Table des matières

Introduction

Conditions préalables

ID de modèle

Éléments NetFlow standard

Éléments spécifiques à l'entreprise

Formats de modèles

Premier flux IPv4 - Modèle 317

IPv4 First Flow Deep - Modèle 318

Flux IPv4 - Modèle 319

Événement IPv4 - Modèle 320

Premier flux IPv6 - Modèle 321

IPv6 First Flow Deep - Modèle 322

Flux IPv6 - Modèle 323

Événement IPv6 - Modèle 324

Nombre d'e-mails source IPv4 - Modèle 325

IPv4 First Flow Response Time Monitoring (RTM) - Modèle 326

Surveillance approfondie du temps de réponse du premier flux IPv4 - Modèle 327

Surveillance du temps de réponse de flux IPv4 - Modèle 328

Surveillance du temps de réponse au premier flux IPv6 - Modèle 329

Surveillance approfondie du temps de réponse du premier flux IPv6 - Modèle 330

Surveillance du temps de réponse de flux IPv6 - Modèle 331

Nombre d'e-mails de destination IPv4 - Modèle 332

Nombre d'e-mails source IPv6 - Modèle 333

Nombre d'e-mails de destination IPv6 - Modèle 334

Modèle IPFIX de premier flux IPv4 335

IPFIX profond de premier flux IPv4 - Modèle 336

IPFIX de flux IPv4 - Modèle 337

IPFIX de l'événement IPv4 - Modèle 338

IPFIX de premier flux IPv6 - Modèle 339

IPFIX profond de premier flux IPv6 - Modèle 340

IPFIX de flux IPv6 - Modèle 341

IPFIX de l'événement IPv6 - Modèle 342

Nombre d'e-mails source IPv4 IPFIX - Modèle 343

Surveillance du temps de réponse au premier flux IPv4 - Modèle 344

Surveillance approfondie du temps de réponse du premier flux IPv4 - Modèle 345

Surveillance du temps de réponse de flux IPv4 IPFIX - Modèle 346

IPv6 First Flow Response Time Monitoring IPFIX - Modèle 347

IPv6 First Flow Deep RTM IPFIX - Modèle 348

Surveillance du temps de réponse de flux IPv6 - Modèle 349

Nombre d'e-mails de destination IPv4 IPFIX - Modèle 350

Nombre d'e-mails source IPv6 IPFIX - Modèle 351

Nombre d'e-mails de destination IPv6 IPFIX - Modèle 352

IPFIX IPv4 ETA Initial Data Packet (IDP) - Modèle 354

IPFIX de séquence ETA IPv4 de longueurs et d'heures de paquets (SPLT) - Modèle 356

IPFIX IPv6 ETA Initial Data Packet (IDP) - Modèle 364

Séquence ETA IPv6 de longueurs et d'heures des paquets (SPLT) IPFIX - Modèle 366

Introduction

Ce document décrit les modèles NetFlow utilisés par le SNA Flow Sensor. Il contient des informations sur les éléments spécifiques à l'entreprise.

Conditions préalables

Les ID d'élément NetFlow utilisés ici sont des protocoles NetFlow standard. Toutefois, les informations du modèle et les éléments inclus dans chaque modèle peuvent être modifiés à tout moment.

ID de modèle

Conseil : À partir de la version 7.3 de l'architecture SNA, le capteur de flux semble envoyer uniquement les ID de modèle 335-352 par défaut, qui sont les modèles IPFIX. Tous les modèles IPFIX sont envoyés ensemble toutes les 60 secondes, quel que soit le type de trafic vu par le port de surveillance du capteur de flux (par exemple IPv4 ou IPv6).

Remarque : Les modèles accompagnés d'un astérisque (*) contiennent les champs NetFlow v9/IPFIX de base de la liste IANA pour la création et l'analyse de flux standard.

