Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Configurer

Configurations

La section 1. créent et configurent un répertoire sur le CA pour loger les fichiers CRL

La section 2. créent un site dans IIS pour exposer le nouveau point de distribution CRL

La section 3. configurent le serveur de Microsoft CA pour éditer des fichiers CRL au point de distribution

La section 4. vérifient le fichier CRL existe et est accessible par l'intermédiaire d'IIS

La section 5. configurent ISE pour utiliser le nouveau point de distribution CRL

Vérifier

Dépanner

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit la configuration d'un serveur de Microsoft Certificate Authority (CA) qui dirige l'Internet Information Services (IIS) pour éditer des mises à jour de Liste des révocations de certificat (CRL). Il explique également comment configurer le Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE) (versions 1.1 et ultérieures) récupérer les mises à jour pour l'usage dans la validation de certificat. ISE peut être configuré pour récupérer CRLs pour les divers certificats racine CA qu'il l'utilise dans la validation de certificat.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Version 1.1.2.145 de Logiciel Cisco Identity Services Engine

- ® 2008 R2 de serveur de ® de Microsoft Windows

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Utilisez l'outil Command Lookup Tool (clients enregistrés seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- La section 1. créent et configurent un répertoire sur le CA pour loger les fichiers CRL

- La section 2. créent un site dans IIS pour exposer le nouveau point de distribution CRL

- La section 3. configurent le serveur de Microsoft CA pour éditer des fichiers CRL au point de distribution

- La section 4. vérifient le fichier CRL existe et est accessible par l'intermédiaire d'IIS

- La section 5. configurent ISE pour utiliser le nouveau point de distribution CRL

La section 1. créent et configurent un répertoire sur le CA pour loger les fichiers CRL

La première tâche est de configurer un emplacement sur le serveur CA pour enregistrer les fichiers CRL. Par défaut, le serveur de Microsoft CA édite les fichiers à C:\Windows\system32\CertSrv\CertEnroll\. Plutôt qu'utilisent ce dossier système, créent un nouveau répertoire pour les fichiers.

1. Sur le serveur IIS, choisissez un emplacement sur le système de fichiers et créez un nouveau répertoire. Dans cet exemple, le répertoire C:\CRLDistribution est créé.

2. Pour que le CA écrive les fichiers CRL au nouveau répertoire, partageant doit être activé. Cliquez avec le bouton droit le nouveau répertoire, choisissez Properties, cliquez sur l'onglet Partage, et puis cliquez sur partager avancé.

3. Afin de partager le répertoire, cochez le partage cette case de répertoire et puis ajoutez un symbole dollar ($) à la fin du nom de partage dans le domaine de nom de partage de masquer le partage.

4. Cliquez sur les autorisations (1), cliquez sur Add (2), cliquez sur les types d'objet (3), et cochez la case d'ordinateurs (4).

5. Afin de retourner aux utilisateurs choisis, les ordinateurs, fenêtre de comptes des services, ou de groupes, cliquent sur OK. Dans l'entrer les noms d'objet pour sélectionner le champ, écrire le nom de l'ordinateur du serveur CA et du contrôle de clic nomme. Si le nom écrit est valide, le nom régénère et semble souligné. Cliquez sur OK.

6. Dans le groupe ou les noms d'utilisateur mettez en place, choisissez l'ordinateur CA. Le contrôle tiennent compte pour que le plein contrôle accorde l'accès complet au CA cliquent sur OK. Cliquez sur OK de nouveau pour fermer la fenêtre partageante avancée et pour retourner à la fenêtre de Properties.

7. Afin de permettre au CA pour écrire les fichiers CRL au nouveau répertoire, configurez les autorisations appropriées de Sécurité. Cliquez sur l'onglet Sécurité (1), cliquez sur Edit (2), cliquez sur Add (3), cliquez sur les types d'objet (4), et cochez la case d'ordinateurs (5).

