Table des matières

Introduction

Ce document décrit comment modifier l'adresse IP d'un capteur ONA Secure Cloud Analytics.

Question : Comment modifier l'adresse IP sur mon capteur Secure Cloud Analytics ONA

Réponse :

- Connectez-vous à la CLI du capteur ONA

- Effectuez une sauvegarde du fichier dans /etc/netplan/[nom_fichier].yml

- sudo cp /etc/netplan/[nom_fichier].yml /opt/obsrvbl-ona/[nom_fichier].yml.bak

- Utilisez nano ou vi pour modifier le fichier de configuration yml de netplan

- "sudo nano [nom_fichier].yml"

- Mettez à jour l'adresse IP et la passerelle et enregistrez le fichier yml.

- Réappliquez la configuration netplan récemment mise à jour

- sudo netplan apply

La capture d'écran présente un exemple de fichier de configuration /etc/netplan/01-netcfg.yaml d'un système de travaux pratiques