UTC

Last successful sync completed '2 minutes 11 seconds' ago.

---------------------------- Last periodic sync time details end ------------------------------------

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 9

SYNC_ACTIVE: 1 at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize.pm line 494, <STDIN> line 5.

Sybase state :  at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize.pm line 701.

Sybase state :  at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize.pm line 801.

Sync status : at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize.pm line 802.

---------------------------- FMC HA status messages start ------------------------------------

Status: Healthy

---------------------------- FMC HA status messages end ------------------------------------

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 10

Fetching standby missing device information...

Devices are in sync.

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 0

Thank you

FMC Standby

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.8 (Build 25)

UUID                      : bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44

Rules update version      : 2023-11-29-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20231129-1200

VDB version               : 395

----------------------------------------------------

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

root@firepower:/Volume/home/admin# ping xx.xx.18.101

PING xx.xx.18.101 (xx.xx.18.101) 56(84) bytes of data.

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.402 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.482 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.452 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.490 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.519 ms

^C

--- xx.xx.18.101 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 123ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.402/0.469/0.519/0.039 ms

root@firepower:/Volume/home/admin# netstat -an | grep 8305

tcp        0      0 xx.xx.18.102:8305       xx.xx.18.254:50373      ESTABLISHED

tcp        0      0 xx.xx.18.102:8305       xx.xx.18.253:42083      ESTABLISHED

tcp        0      0 xx.xx.18.102:59439      xx.xx.18.254:8305       ESTABLISHED

tcp        0      0 xx.xx.18.102:36751      xx.xx.18.253:8305       ESTABLISHED

tcp        0      0 xx.xx.18.102:38239      xx.xx.18.101:8305       ESTABLISHED ------ communication establish with FMC-Active

tcp        0      0 xx.xx.18.102:42253      xx.xx.18.101:8305       ESTABLISHED ------ communication establish with FMC-Active

root@firepower:/Volume/home/admin#

root@firepower:/Volume/home/admin# troubleshoot_HADC.pl

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 1

HA Enabled: Yes

This FMC Role In HA: Standby - Secondary

Status out put: vmsDbEngine (system,gui) - Running 29652

In vmsDbEngineStatus(): vmsDbEngine process is running at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize/HADC.pm line 3748.

Sybase Process: Running (vmsDbEngine, theSybase PM Process is Running)

Sybase Database Connectivity: Accepting DB Connections.

Sybase Database Name: csm_secondary

Sybase Role: Standby

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 4

Peer UUID [Enter 'Return' For HA Peer(no UUID required)]:

Peer Is Connected

$VAR1 = {

'vnet' => undef,

'upgrade_version' => '',

'uuid_gw' => '',

'name' => 'xx.xx.18.101',

'primary_mgr' => 1,

'sw_version' => '7.2.8',

'persistent' => 0,

'model_number' => '66',

'last_changed' => 1718045994,

'reg_key' => '',

'active' => 1,

'reg_state' => 0,

'model_id' => 'E',

'vip' => '',

'mgmt_mac_address' => '00:50:56:B3:E1:57',

'vip_local' => '',

'ip' => 'xx.xx.18.101',

'priority' => 0,

'uuid' => 'fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c',

'role' => 0,

'ipv6' => undef

};

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 8

---------------------------- Last periodic sync time details ------------------------------------

Last successful sync completed at: Wed Oct 16 16:46:06 2024 UTC

Current time: Wed Oct 16 16:47:35 2024 UTC

Last successful sync completed '1 minute 29 seconds' ago.

---------------------------- Last periodic sync time details end ------------------------------------

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 9

SYNC_ACTIVE: 1 at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize.pm line 494, <STDIN> line 5.

Found running Synchronization task: Initializing at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Transaction/HADC.pm line 241.

Sybase state :  at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize.pm line 701.

Sybase state :  at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize.pm line 801.

Sync status :Synchronization Task In-progress  at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize.pm line 802.

Found running Synchronization task: Initializing at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Transaction/HADC.pm line 241.

---------------------------- FMC HA status messages start ------------------------------------

Status: Synchronization Task In-progress

---------------------------- FMC HA status messages end ------------------------------------

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 10

Fetching standby missing device information...

Devices are in sync.

**************** Troubleshooting Utility **************

1 Show HA Info Of FMC

2 Execute Sybase DBPing

3 Show Arbiter Status

4 Check Peer Connectivity

5 Print Messages of AQ Task

6 Show FMC HA Operations History (ASC order)

7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)

8 Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)

9 Print HA Status Messages

10 Compare active and standby device list

11 Check manager status of standby missing devices

12 Check critical PM processes details

13 Get Remote Stale Sync AQ Info

14 Help

0 Exit

**************************************************************

Enter choice: 0

Thank you

Communication de la validation FTD à FMC-HA

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.2.4 (Build 165)

UUID                      : 7064913a-xxxx-xxxx-xxxx-803aefd05d2c

LSP version               : lsp-rel-20231129-1200

VDB version               : 395

----------------------------------------------------

> ping system xx.xx.18.101 ------ ping to FMC-Active

PING xx.xx.18.101 (xx.xx.18.101) 56(84) bytes of data.

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=14.1 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=27.8 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=26.1 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=55.7 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=39.9 ms

64 bytes from xx.xx.18.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=38.9 ms

^C

--- xx.xx.18.101 ping statistics ---

8 packets transmitted, 6 received, 25% packet loss, time 76ms

rtt min/avg/max/mdev = 14.081/33.733/55.658/13.069 ms

> ping system xx.xx.18.102 ------ ping to FMC-Active

PING xx.xx.18.102 (xx.xx.18.102) 56(84) bytes of data.