8. Dans l'entrer les noms d'objet pour sélectionner le champ, écrire le nom de l'ordinateur du serveur CA et du contrôle de clic nomme. Si le nom écrit est valide, le nom régénère et semble souligné. Cliquez sur OK.

9. Choisissez l'ordinateur CA dans le groupe ou les noms d'utilisateur mettent en place et puis vérifient tiennent compte pour que le plein contrôle accorde l'accès complet au CA cliquent sur OK et puis cliquent sur près de complet la tâche.

La section 2. créent un site dans IIS pour exposer le nouveau point de distribution CRL

Pour qu'ISE accède aux fichiers CRL, faites le répertoire qui loge les fichiers CRL accessibles par l'intermédiaire d'IIS.

1. Sur la barre des tâches de serveur IIS, début de clic. Choisissez le gestionnaire d'outils d'administration > d'Internet Information Services (IIS).

2. Dans le volet gauche (connu sous le nom d'arborescence de la console), développez le nom du serveur IIS et puis développez les sites.

3. Cliquez avec le bouton droit le site Web par défaut et choisissez ajoutent le répertoire virtuel.

4. Dans le domaine de pseudonyme, écrivez un nom du site pour le point de distribution CRL. Dans cet exemple, CRLD est écrit.

5. Cliquez sur les points de suspension (…) à la droite du gisement physique de chemin et parcourez au répertoire créé dans la section 1. choisie le répertoire et cliquez sur OK. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre de répertoire virtuel d'ajouter.

6. Le nom du site écrit dans l'étape 4 devrait être mis en valeur dans le volet gauche. Sinon, choisissez-le maintenant. Dans le volet central, répertoire de double clic parcourant.

7. Dans le volet de droite, enable de clic pour activer le répertoire parcourant.

8. Dans le volet gauche, choisissez le nom du site de nouveau. Dans le volet central, éditeur de configuration de double clic.

9. Dans la liste déroulante de section, choisissez system.webServer/Sécurité/requestFiltering. Dans la liste déroulante allowDoubleEscaping, choisissez vrai. Dans le volet de droite, cliquez sur Apply.

Le répertoire devrait maintenant être accessible par l'intermédiaire d'IIS.

La section 3. configurent le serveur de Microsoft CA pour éditer des fichiers CRL au point de distribution

Maintenant qu'un nouveau répertoire a été configuré pour loger les fichiers CRL et le répertoire a été exposé dans IIS, configurez le serveur de Microsoft CA pour éditer les fichiers CRL au nouveau emplacement.

1. Sur la barre des tâches de serveur CA, début de clic. Choisissez les outils d'administration > l'autorité de certification.

2. Dans le volet gauche, cliquez avec le bouton droit le nom CA. Choisissez Properties et alors cliquez sur les extensions tableau afin d'ajouter un nouveau point de distribution CRL, cliquez sur Add.

3. Dans le champ Location, entrez dans le chemin au répertoire créé et partagé dans la section 1. Dans l'exemple dans la section 1, le chemin est :

\\RTPAAA-DC1\CRLDistribution$\

4. Le champ Location étant rempli, choisissez le <CaName> de la liste déroulante variable et puis cliquez sur l'insertion.

5. De la liste déroulante variable, choisissez le <CRLNameSuffix> et puis cliquez sur l'insertion.

6. Dans le champ Location, ajoutez .crl à l'extrémité du chemin. Dans cet exemple, l'emplacement est :

\\RTPAAA-DC1\CRLDistribution$\<CaName><CRLNameSuffix>.crl

7. Cliquez sur OK pour retourner à l'onglet d'extensions. Cochez l'édition CRLs dans cette case d'emplacement (1) et puis cliquez sur OK (2) pour fermer la fenêtre de Properties. Une demande apparaît pour que l'autorisation redémarre des services de certificat de Répertoire actif. Clic oui (3).

