Contenu

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand (anciennement AMP for Endpoints)

Structure du répertoire

Noms de fichiers

ID d'offre / MDM

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand (anciennement AMP for Endpoints)

Avec le connecteur Mac Cisco Secure Endpoint version 1.18.0, le surnom « AMP for Endpoints » a été remplacé par « Cisco Secure Endpoint ».

Cet article présente un aperçu des changements de nouvelle image. Plus précisément, les modifications dont les administrateurs peuvent avoir besoin en ce qui concerne le déploiement et l'infrastructure de leurs connecteurs.

Structure du répertoire

- Le répertoire Application a été renommé '/Applications/Cisco AMP for Endpoints' en '/Applications/Cisco Secure Endpoint'.

- Les sous-répertoires sous '/Applications/Cisco Secure Endpoint' restent les mêmes que les anciennes versions de connecteur.

- Le nom de l'application de la barre de menus est désormais 'Connecteur de point de terminaison sécurisé'.

- Le répertoire Application Support '/Library/Application Support/Cisco/AMP for Endpoints Connector' demeure et le contenu du répertoire est également accessible via un nouveau lien symbolique '/Library/Application Support/Cisco/Secure Endpoint'.

- Le répertoire '/opt/cisco/amp/' reste inchangé.

- Le nom de montage du fichier .dmg du package d'installation reste inchangé. Par exemple : '/Volumes/ampmac_connector'.

Noms de fichiers

- Le package de désinstallation est maintenant nommé 'Désinstaller le connecteur Secure Endpoint.pkg'.

- Les packages de support générés via la ligne de commande ou l'outil de support restent nommés 'AMP_Support_*.zip'. Tous les noms de fichiers à l'intérieur des packages de support resteront inchangés.

- Programmes exécutables du connecteur (p. ex. ampdaemon) restent inchangés dans leur nom.

- Les fichiers journaux du connecteur (par exemple ampdaemon.log) restent inchangés dans leur nom.

- Les journaux des connecteurs indiquent maintenant le nom de l'application comme étant « Cisco Secure Endpoint Connector » au lieu de « AMP for Endpoints Connector » au démarrage du service.

ID d'offre / MDM

- Les extensions système utilisées par le connecteur ont été renommées. L'extension de sécurité est désormais « Secure Endpoint File Monitor », l'extension réseau est désormais « Cisco Secure Endpoint Filter ».

- Les ID de bundle utilisés par le connecteur pour les extensions système restent inchangés.

- Les installations existantes du connecteur (c'est-à-dire mises à niveau vers 1.18.0 ou une version ultérieure à partir d'une version antérieure du connecteur) peuvent ne pas voir les nouveaux noms de poste si les extensions système ont été préalablement approuvées/autorisées sur l'hôte manuellement ou via MDM avant la mise à niveau.

- Les profils MDM existants continueront à fonctionner comme prévu lors de la mise à niveau vers la version 1.18.0 ou ultérieure. Aucune modification de configuration n'est requise.