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=23.9 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=23.10 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.425 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.88 ms

64 bytes from xx.xx.18.102: icmp_seq=5 ttl=64 time=10.5 ms

^C

--- xx.xx.18.102 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 70ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.425/13.131/23.969/9.380 ms

> show managers

Type                      : Manager

Host                      : xx.xx.18.101

Display name              : xx.xx.18.101

Version                   : 7.2.8 (Build 25)

Identifier                : fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c

Registration              : Completed

Management type           : Configuration and analytics

Type                      : Manager

Host                      : xx.xx.18.102

Display name              : xx.xx.18.102

Version                   : 7.2.8 (Build 25)

Identifier                : bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44

Registration              : Completed

Management type           : Configuration and analytics

> sftunnel-status

SFTUNNEL Start Time: Mon Oct 14 21:29:16 2024

Both IPv4 and IPv6 connectivity is supported

Broadcast count = 17

Reserved SSL connections: 0

Management Interfaces: 2

eth0 (control events) xx.xx.18.254,

tap_nlp (control events) 169.254.1.2,fd00:0:0:1::2

***********************

**RUN STATUS****xx.xx.18.102************* --------------------------------------- sftunnel information of the FMC-Standby

Key File    = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/sftunnel-key.pem

Cert File   = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/sftunnel-cert.pem

CA Cert     = /var/sf/peers/bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44/cacert.pem

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelA Connected: Yes, Interface eth0

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelB Connected: Yes, Interface eth0

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer 'xx.xx.18.102' Start Time: Wed Oct 16 15:06:23 2024 UTC

IPv4 Last outbound connection to peer 'xx.xx.18.102' via Primary ip/host 'xx.xx.18.102'

PEER INFO:

sw_version 7.2.8

sw_build 25

Using light registration

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) xx.xx.18.102,

Peer channel Channel-A is valid  type (CONTROL), using 'eth0', connected to 'xx.xx.18.102' via 'xx.xx.18.254'

Peer channel Channel-B is valid  type (EVENT), using 'eth0', connected to 'xx.xx.18.102' via 'xx.xx.18.254'

***********************

**RUN STATUS****xx.xx.18.101************* -------------------------------------- sftunnel information of the FMC-Active

Key File    = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/sftunnel-key.pem

Cert File   = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/sftunnel-cert.pem

CA Cert     = /var/sf/peers/fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c/cacert.pem

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelA Connected: Yes, Interface eth0

Cipher used = TLS_AES_256_GCM_SHA384 (strength:256 bits)

ChannelB Connected: Yes, Interface eth0

Registration: Completed.

IPv4 Connection to peer 'xx.xx.18.101' Start Time: Mon Oct 14 21:29:15 2024 UTC

PEER INFO:

sw_version 7.2.8

sw_build 25

Using light registration

Management Interfaces: 1

eth0 (control events) xx.xx.18.101,

Peer channel Channel-A is valid  type (CONTROL), using 'eth0', connected to 'xx.xx.18.101' via 'xx.xx.18.254'

Peer channel Channel-B is valid  type (EVENT), using 'eth0', connected to 'xx.xx.18.101' via 'xx.xx.18.254'

***********************

**RPC STATUS****xx.xx.18.101*************

'name' => 'xx.xx.18.101',

'last_changed' => 'Mon Jun 10 18:59:54 2024',

'uuid_gw' => '',

'ip' => 'xx.xx.18.101',

'ipv6' => 'IPv6 is not configured for management',

'active' => 1,

'uuid' => 'fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c'

**RPC STATUS****xx.xx.18.102*************

'name' => 'xx.xx.18.102',

'last_changed' => 'Wed Oct  9 07:00:11 2024',

'uuid_gw' => '',

'ip' => 'xx.xx.18.102',

'ipv6' => 'IPv6 is not configured for management',

'active' => 1,

'uuid' => 'bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44'

Check routes:

No peers to check

Remarque : si les informations sftunnel de l'un des FMC sont manquantes, cela peut indiquer que la communication avec le gestionnaire est compromise

FTD root level troubleshoot

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

root@firepower:/home/admin# netstat -an | grep 8305

tcp        0      0 xx.xx.18.254:8305       xx.xx.18.102:59439      ESTABLISHED ------ communication establish with FMC-Standby

tcp        0      0 xx.xx.18.254:49205      xx.xx.18.101:8305       ESTABLISHED ------ communication establish with FMC-Active

tcp        0      0 xx.xx.18.254:50373      xx.xx.18.102:8305       ESTABLISHED ------ communication establish with FMC-Standby

tcp        0      0 xx.xx.18.254:53875      xx.xx.18.101:8305       ESTABLISHED ------ communication establish with FMC-Active

root@firepower:/home/admin# cat /ngfw/var/log/action_queue.log | less

Oct 16 15:06:50 firepower ActionQueueScrape.pl[4166]: Waiting for light registration to complete on device:  try 10 times... at /ngfw/usr/local/sf/lib/p

erl/5.24.4/SF/PeerManager/RegistrationCL.pm line 1805.

Oct 16 15:06:50 firepower ActionQueueScrape.pl[4166]: Found Registered peer with name xx.xx.18.102 (bb333216-xxxx-xxxx-xxxx-c68c0c388b44) at /ngfw/usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/PeerManager/RegistrationCL.pm line 1821.

Oct 16 15:06:50 firepower ActionQueueScrape.pl[4166]: Found peer with name xx.xx.18.102 - update DB at /ngfw/usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/PeerManager/RegistrationCL.pm line 1827.

Oct 16 15:06:50 firepower ActionQueueScrape.pl[4166]: Found Registered peer with name xx.xx.18.101 (fc3e3572-xxxx-xxxx-xxxx-39e0098c166c) at /ngfw/usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/PeerManager/RegistrationCL.pm line 1821.