8. Dans le volet gauche, le clic droit a retiré des Certificats. Choisissez toutes les tâches > éditent. Assurez-vous que nouveau CRL est sélectionné et puis cliquez sur OK.

Le serveur de Microsoft CA devrait créer un nouveau fichier dans le dossier .crl créé dans la section 1. Si le nouveau fichier CRL est créé avec succès il n'y aura aucun dialogue après que CORRECT est cliqué sur. Si une erreur est retournée en vue de le nouveau répertoire de point de distribution, répétez soigneusement chaque étape dans cette section.

La section 4. vérifient le fichier CRL existe et est accessible par l'intermédiaire d'IIS

Vérifiez les nouveaux fichiers CRL existent et cela ils sont accessibles par l'intermédiaire d'IIS d'un autre poste de travail avant que vous commenciez cette section.

1. Sur le serveur IIS, ouvrez le répertoire créé dans la section 1. Il devrait y a un fichier simple .crl actuel avec la forme <CANAME>.crl où <CANAME> est le nom du serveur CA. Dans cet exemple, le nom du fichier est :

rtpaaa-CA.crl

2. D'un poste de travail sur le réseau (idéalement sur le même réseau que le noeud primaire d'admin ISE), ouvrez un navigateur Web et parcourez à http:// <SERVER>/<CRLSITE> où <SERVER> est le nom du serveur du serveur IIS configuré dans la section 2 et <CRLSITE> est le nom du site choisi pour le point de distribution dans la section 2. Dans cet exemple, l'URL est :

http://RTPAAA-DC1/CRLD

Les affichages d'index de répertoire, qui inclut le fichier ont observé dans l'étape 1.

La section 5. configurent ISE pour utiliser le nouveau point de distribution CRL

Avant qu'ISE soit configuré pour récupérer le CRL, définissez l'intervalle pour éditer le CRL. La stratégie pour déterminer cet intervalle est hors de portée de ce document. Les valeurs potentielles (à Microsoft CA) sont de 1 heure à de 411 ans, d'incluses. La valeur par défaut est de 1 semaine. Une fois qu'un intervalle approprié pour votre environnement a été déterminé, placez l'intervalle avec ces instructions :

1. Sur la barre des tâches de serveur CA, début de clic. Choisissez les outils d'administration > l'autorité de certification.

2. Dans le volet gauche, développez le clic droit CA le répertoire retiré de Certificats et choisissez Properties.

3. Dans les domaines d'intervalle de publication CRL, introduisez le nombre requis et choisissez le délai prévu. Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre et pour appliquer la modification. Dans cet exemple, un intervalle de publication de 7 jours est configuré.

Vous devriez maintenant confirmer plusieurs valeurs de registre, qui aideront à déterminer les configurations de récupération CRL dans ISE.

4. Écrivez le certutil - le getreg CA \ commande de Clock* de confirmer la valeur de ClockSkew. La valeur par défaut est de 10 minutes.

Exemple de sortie :

Values:

ClockSkewMinutes        REG_DWORS = a (10)

CertUtil: -getreg command completed successfully.

5. Écrivez le certutil - le getreg CA \ commande de CRLov* de vérifier si le CRLOverlapPeriod a été manuellement placé. Par défaut la valeur de CRLOverlapUnit est 0, qui indique qu'aucune valeur manuelle n'a été placée. Si la valeur est une valeur autre que 0, enregistrez la valeur et les unités.

Exemple de sortie :

Values:

CRLOverlapPeriod      REG_SZ = Hours

CRLOverlapUnits        REG_DWORD = 0

CertUtil: -getreg command completed successfully.

6. Écrivez le certutil - le getreg CA \ commande de CRLpe* de vérifier le CRLPeriod, qui a été placé dans l'étape 3.

Exemple de sortie :

Values:

CRLPeriod      REG_SZ = Days

CRLUnits        REG_DWORD = 7

CertUtil: -getreg command completed successfully.

