Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

1. Contrôle du statut de vérification du niveau de préparation

2.Surveillance du statut de la mise à niveau

3. Reprise du contrôle de préparation en cas de défaillance

4. Reprise de la mise à niveau en cas de défaillance

Introduction

Ce document décrit comment surveiller et reprendre la vérification de la préparation ou la mise à niveau pour FMC/FTD

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir connaissance des produits suivants :

- Firepower Management Center (FMC)

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Linux

Composants utilisés

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

1. Contrôle du statut de vérification du niveau de préparation

Une fois que la vérification de l'état de préparation a été lancée du FMC vers le FMC ou pour le périphérique géré, nous pouvons valider l'état de la vérification via l'interface de ligne de commande (CLI) autre qu'en utilisant l'interface utilisateur graphique du FMC. En cas d'échec de la vérification de l'état de préparation, nous pouvons également obtenir les journaux appropriés pour comprendre la raison de l'échec via l'interface de ligne de commande en mode expert.

Passez en mode expert et, après avoir remonté le problème au compte racine, ces commandes peuvent être utilisées.

experte

sudo su - (entrer le mot de passe)

cd /var/log/sf

cd <upgrade_file_name>

cd upgrade_ready

tail -f main_upgrade_script.log

Voici un exemple pour le résultat de la commande.

Remarque : utilisez le répertoire /ngfw/var/log/sf tout en vérifiant l'état du FTD. Le fichier de sortie indique l'état « Success ».

État du contrôle de préparation

2. Surveillance du statut de mise à niveau

Lorsque la mise à niveau a été initiée du FMC vers le FMC ou pour le périphérique géré, nous pouvons valider l'état de la mise à niveau via l'interface CLI autre que l'interface utilisateur graphique du FMC. En cas d'échec de la mise à niveau, nous pouvons également obtenir les journaux appropriés pour comprendre la raison de l'échec via l'interface de ligne de commande en mode expert.

Passez en mode expert et, après avoir remonté le problème au compte racine, ces commandes peuvent être utilisées.

expert sudo su - (enter password)

cd /var/log/sf

cd <upgrade_file_name>

tail -f main_upgrade_script.log

tail -f status.log

Voici un exemple pour le résultat de la commande.

Remarque : utilisez le répertoire /ngfw/var/log/sf tout en vérifiant l'état du FTD. Le fichier de sortie affiche l'état « Terminé ».

État de mise à niveau

3. Reprise du contrôle de préparation en cas de défaillance

Il s’agit de la commande utilisée pour la reprise de la mise à niveau pour FMC/FTD.

Remarque : si une mise à jour échoue, ne reprenez que lorsque la cause sous-jacente de l'échec a été identifiée ; sinon, la même erreur peut se reproduire.

install_update.pl —detach —ready-check /var/sf/update/<nom_fichier_mise_à_niveau>

Voici un exemple pour le résultat de la commande.

install_update.pl —detach —ready-check /var/sf/update/ Cisco_FTD_Upgrade-7.0.4-55.sh.REL.tar

4. Reprise de la mise à niveau en cas de défaillance

Il s’agit de la commande utilisée pour la reprise de la mise à niveau pour FMC/FTD.

Remarque : si la vérification du niveau de préparation échoue, ne reprenez que lorsque la cause sous-jacente de l'échec a été identifiée ; sinon, la même erreur peut se reproduire.

install_update.pl —detach —resume /var/sf/updates/<nom_fichier_mise_à_niveau>

Voici un exemple pour le résultat de la commande.

install_update.pl —detach —resume /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.0.4-55.sh.REL.tar

En combinant ces méthodes, vous pouvez obtenir une compréhension complète de la façon dont la vérification de la disponibilité et la mise à niveau peuvent être surveillées ou dépannées.