Validation de la compatibilit� des modules de r�seau Firepower 4100 avec Secure Firewall 4200
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-15T05:00:00+00:00
Description: Lors d'une migration planifi�e d'un pare-feu Cisco Firepower (FPR) 4110 vers un pare-feu Cisco Secure Firewall (CSF) 4215, une question se pose concernant la compatibilit�

Table des matières

Problème

Environnement

Résolution

Principaux points de compatibilité

Remplacement matériel requis

Limites et considérations

Motif

Autres informations utiles

- Problème
- Environnement
- Résolution
- Principaux points de compatibilité
- Remplacement matériel requis
- Limites et considérations
- Motif
- Autres informations utiles

Problème

Lors d'une migration planifiée d'un Cisco Firepower (FPR) 4110 vers un Cisco Secure Firewall (CSF) 4215, la compatibilité du module de réseau FPR4K-NM-6X10SR-F existant est remise en question. La question spécifique est de savoir si le module FPR4K-NM-6X10SR-F actuellement installé dans le FPR 4110 peut être réutilisé dans la nouvelle plate-forme CSF 4215, et quelles restrictions matérielles, logicielles ou de prise en charge s'appliquent à une telle configuration.

Environnement

- Plate-forme source : FPR 4110.

- Plate-forme cible : CSF 4215.

- Module réseau : FPR4K-NM-6X10SR-F (module de contournement matériel 6 ports 10G SR).

Résolution

Principaux points de compatibilité

- Le FPR4K-NM-6X10SR-F est spécialement conçu pour les plates-formes de la gamme FPR 4100.

- Le 4215 appartient à la gamme Secure Firewall 4200 et supporte la nouvelle famille de modules de réseau FPR4K-XNM-...

- Le FPR4K-XNM-6X10SRF est l'équivalent de la gamme 4200 pris en charge pour un module de contournement matériel 10G SR à 6 ports.

Remplacement matériel requis

Pour obtenir une fonctionnalité équivalente sur le CSF 4215, ce module de remplacement est nécessaire :

- Module actuel : FPR4K-NM-6X10SR-F (gamme 4100).

- Module requis : FPR4K-XNM-6X10SRF (gamme 4200).

Limites et considérations

Configuration logicielle/microprogramme requise :

- Assurez-vous que le 4215 exécute une version FTD (Secure Firewall Threat Defense) et FXOS prise en charge pour le module installé.

Prise en charge :

- L'utilisation d'un module non répertorié pour le 4215 est considérée comme une combinaison matérielle non prise en charge.

Motif

L'incompatibilité provient des différences architecturales entre les plates-formes des gammes 4100 et 4200. La gamme FPR 4100 utilise la famille de modules de réseau FPR4K-NM, tandis que la nouvelle gamme CSF 4200 nécessite la famille de modules de réseau FPR4K-XNM mise à jour. Ces familles de modules présentent des formats, des connecteurs et des exigences de compatibilité différents qui empêchent l'utilisation multiplate-forme.

Autres informations utiles

- Guide d'installation matérielle de Cisco Secure Firewall 4200

- Guide de migration du modèle Cisco Secure Firewall Threat Defense

- Assistance technique de Cisco et téléchargements