Table des matières

Introduction

- Exigences

- Composants utilisés

- Valeurs par défaut

Configurer le délai de connexion

- ASDM

- CLI ASA

Vérifier

Références

Introduction

Ce document décrit la configuration du délai de connexion sur ASA et ASDM pour un protocole d'application spécifique tel que HTTP, HTTPS, FTP, ou tout autre protocole. Le délai d'inactivité de la connexion est la période d'inactivité après laquelle un pare-feu ou un périphérique réseau met fin à une connexion inactive pour libérer des ressources et améliorer la sécurité. À l'avance, la première question est : Quelle est la condition requise pour cette configuration ? Si les applications disposent des paramètres de test d'activité TCP appropriés, la configuration du délai de connexion sur un pare-feu est souvent inutile. Cependant, si les applications ne disposent pas de paramètres de test d'activité ou de configuration de délai d'attente appropriés, la configuration du délai d'attente de connexion sur un pare-feu est alors essentielle pour gérer les ressources, améliorer la sécurité, améliorer les performances réseau, assurer la conformité et optimiser l'expérience utilisateur.

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Liste de contrôle d'accès (ACL)

- Politique de service

- Délai de connexion

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- ASA 9.17(1)

- ASDM 7.17(1)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Valeurs par défaut

Remarque : délai d'attente par défaut

Le délai embryonnaire par défaut est de 30 secondes.

Le délai d'inactivité demi-fermé par défaut est de 10 minutes.

La valeur dcd max_retries par défaut est 5.

La valeur par défaut dcd retry_interval est 15 secondes.

Le délai d'inactivité tcp par défaut est de 1 heure.

Le délai d'inactivité udp par défaut est de 2 minutes.

Le délai d'inactivité icmp par défaut est de 2 secondes.

Le délai d'inactivité sip par défaut est de 30 minutes.

Le délai d'inactivité sip_media par défaut est de 2 minutes.

Le délai d'attente par défaut esp et ha idle est de 30 secondes.

Pour tous les autres protocoles, le délai d’inactivité par défaut est de 2 minutes.

Pour ne jamais expirer, saisissez 0:0:0.

Configurer le délai de connexion

ASDM

Si un trafic particulier a une table de connexion, il a un délai d'inactivité spécifique ; par exemple, dans cet article, nous modifions le délai de connexion pour le trafic DNS.

Voici de nombreuses options pour configurer le délai d'attente de connexion pour un trafic spécifique, en tenant compte du schéma de réseau de ce trafic :

Client ----- [Interface : MNG] Pare-feu [Interface : OUT] ----- Serveur

Il est possible d’attribuer une liste de contrôle d’accès à l’interface.

Étape 1 : créez une liste de contrôle d’accès

Nous pouvons attribuer une source, une destination ou un service

ASDM > Configuration > Firewall > Advanced > ACL Manager

Étape 2 : Créer une règle de stratégie de service

Vous pouvez ignorer la dernière étape si vous disposez déjà de votre liste de contrôle d'accès ou vous pouvez attribuer l'un de ces paramètres (source, destination ou service) à la stratégie de service de l'interface.

ASDM > Configuration > Firewall > Règles de stratégie de service

Étape 3 : créez une classe de trafic

Il est possible de choisir l'adresse IP source et de destination (utilise la liste de contrôle d'accès)

Étape 4 : attribution de la liste de contrôle

Dans cette étape, vous pouvez attribuer la liste de contrôle d'accès existante ou sélectionner des conditions de correspondance (source, destination ou service)

Étape 5 : configurez le paramètre Idle Timeout

Sur la base du format HH:MM:SS valide, configurez le délai d'inactivité.

Effacer les connexions pour ce trafic particulier :

#clear conn addressEntrez une adresse IP ou une plage d’adresses IP

#clear conn protocolEntrez ce mot clé pour effacer uniquement les connexions SCP/TCP/UDP

CLI ASA

Vous pouvez configurer tous ces paramètres via l'interface de ligne de commande :

ACL :

access-list DNS_TIMEOUT extended permit udp any any eq domain

Carte-classe :

class-map

match access-list DNS_TIMEOUT

Correspondance de politique:

policy-map MNG-policy

class MNG-class

set connection timeout idle 0:37:00

Appliquez la carte de stratégie sur l'interface :

service-policy MNG-policy interface MNG

Vérifier

Conseil : si nous exécutons cette commande, nous pouvons confirmer le délai d'expiration de la connexion du trafic DNS :

CLI ASA > mode enable > show conn long

Exemple : show conn long address 192.168.1.1

UDP MNG : 192.168.1.1/53 (192.168.1.1/53) OUT : 10.10.10.30/63327 (10.10.10.30/63327), indicateurs - , inactifs 17, temps de disponibilité 17, délai d'expiration 2m0s, octets 36

UDP MNG : 192.168.1.1/53 (192.168.1.1/53) OUT : 10.10.10.30/62558 (10.10.10.30/62558), indicateurs - , 40 inactifs, 40 temps de disponibilité, délai d'expiration 2m0s, octets 36

Ensuite, après la configuration, nous pouvons confirmer la configuration du délai d'inactivité :

Exemple : show conn long address 192.168.1.1

UDP MNG : 192.168.1.1/53 (192.168.1.1/53) OUT : 10.10.10.30/63044 (10.10.10.30/63044), indicateurs - , 8 inactifs, 8 temps de disponibilité, délai d'expiration 37 m0, octets 37

UDP MNG : 192.168.1.1/53 (192.168.1.1/53) OUT : 10.10.10.30/63589 (10.10.10.30/63589), drapeaux - , inactif 5s, uptime 5s, timeout 37m0s, octets 41

Références

Quels sont les paramètres de connexion ?