Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configuration

Vérifier

Forum aux questions

Défauts connus

Introduction

Ce document décrit la configuration et le fonctionnement de posture lease dans Cisco ISE.

Conditions préalables

Exigences

- Connaissance du flux de posture dans Cisco ISE

- Connaissance des politiques AAA dans Cisco ISE

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur Cat9300 version 17.9.5

- Identity Service Engine (ISE) v3.2

- PC Windows 10 Entreprise avec module de posture ISE 5.1.6

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Le bail de position est une fonctionnalité de Cisco ISE qui stocke le dernier état de conformité connu jusqu'à 365 jours dans la base de données et n'atteint pas le point d'extrémité pour vérifier la conformité. Mais lorsque le bail de position expire, Cisco ISE ne déclenche pas automatiquement une nouvelle authentification ou une réévaluation de position pour le point d'extrémité. Le point de terminaison reste dans le même état de conformité puisque la même session est utilisée. Lorsque le terminal est authentifié à nouveau, la position est exécutée et la durée de bail de la position est réinitialisée.

Le bail de position est un attribut de point de terminaison qui est stocké dans la base de données Oracle et qui est stocké dans l'heure EPOCH. Il est possible de valider ces informations à partir de la visibilité du contexte et d'Oracle DB.

En plus du bail de position, il y a une autre fonctionnalité dans ISE qui met en cache le dernier état de conformité connu pour la durée configurable (max 200 jours / 4800 heures / 288000 minutes) configurée dans le dernier état de conformité de position connue. Cette fonctionnalité permet à Cisco ISE de mettre en cache le dernier état de conformité et si un terminal devient non conforme dans le dernier état de conformité à la position connue, ISE le marque comme étant conforme jusqu'à la période de grâce configurée dans la stratégie de position.

La valeur Dernier état de conformité à la position connue est stockée dans la base de données Oracle. Il stocke également en temps EPOCH.

Configuration

Pour configurer le bail provisoire dans Cisco ISE :

Accédez à Work Centers > Posture > Settings > Posture Lease. Cochez Perform posture assessment every et configurez le nombre de jours (1-365 Days). Ici, il est défini sur 1 jour.

Vérifiez l'état de conformité à la dernière position connue du cache et configurez la durée d'état de conformité à la dernière position connue (max 200 jours / 4800 heures / 288000 minutes). Ici, il est configuré pour 2 jours.

Pour plus de simplicité, une seule stratégie de posture (vérification du pare-feu Windows) a été activée avec un délai de grâce de 2 minutes.

Vérifier

Le terminal se connecte pour la première fois et est conforme.

ISE-PSC.log (Posture dans DEBUG)

Dans le fichier ise-psc.log, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de délai d'expiration dans la base de données, car l'EP se connecte pour la première fois.

2024-11-30 22:55:08,485 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-8][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019::::- posture expriy time retrieved from DB is "" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 22:55:08,485 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-8][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019::::- PostureExpiry value for B4-96-91-26-EB-A1 is not a number :

Le PE passe par le processus de contrôle de position et devient conforme. Une fois que l'EP est conforme, ISE met à jour la base de données avec un délai d'expiration de 1 jour (1733073953816).

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is1733073953816 2024-12-01T22:55:54.306+0530

2024-11-30 22:55:55,307 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time1733073953816 <------Updating posture lease in DB (EDF_POSTUREEXPIRY)

2024-11-30 22:55:55,307 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updated posutre lease for session 08C9C50A000000177E20CE15

En outre, ISE met à jour la base de données avec le délai d'expiration de la période de grâce 1733160354306 (2 jours).

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- remove user from expiry list

2024-11-30 22:55:54,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], <---- grace period expiry time 1733160354306 <----------- Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

Après avoir reconnecté l'EP, la session devient directement Plainte. Lorsque le bail de position est activé, ISE a récupéré le délai d'expiration de position de la base de données et a marqué la session comme étant conforme.

2024-11-30 23:04:17,673 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-11-30 23:04:17,673 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-11-30 23:04:17,677 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733073953816" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733073953816 2024-12-01T22:55:53.816+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733073953816 2024-12-01T22:55:53.816+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

2024-11-30 23:04:17,680 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:::::- User null belongs to groups NAC Group:NAC:IdentityGroups:Endpoint Identity Groups:Profiled:Workstation,NAC Group:NAC:IdentityGroups:Any

2024-11-30 23:04:17,680 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Compliant

Scénario 1 : Désactiver le bail de position et activer le statut de conformité de la dernière position connue du cache avec le dernier état de conformité de la position connue est de 2 jours. (Ce scénario est également valide au cas où le bail de position arriverait à expiration et où EP se connecterait par la suite.)

Une fois qu'EP est authentifié, comme le bail de position n'est pas activé, ISE effectue la vérification de la position.

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

Une fois que le PE est conforme, ISE met à jour la base de données dans le délai d'expiration de la période de grâce 1733231423117 (2 jours).

2024-12-01 18:40:23,116 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- remove user from expiry list

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733231423117 <--------------Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733057867397

Maintenant, le PE ne se plaint plus.

Comme dans la politique de posture, seul le pare-feu Windows est vérifié. Désactivez le pare-feu Windows et reconnectez l'ordinateur de poche.

Le PE devient non conforme mais, 2 Mins de délai de grâce est configuré dans la politique de posture. De ce fait, le module de posture CA affiche l'état En période de grâce.

