Contenu

Introduction

Procédure

Introduction

Ce document décrit comment arrêter correctement un dispositif de sécurité de la messagerie (ESA) pour des problèmes ou des problèmes liés à la maintenance de l'infrastructure.

Procédure

NOTE: Vous devez prendre des précautions supplémentaires lorsque vous arrêtez ESA car un arrêt incorrect peut entraîner une incohérence de la file d'attente de messagerie ou de la structure du système de fichiers.  Le courrier doit être vidé avant de mettre le système hors ligne.

Arrêt (toutes les commandes proviennent de l’interface de ligne de commande [CLI])

1. Suspendre l'écouteur.  Commande CLI 'suspendlistener'.

2. Forcer un vidage de tous les messages qui pourraient encore se trouver dans la file d'attente de remise.   Commande CLI 'délivrnow'.

3. Vérifiez la file d'attente dans quelques minutes. Tout message restant « doit » être renvoyé afin d'informer l'expéditeur de la non-remise.   Commande CLI 'bouncerecients'.

4. Vous pouvez maintenant arrêter l'appareil. Commande CLI ''shutdown'.

5. Une fois l'appareil éteint, vous pouvez débrancher les cordons d'alimentation et poursuivre vos opérations de maintenance ou autres.

Mise sous tension du système

1. Pour mettre l'appareil sous tension, activez le bouton d'alimentation situé à l'avant de l'appareil.

2. Selon la raison de l'arrêt, apportez les modifications appropriées à l'appareil.

3. Reprendre l'écouteur qui a été suspendu à l'étape 1 de la procédure d'arrêt.   Commande CLI 'reprise d'appel'.

4. Vérifiez les journaux de messagerie pour vous assurer que le système traite correctement le courrier.   La commande CLI 'tail' -> 'number from your mail logs'.