Table des matières

Introduction

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit les éléments à utiliser pour la surveillance du basculement sur un VPN site à site pour un accès sécurisé.

Problème

L'absence de surveillance efficace peut entraîner des perturbations opérationnelles importantes. Une lacune dans la surveillance du réseau peut entraver l'interopérabilité d'une organisation et entraîner la perte de l'image d'une organisation ou une perte financière pouvant avoir un impact sur la continuité des activités d'une organisation.

En outre, l'absence de mécanismes de basculement entraîne ces problèmes sans réponse automatisée pour rediriger le trafic lorsqu'un tunnel VPN échoue, soit en raison de la défaillance du fournisseur, soit pour d'autres causes liées au trafic Internet.

Solution

Pour résoudre ce problème, vous pouvez surveiller une adresse IP ou un domaine qui peut vous aider à identifier une panne sur le réseau lorsqu'un VPN est établi vers un accès sécurisé pour savoir quand vous rencontrez des problèmes de connexion à partir de l'un des tunnels.

Vous pouvez utiliser ce domaine ou cette adresse IP pour surveiller la communication vers l'accès sécurisé :

- service.sig.umbrella.com port 80

- 146.112.255.40 port 80

Pour plus d'informations, veuillez vérifier Monitor Network Tunnel Status

Remarque : ce domaine et cette adresse IP ne répondent qu'aux périphériques derrière l'accès sécurisé. ICMP n'est pas pris en charge.

Informations connexes

- Guide de l'utilisateur Secure Access

- Assistance technique de Cisco et téléchargements

- Surveillance de l'état du tunnel réseau