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID 317*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID 318*

IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID 319*

IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID 320

IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID 321*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID 322*

IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID 323*

IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID 324

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 325

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 326*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID 327*

IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 328*

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 329*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID 330*

IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID 331*

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 332

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 333

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID 334

IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 335*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID 336*

IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 337*

IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID 338

IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 339*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID 340*

IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID 341*

IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID 342

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 343

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 344*

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 345*

IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 346*

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 347*

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 348*

IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID 349*

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 350

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 351

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID 352

IPV4_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID                           353

IPV4_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID                     354

IPV4_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID                          355

IPV4_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    356

IPV4_ETTA_BD_TEMPLATE_ID                            357

IPV4_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID                      358

IPV4_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID                           359

IPV4_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID                     360

IPV4_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID                          361

IPV4_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    362

IPV6_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID                           363

IPV6_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID                     364

IPV6_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID                          365

IPV6_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    366

IPV6_ETTA_BD_TEMPLATE_ID                            367

IPV6_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID                      368

IPV6_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID                           369

IPV6_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID                     370

IPV6_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID                          371

IPV6_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID                    372

Éléments NetFlow standard

NF_F_IN_BYTES 1

NF_F_IN_PKTS 2

NF_F_PROTOCOL 4

NF_F_SRC_TOS 5

NF_F_TCP_FLAGS 6

NF_F_L4_SRC_PORT 7

NF_F_SRC_ADDR_IPV4 8

NF_F_SRC_INTF_ID 10

NF_F_L4_DST_PORT 11

NF_F_DST_ADDR_IPV4 12

NF_F_DST_INTF_ID 14

NF_F_LAST_SWITCHED 21

NF_F_FIRST_SWITCHED 22

NF_F_SRC_ADDR_IPV6 27

NF_F_DST_ADDR_IPV6 28

NF_F_MIN_TTL 52

NF_F_IN_SRC_MAC 56

NF_F_OUT_DST_MAC 57

NF_F_SRC_VLAN 58

NF_F_MPLS_LABEL_1 70

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS 160

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT 218

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT 219

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT 220

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT 222

NF_F_IP_SECTION_HEADER 313

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD 314

Éléments spécifiques à l'entreprise

Remarque : Le capteur de flux utilise les définitions d'identificateur d'élément d'information Lancope : Numéro d'entreprise privée (PEN) - 8712

Pour plus d'informations sur les éléments d'information pris en charge pour chaque version logicielle, reportez-vous aux guides des éléments d'information de la liste de références techniques

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR 29794

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT 29795

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT 29796

NF_F_FLOWSENSOR_RTT 29797

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP 29798

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS 29799

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT 29800

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_FRAG_TOTAL_COUNT 29801

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN 29802

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT 29803

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS 29804

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS 29805

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS 29806

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS 29807

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN 29808

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT 29809

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS 29810

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS 29811

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS 29812

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS 29813

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES 29814

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL 29817

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE 29818

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE 29819

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID 29820

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS 29821

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN 29822

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST 29823

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK 29824

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG 29825

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG 29826

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE 29827

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK 29828

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT 29829

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG 29830

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES 29831

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS 29832

Formats de modèles

Remarque : Chaque modèle inclut le nom du modèle et le nombre de champs, suivis des champs NetFlow/IPFIX individuels et de la taille de chaque champ (en octets).

Notez que les éléments IPFIX spécifiques à l'entreprise sont marqués d'un OU avec 0x8000 pour activer le bit haut, de sorte que le collecteur sache que le champ PEN (Private Enterprise Number) est présent.

Un exemple avec NetFlow v9 et des éléments IPFIX spécifiques à l'entreprise est inclus.

TEMPLATE_NAME, ## <-- Field Count (Total number of NF_F fields in the template)

FIELD_NAME_V9, # <-- Field size (in bytes)

ENTERPRISE_FIELD_NAME_IPFIX | 0x8000, # <-- Field size (in bytes)

0000, 8712 <-- Private Enterprise Number (PEN)

Premier flux IPv4 - Modèle 317

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation initiale v9 des informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor.

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4 First Flow Deep - Modèle 318

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation initiale v9 des informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor lorsque la case à cocher Export Packet Payload est activée.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Flux IPv4 - Modèle 319

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 suivantes d'informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux.

IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID, 25

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Événement IPv4 - Modèle 320

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 des nombres de combinaisons de fragments et d'indicateurs IPv4 erronés détectés par le moteur de détection de flux.

IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID, 18

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2

Premier flux IPv6 - Modèle 321

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation initiale v9 des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux.

IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6 First Flow Deep - Modèle 322

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation initiale v9 des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor lorsque la case à cocher Export Packet Payload est activée.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Flux IPv6 - Modèle 323

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 suivantes d'informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux.

IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID, 25

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Événement IPv6 - Modèle 324

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 des nombres de combinaisons de fragments et d'indicateurs IPv6 erronés détectés par le moteur de détection de flux.

IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID, 18

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2

Nombre d'e-mails source IPv4 - Modèle 325

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 d'informations de comptage d'e-mails IPv4 provenant de l'adresse IP source telle que détectée par le moteur de détection de flux.

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4

IPv4 First Flow Response Time Monitoring (RTM) - Modèle 326

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation initiale v9 des informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor lorsque les données RTM ont été calculées.

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Surveillance approfondie du temps de réponse du premier flux IPv4 - Modèle 327

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation initiale v9 des informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux lorsque la case à cocher Exporter la charge utile des paquets est activée et que les données RTM ont été calculées.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Surveillance du temps de réponse de flux IPv4 - Modèle 328

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 de suivi d'informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor lorsque les données RTM ont été calculées.

IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Surveillance du temps de réponse au premier flux IPv6 - Modèle 329

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation initiale v9 des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor lorsque les données RTM ont été calculées.

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Surveillance approfondie du temps de réponse du premier flux IPv6 - Modèle 330

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation initiale v9 des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor lorsque la case à cocher Export Packet Payload est activée et que les données RTM ont été calculées.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Surveillance du temps de réponse de flux IPv6 - Modèle 331

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 de suivi des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux lorsque les données RTM ont été calculées.

IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1

NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

Nombre d'e-mails de destination IPv4 - Modèle 332

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 d'informations de comptage d'e-mails IPv4 reçues par l'adresse IP de destination, telles que détectées par le moteur de détection de flux.

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4

Nombre d'e-mails source IPv6 - Modèle 333

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 d'informations de comptage d'e-mails IPv6 provenant de l'adresse IP source telle que détectée par le moteur de détection de flux.

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4

Nombre d'e-mails de destination IPv6 - Modèle 334

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations v9 d'informations de comptage d'e-mails IPv6 reçues par l'adresse IP de destination, telles que détectées par le moteur de détection de flux.

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4

Modèle IPFIX de premier flux IPv4 335

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation IPFIX initiale des informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux.

IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX profond de premier flux IPv4 - Modèle 336

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation IPFIX initiale des informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux lorsque la case à cocher Exporter la charge utile des paquets est activée.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX de flux IPv4 - Modèle 337

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX de suivi d'informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux.

IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX de l'événement IPv4 - Modèle 338

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX de nombres de combinaisons de fragments et d'indicateurs IPv4 erronés détectés par le moteur de détection de flux.

IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2

0000, 8712

IPFIX de premier flux IPv6 - Modèle 339

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation IPFIX initiale des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux.

IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX profond de premier flux IPv6 - Modèle 340

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation IPFIX initiale des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux lorsque la case à cocher Exporter la charge utile des paquets est activée.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX de flux IPv6 - Modèle 341

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX de suivi des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux.

IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPFIX de l'événement IPv6 - Modèle 342

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX de nombres de combinaisons de fragments et d'indicateurs IPv6 erronés détectés par le moteur de détection de flux.

IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2

0000, 8712

Nombre d'e-mails source IPv4 IPFIX - Modèle 343

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX d'informations de comptage de messages IPv4 provenant de l'adresse IP source, telles que détectées par le moteur de détection de flux.

IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

Surveillance du temps de réponse au premier flux IPv4 - Modèle 344

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation IPFIX initiale des informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux lorsque les données RTM ont été calculées.

IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Surveillance approfondie du temps de réponse du premier flux IPv4 - Modèle 345

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation IPFIX initiale des informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux lorsque la case à cocher Exporter la charge utile des paquets est activée.

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Surveillance du temps de réponse de flux IPv4 IPFIX - Modèle 346

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX de suivi d'informations de flux IPv4 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor lorsque les données RTM ont été calculées.

IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6 First Flow Response Time Monitoring IPFIX - Modèle 347

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation IPFIX initiale des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux lorsque les données RTM ont été calculées.

IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

IPv6 First Flow Deep RTM IPFIX - Modèle 348

Remarque : Ce modèle est utilisé pour l'exportation IPFIX initiale des informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur de capteur de flux lorsque la case à cocher Exporter la charge utile des paquets est activée.

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_SRC_MAC, 6

NF_F_OUT_DST_MAC, 6

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_SRC_VLAN, 2

NF_F_MPLS_LABEL_1, 3

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1

NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64

NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Surveillance du temps de réponse de flux IPv6 - Modèle 349

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX de suivi d'informations de flux IPv6 à partir d'un emplacement de flux dans le moteur Flow Sensor lorsque les données RTM ont été calculées.

IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_IN_BYTES, 4

NF_F_IN_PKTS, 4

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_TCP_FLAGS, 1

NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535

0000, 8712

Nombre d'e-mails de destination IPv4 IPFIX - Modèle 350

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX d'informations de comptage d'e-mails IPv4 reçues par l'adresse IP de destination, telles que détectées par le moteur de détection de flux.

IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

Nombre d'e-mails source IPv6 IPFIX - Modèle 351

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX d'informations de comptage de messages IPv6 provenant de l'adresse IP source, telles que détectées par le moteur de détection de flux.

IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

Nombre d'e-mails de destination IPv6 IPFIX - Modèle 352

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les exportations IPFIX d'informations de comptage d'e-mails IPv6 reçues par l'adresse IP de destination, telles que détectées par le moteur de détection de flux.

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4

0000, 8712

IPFIX IPv4 ETA Initial Data Packet (IDP) - Modèle 354

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les flux IPFIX qui incluent l'élément Paquet de données initial (IDP) lorsque l'option de traitement ETA est sélectionnée sur le capteur de flux

IPV4_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 11

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_INITIAL_DATA_PACKET | 0x8000, 1300

0000, 9

IPFIX de séquence ETA IPv4 de longueurs et d'heures de paquets (SPLT) - Modèle 356

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les flux IPFIX qui incluent l'élément Sequence of Packet Lengths and Times (SPLT) lorsque l'option de traitement de l'ETA est sélectionnée sur le capteur de flux

IPV4_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 11

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4

NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_SEQUENCE_PKT_LENGTH_TIME | 0x8000, 40

0000, 9

IPFIX IPv6 ETA Initial Data Packet (IDP) - Modèle 364

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les flux IPFIX IPv6 qui incluent l'élément Paquet de données initial (IDP) lorsque l'option de traitement ETA est sélectionnée sur le capteur de flux

IPV6_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 11

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_INITIAL_DATA_PACKET | 0x8000, 1300

0000, 9

Séquence ETA IPv6 de longueurs et d'heures des paquets (SPLT) IPFIX - Modèle 366

Remarque : Ce modèle est utilisé pour les flux IPFIX IPv6 qui incluent l'élément Sequence of Packet Lengths and Times (SPLT) lorsque l'option de traitement ETA est sélectionnée sur le capteur de flux

IPV6_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 11

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4

NF_F_LAST_SWITCHED, 4

NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8

NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16

NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16

NF_F_L4_SRC_PORT, 2

NF_F_L4_DST_PORT, 2

NF_F_SRC_INTF_ID, 2

NF_F_DST_INTF_ID, 2

NF_F_PROTOCOL, 1

NF_F_SEQUENCE_PKT_LENGTH_TIME | 0x8000, 40

0000, 9