Table des matières

L'adresse IP de l'interface sélectionnée dans les paramètres du portail est indéfinie

Gravité ICS

Incidence

Description

MessageSyslog

Exemple de message Syslog

Gamme de produits

Regex

Recommandation

Commandes

L'adresse IP de l'interface sélectionnée dans les paramètres du portail est indéfinie

Gravité ICS

4 - Avertissement

Incidence

L'interface utilisée dans le paramètre de portail n'a pas d'adresse IP, ce qui empêchera l'utilisateur d'accéder au portail.

Description

Ce message indique que l'adresse IP de l'interface sélectionnée dans les paramètres du portail n'est pas définie dans le noeud ISE.

MessageSyslog

15056

Exemple de message Syslog

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

Gamme de produits

Cisco Identity Services Engine

Regex

S/O

Recommandation

Résolution des suggestions :

1. Vérifiez que l'interface utilisée dans le portail possède une adresse IP. Connectez-vous à l'interface de ligne de commande, affichez Exécuter et validez l'adresse IP de l'interface utilisée dans le portail.

2. ISE dispose de plusieurs portails : Guest, Posture, BYOD. Pour le portail Invité, accédez à Centres de travail > Invité > Portail et composants > Valider l'interface sélectionnée dans chaque portail.

3. Pour le portail Posture, accédez à Work Centers > Posture > Client Provisioning > Validate Interface sélectionné dans chaque portail.

Commandes

S/O