Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Modifier le mot de passe de l'interface Web FMC

Modifier le mot de passe CLI FMC/FTD

Modifier le mot de passe de l'interface Web FDM

Modifier le mot de passe FXOS/FCM à partir de l'interface Web

Modifier le mot de passe FXOS/FCM depuis l'interface de ligne de commande

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les étapes à suivre pour modifier les mots de passe de l'interface Web et CLI sur différentes plates-formes Cisco Secure Firewall.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande d'avoir des connaissances de base sur ces technologies :

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

- Système d'exploitation extensible Cisco Firepower (FXOS)

- Gestionnaire de châssis Cisco Firepower (FCM)

- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Firepower 4110 avec FXOS v2.12(0.498).

- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4.

- Cisco Secure Firewall Threat Defense géré par FDM v7.1.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Les exigences spécifiques de ce document sont les suivantes :

- Accès aux périphériques avec un compte utilisateur avec des privilèges d'administrateur

- Pour la procédure Cisco Secure Firewall Threat Defense, vous devez utiliser la version 7.0 ou ultérieure

- Pour la procédure Cisco Secure Firewall Management Center, vous devez utiliser la version 7.0 ou ultérieure

- Pour la procédure du gestionnaire de châssis Firepower, vous devez utiliser la version 2.10.1.159 ou ultérieure

Modifier le mot de passe de l'interface Web FMC

Étape 1. Accédez à Système. Cliquez sur Utilisateurs :

Étape 2. Identifiez l'utilisateur auquel vous allez modifier le mot de passe et cliquez sur l'icône représentant un crayon :

Étape 3. Configurez le nouveau mot de passe et cliquez sur Enregistrer :

Remarque : gardez à l'esprit que seul FMC, l'interface Web et l'interface de ligne de commande user/password sont indépendants.

Modifier le mot de passe CLI FMC/FTD

Étape 1. Connectez-vous à l'appliance via SSH ou via le câble de console et exécutez la commande suivante :

>configure password

Étape 2. Entrez le mot de passe actuel, puis le nouveau mot de passe, confirmez le mot de passe que vous avez introduit et tapez Enter:

> configure password

Enter current password:

Enter new password:

Confirm new password:

Password Update successful.

Remarque : dans le cas d'un FTD géré par FDM, une modification du mot de passe de l'interface de ligne de commande affectera le mot de passe de l'interface Web FDM.

Modifier le mot de passe de l'interface Web FDM

1. Accédez à admin > Profile :

Étape 2. Cliquez sur Password et renseignez les champs Current Password, New Password et Confirm Password, puis cliquez sur le bouton CHANGE pour confirmer la procédure :

Remarque : veuillez noter que la modification du mot de passe de l'interface Web FDM affectera le mot de passe de l'interface de ligne de commande FTD.

Modifier le mot de passe FXOS/FCM à partir de l'interface Web

Étape 1. Accédez à Système > Gestion des utilisateurs :

Étape 2. Identifiez l'utilisateur auquel vous allez modifier le mot de passe et cliquez sur l'icône représentant un crayon :

Étape 3. Configurez le nouveau mot de passe et cliquez sur Enregistrer :

Remarque : veuillez noter que la modification du mot de passe de l'interface Web affectera le mot de passe de l'interface de ligne de commande FXOS.

Modifier le mot de passe FXOS/FCM depuis l'interface de ligne de commande

Étape 1. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande FXOS et exécutez les commandes suivantes pour afficher la liste des utilisateurs confirmés :

FPR4110# scope security

FPR4110 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

ciscotac

Étape 2. Identifiez l'utilisateur auquel vous allez modifier le mot de passe et exécutez les commandes suivantes :

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac

FPR4110 /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FPR4110 /security* # commit-buffer

FPR4110 /security #

Remarque : la modification du mot de passe de l'interface de ligne de commande FXOS va affecter le mot de passe de l'interface Web.

Informations connexes

- Assistance technique de Cisco et téléchargements