Table des matières

Introduction

Prise en charge à long terme de Cisco Secure Endpoint Connector

Annonces LTS

Légende

Enterprise Linux

Amazon Linux

SUSE Linux Enterprise et openSUSE Leap

Ubuntu LTS

Debian

Configurer une stratégie de prise en charge à long terme des connecteurs

Voir également

Introduction

Ce document décrit les engagements de prise en charge à long terme du connecteur Cisco Secure Endpoint Linux (LTS).

Prise en charge à long terme de Cisco Secure Endpoint Connector

Cisco Secure Endpoint connector LTS est la période au cours de laquelle une distribution Linux ne reçoit que des correctifs de bogues et de sécurité et ne reçoit plus de nouvelles fonctionnalités.

Le connecteur LTS ne prendra en charge que le dernier noyau officiellement pris en charge sur la distribution Linux. Si une distribution est entrée dans le connecteur LTS, elle arrive en fin de vie, comme défini par le fournisseur de distribution. Les clients devront mettre à jour leur point de terminaison avec la dernière version officiellement prise en charge de la distribution et du noyau disponible. Les clients doivent également se préparer à mettre à niveau leurs terminaux vers une distribution plus récente avant la fin du LTS de connecteur.

Le connecteur LTS s'aligne sur la politique du fournisseur de distribution pour prendre en charge uniquement la dernière version de la version de distribution en fin de vie ; par exemple, la version 7.9, dernière version mineure d'Enterprise Linux 7, est prise en charge à long terme par le connecteur. Ceci est conforme à la Politique d'assistance logicielle Secure Endpoint :

La prise en charge du logiciel Secure Endpoint sur tous les systèmes d'exploitation sera alignée sur le calendrier de fin de prise en charge publié par le fournisseur.

Le LTS de connecteur prend uniquement en charge la dernière version de patch disponible dans la famille de versions LTS de connecteur spécifiée pour une distribution héritée. Par exemple, si la famille de versions LTS du connecteur est 1.20.X, X doit être la version de correctif disponible la plus importante. Les clients doivent conserver la version LTS de leur connecteur à jour avec la dernière version de correctif pour continuer à bénéficier de l'assistance.

Une distribution Linux utilisée au-delà de la période LTS du connecteur perdra la prise en charge de Cisco Secure Endpoint. Ceci est vrai pour une distribution Linux qui n'est plus prise en charge :

- Cisco Engineering ne développera, ne réparera, ne maintiendra ni ne testera le connecteur Secure Endpoint sur ces distributions.

- Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) ne prend pas en charge le connecteur Secure Endpoint sur ces distributions.

- Tous les services d'assistance du produit ne sont pas disponibles et le produit devient obsolète.

Remarque : L'assistance continue selon les termes et conditions du contrat de service du client sur les systèmes d'exploitation et les distributions pris en charge pour les clients disposant de contrats de service et d'assistance actifs.

Voir la configuration système requise et les tableaux pour la compatibilité basée sur RPM et basée sur Debian.

Annonces LTS

Distribution

Version

Annonce LTS

Enterprise Linux (EL)

7

Se termine le 30 juin 2028

8

Débute le 31 mai 2029

9

Débute le 31 mai 2032

SUSE Enterprise / openSUSE Leap

15 SP3 / 15,3

Se termine le 31 décembre 2025

15 SP4 / 15,4

Se termine le 31 décembre 2026

15 SP5 / 15,5

Débute le 31 décembre 2024

Debian

11

Se termine le 30 juin 2026

12

Débute le 10 juin 2026

Ubuntu LTS

18.04

Se termine le 1er avril 2028

20.04

Débute le 2 avril 2025.

22.04

Débute le 1er avril 2027

24.04

Débute le 25 avril 2029

Amazon Linux

2

Se termine le 30 juin 2026

2023

Débute le 30 juin 2027

Légende

Pris en charge

Pris en charge sur la version de la famille LTS ; Actuellement dans le connecteur Cisco Secure Endpoint LTS

Non pris en charge ; Passé la fin du connecteur Cisco Secure Endpoint LTS

Enterprise Linux

Le connecteur Cisco Secure Endpoint LTS pour Enterprise Linux (EL) englobe les distributions suivantes :

- Rocky Linux

- Alma Linux

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

- Oracle Linux (RHCK)

- Linux CentOS

- Oracle Linux

La fin de la maintenance et la fin du cycle de vie étendu de RHEL sont utilisées pour déterminer les périodes LTS des connecteurs pour les distributions basées sur EL.