7. Calculez le délai de grâce CRL comme suit :

1. Si CRLOverlapPeriod était placé dans l'étape 5 : SUPERPOSITION = CRLOverlapPeriod, en quelques minutes ;

Autrement : SUPERPOSITION = (CRLPeriod/10), en quelques minutes

2. Si SUPERPOSITION > puis SUPERPOSITION 720 = 720

3. Si SUPERPOSITION < (1.5 * SUPERPOSITION de ClockSkewMinutes) puis = (1.5 * ClockSkewMinutes)

4. Si SUPERPOSITION > CRLPeriod, dans la SUPERPOSITION de minutes puis = le CRLPeriod en quelques minutes

5. Délai de grâce = 720 minutes + 10 minutes = 730 minutes

Exemple :

As stated above, CRLPeriod was set to 7 days, or 10248 minutes and

CRLOverlapPeriod was not set.

a. OVERLAP = (10248 / 10) = 1024.8 minutes

b. 1024.8 minutes is > 720 minutes : OVERLAP = 720 minutes

c. 720 minutes is NOT < 15 minutes : OVERLAP = 720 minutes

d. 720 minutes is NOT > 10248 minutes : OVERLAP = 720 minutes

e. Grace Period = 720 minutes + 10 minutes = 730 minutes

Le délai de grâce calculé est la durée entre quand le CA édite le prochain CRL et quand le courant CRL expire. ISE doit être configuré pour récupérer le CRLs en conséquence.

8. Ouvrez une session au noeud primaire d'admin et choisissez la gestion > le système > les Certificats. Dans le volet gauche, mémoire choisie de certificat.

9. Cochez la case de mémoire de certificat à côté du certificat de CA pour lequel vous avez l'intention de configurer CRLs. Cliquez sur Edit.

10. Près du bas de la fenêtre, cochez la case du téléchargement CRL.

11. Dans le champ URL de distribution CRL, entrez dans le chemin au point de distribution CRL, qui inclut le fichier .crl, créé dans la section 2. Dans cet exemple, l'URL est :

http://RTPAAA-DC1/CRLD/rtpaaa-ca.crl

12. ISE peut être configuré pour récupérer le CRL à intervalles réguliers ou être basé sur l'expiration (qui, est généralement également un intervalle régulier). Quand les CRL éditent l'intervalle est charge statique, des mises à jour plus opportunes CRL sont obtenus quand la dernière option est utilisée. Cliquez sur automatiquement la case d'option.

13. Placez la valeur pour la récupération à une valeur moins que le délai de grâce calculé dans l'étape 7. Si le positionnement de valeur est plus long que le délai de grâce, ISE vérifie le point de distribution CRL avant que le CA ait édité le prochain CRL. Dans cet exemple, le délai de grâce est calculé pour être de 730 minutes, ou de 12 heures et de 10 minutes. Une valeur de 10 heures sera utilisée pour la récupération.

14. Placez le retry interval comme approprié pour votre environnement. S'ISE ne peut pas récupérer le CRL à l'intervalle configuré dans l'étape précédente, il relancera à cet intervalle plus court.

15. Cochez la vérification du contournement CRL si CRL n'est pas case reçue pour permettre à l'authentification basée sur certificat pour poursuivre normalement (et sans contrôle CRL) s'ISE ne pouvait pas récupérer le CRL pour ce CA dans sa dernière tentative de téléchargement. Si cette case n'est pas cochée, toute l'authentification basée sur certificat avec des Certificats délivrés par ce CA échouera si le CRL ne peut pas être récupéré.

16. Cochez l'ignorer que CRL n'est pas case encore valide ou expirée pour permettre à ISE pour utiliser (ou pas encore valide) les fichiers expirés CRL comme s'ils étaient valides. Si cette case n'est pas cochée, ISE considère comme étant un CRL non valide avant leur date effective et après leurs minuteurs de mise à jour suivants. Sauvegarde de clic pour se terminer la configuration.

Vérifier

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépanner

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems