Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Paramètres de configuration initiaux

Processus de restauration

Vérifier

Limites

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le processus de rétrogradation de la base de données des vulnérabilités sur Secure Firewall Management Center (FMC) version 7.3 et ultérieure.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Secure Firewall Management Center version 7.3 VDB 361

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Paramètres de configuration initiaux

Sur l'interface utilisateur graphique du FMC, la version VDB est obtenue sous le MainMenu > > À propos.

Sur l'interface de ligne de commande, la version VDB est obtenue à l'aide de la commande  show version .

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.3.0 (Build 69)

UUID : e8f4b5de-4da1-11ed-b2ce-4637a3ef82f7

Rules update version : 2023-07-12-002-vrt

LSP version : lsp-rel-20230712-1621

VDB version : 361

----------------------------------------------------

Processus de restauration

Si la version précédente de la VDB n'est plus stockée sur le FMC, accédez à System() > Mises à jour > Mises à jour du produit > Available Updates> Upload Updates, sélectionnez le fichier VDB sur votre ordinateur local et cliquez sur Upload.

Une fois le fichier VDB téléchargé sur le FMC, l'ancienne version de VDB (la version 359 dans ce cas) affiche une nouvelle icône de restauration au lieu de l'icône Installer.

Cliquez sur le bouton de restauration.

Cochez ensuite la case FMC et cliquez sur Install.

Une invite d'avertissement s'affiche pour vous informer d'une interruption potentielle du trafic au cas où vous déploieriez des modifications sur les pare-feu gérés après la restauration de la VDB.

Vérifier

Une fois la tâche de restauration terminée, la version VDB peut être confirmée dans le menu principal > > À propos de.

Enfin, après la restauration de la VDB, un déploiement de stratégie est nécessaire pour transmettre la nouvelle configuration de la VDB aux pare-feu gérés par FMC.

Limites

- Le bouton de restauration VDB n'est pas disponible avant FMC 7.3.

- Vous ne pouvez pas restaurer la VDB vers une version antérieure à 357, si une version de VDB antérieure à 357 est téléchargée vers le FMC, le bouton de restauration est grisé.

- Si la version de VDB est inférieure à la version de base de VDB du FMC, la tâche de restauration réussie qui est terminée s'affiche, mais la version de VDB affichée reste identique à la version précédente de la tentative de restauration.

À partir de l'interface de ligne de commande FMC, vous pouvez confirmer que cela s'est produit car la version cible de restauration est inférieure à la version FMC de base. Cela peut être confirmé sur l’interface de ligne de commande FMC dans le fichier status.log.

> expert

sudo su

cd /var/log/sf/vdb-4.5.0-<vdb number>/

cat status.log

root@firepower:/var/log/sf/vdb-4.5.0-357# cat status.log

state:running

ui:The install has begun.

ui:[ 0%] Running script pre/000_start.sh...

ui:[ 4%] Running script pre/010_check_versions.sh...

ui:[ 4%] Non-Fatal error: Non-Fatal error: Cannot rollback to version(357) lower than default VDB 358

ui:[ 4%] The install completed successfully.

ui:The install has completed.

state:finished

----------------------------------------------------

Informations connexes

- Assistance technique et téléchargements Cisco