Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Configuration sur Azure

Configuration dans Secure Access

Vérifier

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit l'intégration de Data Loss Prevention pour Office 365 avec Secure Access.

Conditions préalables

- Office 365 E3 Subscription est présent pour votre service partagé Microsoft

- L'audit de conformité est configuré comme ON dans le portail de conformité avant que vous ne commenciez votre intégration

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Accès sécurisé Cisco

- Applications Microsoft Azure Enterprise et inscriptions d'applications

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Accès sécurisé Cisco

- Microsoft Azure

- Portail de conformité Microsoft 365

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Configuration sur Azure

Pour activer l'application sur Azure, configurez selon les étapes suivantes :

1. Accédez à la Azure Portal > Enterprise Applications > New Application.

2. Cliquez sur Create your own Application.

3. Donnez un nom que vous souhaitez identifier l'application et choisissez. Integrate any other application you don't find in the gallery (Non-Gallery).

4. Une fois terminé, utilisez la barre de recherche Azure pour rechercher App Registrations.

5. Cliquez sur All Applications et choisissez l'application créée à l'étape trois.

6. Sélectionnez API Permissions.

7. Cliquez sur Add a permission et choisissez les autorisations requises en fonction du tableau.

Remarque : pour cela, vous devez configurer l'API de Microsoft Graph, Office 365 Management APIs, et SharePoint.

Remarque : au lieu d'Site.FullControl.All autorisation, choisissez Sites.FullControl.All.

- Pour cela, vous devez choisir l'autorisation en fonction de l'application et tapez :

8. Une fois toutes les autorisations requises ajoutées, cliquez  Grant Admin Consent sur pour le locataire.

- Une fois que vous accordez les autorisations, l'état est visible sous la forme Granted

Maintenant que la configuration sur Azure est terminée, vous pouvez poursuivre la configuration sur Secure Access.

Configuration dans Secure Access

Pour activer l'intégration, procédez comme suit :

1. Accédez à Admin > Authentication.

1. Sous Platforms, cliquez surMicrosoft 365.

1. Cliquez sur Authorize New Tenant  la sousDLP-section et ajoutez Microsoft 365.

1. Dans la boîte de Microsoft 365 Authorization dialogue, cochez les cases pour vérifier que vous remplissez les conditions requises, puis cliquez sur Next.

1. Entrez un nom pour votre locataire, puis cliquez sur Next.

1. Cliquez sur Next pour être redirigé vers la page de connexion de Microsoft 365.

1. Connectez-vous à Microsoft 365 avec les informations d'identification d'administrateur pour accorder l'accès. Ensuite, lorsque vous êtes redirigé vers Secure Access, vous devez recevoir un message indiquant que votre intégration a réussi.

2. Cliquez Done pour terminer.

Vérifier

Pour vérifier si l'intégration a réussi, accédez à votre tableau de bord d'accès sécurisé :

- Cliquez sur Admin > Authentication > Microsoft 365

Et si tout est correctement configuré, votre état doit être Authorized.

Informations connexes

- Activer la protection contre la perte de données de l'API SaaS pour les locataires Microsoft 365

- Activation ou désactivation de l'audit dans Microsoft