Distributeur

Fournisseur de distribution

Connecteur Cisco Secure Endpoint

Fin du support de maintenance

Fin du support de cycle de vie étendu

Fin du LTS

Famille de versions LTS

EL9

31 mai 2032

31 mai 2035

31 mai 2035

À DÉTERMINER

EL8

31 mai 2029

31 mai 2032

31 mai 2032

À DÉTERMINER

EL7

30 juin 2024

30 juin 2028

30 juin 2028

1,24.X

EL6

30 novembre 2020

30 juin 2024

7 novembre 2024

1.20.X

Amazon Linux

Veuillez noter que la fin de l'assistance standard et de l'assistance de fin de sécurité pour Amazon Linux 2 sont prévues pour se terminer à la même date. Par conséquent, l'assistance à long terme (LTS) pour Cisco Secure Endpoint Connector prendra également fin à cette date.

Distributeur

Fournisseur de distribution

Connecteur Cisco Secure Endpoint

Fin du support standard

Fin du support de sécurité

Fin du LTS

Famille de versions LTS

Amazon Linux 2023

30 juin 2027

30 juin 2029

30 juin 2029

À DÉTERMINER

Amazon Linux 2

30 juin 2026

30 juin 2026

30 juin 2026

S/O

SUSE Linux Enterprise et openSUSE Leap

Distributeur

Version

Fournisseur de distribution

Connecteur Cisco Secure Endpoint

Fin de l'assistance générale

Fin de la prise en charge du Service Pack à long terme

Fin du LTS

Famille de versions LTS

SUSE Enterprise / Leap

15 SP6 / 15,6

À DÉTERMINER

À DÉTERMINER

À DÉTERMINER

À DÉTERMINER

15 SP5 / 15,5

31 décembre 2024

31 décembre 2026

31 décembre 2026

1,25.X

15 SP4 / 15,4

31 décembre 2023

31 décembre 2026

31 décembre 2026

1,24.X

15 SP3 / 15,3

31 décembre 2022

31 décembre 2025

31 décembre 2025

1,24.X

15 SP2 / 15,2

31 décembre 2021

31 décembre 2024

31 décembre 2024

1,24.X

15 SP1 / 15.1

31 janvier 2021

31 janvier 2024

31 janvier 2024

1,24.X

15 SP0 / 15,0

31 décembre 2019

31 décembre 2022

31 janvier 2024

1,24.X

Ubuntu LTS

Distributeur

Fournisseur de distribution

Connecteur Cisco Secure Endpoint

Fin de la maintenance et du support de sécurité

Fin de la maintenance de sécurité étendue

Fin du LTS

Famille de versions LTS

Ubuntu LTS 24.04

25 avril 2029

25 avril 2036

25 avril 2036

À DÉTERMINER

Ubuntu LTS 22.04

1er avril 2027

9 avril 2032

9 avril 2032

À DÉTERMINER

Ubuntu LTS 20.04

2 avril 2025

2 avril 2030

2 avril 2030

À DÉTERMINER

Ubuntu LTS 18.04

31 mai 2023

1er avril 2028

1er avril 2028

1,24.X

Debian

Distribution

Fournisseur de distribution

Connecteur Cisco Secure Endpoint

Fin du support de sécurité

Fin du LTS

Fin du LTS

Famille de versions LTS

Debian 12

10 juin 2026

10 juin 2028

30 juin 2028

À DÉTERMINER

Debian 11

1er juillet 2024

30 juin 2026

30 juin 2026

1,24.X

Debian 10

10 sept. 2022

30 juin 2024

30 juin 2024

1,24.X

Configurer une stratégie de prise en charge à long terme des connecteurs

Le connecteur télécharge une valeur initiale de mise à jour (xml) avec chaque synchronisation de stratégie si la stratégie de ce connecteur est pour une version supérieure, mais le connecteur ne se met pas à jour si la valeur initiale de mise à jour est pour une version supérieure à la famille LTS du connecteur. Les clients qui souhaitent éviter les téléchargements inutiles de semences de mise à jour peuvent placer leurs distributions héritées actuellement dans le LTS de connecteur dans une stratégie distincte dont la version est la plus récente de la famille LTS pour cette distribution héritée.

Si vous souhaitez continuer à utiliser une distribution héritée tout au long de la période LTS de son connecteur, il est recommandé de créer une stratégie distincte pour la distribution héritée. Reportez-vous à la section « Enable Debug Mode Using the Secure Endpoint Console » de l'article Cisco Secure Endpoint Connector for Linux Diagnostic Data Collection pour obtenir des instructions détaillées sur la façon de dupliquer une stratégie avec de nouveaux paramètres. Lors de la modification de votre stratégie, vous allez effectuer les étapes suivantes :

1. Sur la page Modifier la stratégie, sélectionnez l'onglet Mises à jour du produit.

2. Dans la liste déroulante Version du produit, sélectionnez la dernière version du produit dans la famille de versions LTS du connecteur qui correspond à votre distribution héritée.

Voir également

- Cisco Secure Endpoint Connector pour la collecte de données de diagnostic Linux

- Politique d'assistance logicielle Secure Endpoint

- Vérifier la compatibilité du système d'exploitation du connecteur Linux Secure Endpoint