Dans le journal RADIUS en direct, vous pouvez voir que l'EP est marqué comme plainte, même si la vérification de la position a échoué. Après l'expiration du délai de grâce, la session est devenue non conforme.

Dans ise-psc.log, vous pouvez voir que lorsque l'EP se connecte, comme le bail n'est pas activé, il a vérifié le LSD pour récupérer l'état de posture.

2024-11-30 23:26:16,482 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-11-30 23:26:16,482 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-11-30 23:26:16,483 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

La vérification de la position se produit et échoue pour le PE. Après cela, ISE a vérifié la base de données pour récupérer la valeur lastCompliantExpiry qui est 1733160354306 (2 Days).

2024-11-30 23:27:19,123 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Last compliant expiry period for device with mac: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 has not expired lastCompliantExpiry: 1733160354306.

Comme lastCompliantExpiry est toujours valide, il vérifie en outre la période de grâce configurée sur la stratégie de posture qui est configurée comme 2 minutes.

2024-11-30 23:27:19,123 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - calculateGracePeriod: B4-96-91-26-EB-A1.

2024-11-30 23:27:19,544 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- calculateGracePeriod - matched policy: Default_Firewall_Policy_Win with grace period: 2 for mac: B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:27:19,544 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- calculateGracePeriod - grace period is: 2 for mac: B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Added user with mac B4-96-91-26-EB-A1 udid 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 grace period list with an expiration time of 2024/11/30 23:29:19 and startTime of 2024/11/30 23:27:19 <---------------- Updating the Grace period in DB (LAST_GRACE_EXPIRY)

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - device with mac: B4-96-91-26-EB-A1 - has grace period: 2 mins.

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Device with session id: 08C9C50A0000001A7E3D5087, client mac: B4-96-91-26-EB-A1 - has grace period: 2. Marking posture status as compliant

Une fois le délai de grâce écoulé, le module AC envoie le rapport d'échec à ISE. ISE vérifie le délai de grâce dans la base de données et constate qu'il a expiré, puis il marque la session comme non conforme et supprime les valeurs LastCompExpiryTime et GracePeriodTime de la base de données.

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- value from cache 1732989439545 and db 1732989439545

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- getGracePeriodAndUpdate - StartTime 1732989439545

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Calculated the GracePeriod exp in min 0

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- GracePeriod value is 0 and removeUser

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- remove user from expiry list

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

Si le PE se reconnecte et devient non conforme, ISE ne respecte pas la politique de délai de grâce de posture, car le délai de dernière conformité a déjà expiré et la session est directement mise à jour en tant que non conforme.

2024-12-01 00:49:40,004 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- handleGracePeriod - Last compliant period expired for device with mac: B4-96-91-26-EB-A1.

Scénario 2 : Désactivez le bail de position avec l'état de conformité de la dernière position connue du cache.

Dans ce cas, par défaut, ISE met à jour le dernier délai d'expiration conforme à 365 jours dans DB.

Comme le bail de posture n'est pas activé, la vérification de posture se produit et EP devient plainte après que ISE met à jour le dernier délai d'expiration de la conformité à 365 jours dans DB.

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

2024-12-01 00:58:56,722 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - Device is compliant. Removing device with mac: B4-96-91-26-EB-A1 from grace period map

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Last cache time period is not set, setting lastCompliant expiry time to 365 days

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1764530936723 <------------Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime

Scénario 3 : Effet du LSD (Light Session Directory) sur le bail de position.

L'activation ou la désactivation de LSD n'a pas d'incidence sur le bail d'état et le dernier état de conformité, car ces deux attributs sont stockés dans Oracle DB et répliqués dans le déploiement. Alors que LSD stocke des attributs EP limités dans la mémoire et les réplique sur d'autres PSN.

Lorsque LSD est activé :

Pour activer LSD, accédez à Administration > System > Settings > Light Data Distribution > Check RADIUS Session Directory.

EP se connecte pour la première fois et passe par le contrôle de position. Une fois que l'EP est conforme, il met à jour le bail Posture et les derniers attributs de conformité connus dans la base de données.

2024-12-02 19:36:43,274 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 19:36:43,276 WARN [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- Cannot find endpoint B4-96-91-26-EB-A1 in end point DB

2024-12-02 19:36:43,276 INFO [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- not able to find user name in posture pip for B4-96-91-26-EB-A1 08C9C50A0000002B87B7D6EC. Set posture status to unknown

2024-12-02 19:37:27,164 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000227EB700E6::::- posture expriy time retrieved from DB is "" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 19:37:29,110 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733321249110 <--------------------Updated last known compliance status in DB

2024-12-02 19:37:29,113 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530

2024-12-02 19:37:29,113 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time 1733234849113 <------Updated posture lease in DB

Il s'agit des attributs de LSD qui sont distribués sur le PSN. Vous ne pouvez voir ni le bail d'état ni le dernier état de conformité dans les attributs.

2024-12-02 19:37:32,221 DEBUG [LSD-consumers-pool-28][[]] cisco.cpm.lsd.service.SessionDirectory -:::::- Updating session sessionID:[08C9C50A0000002B87B7D6EC] status:[Authenticated] randomId:[0352b361-e72a-40e7-a0c8-b1ef779f73a5] auditSessionID:[08C9C50A0000002B87B7D6EC] accountingSessionID:[null] endpointMAC:[B4-96-91-26-EB-A1] callingStationId: [B4-96-91-26-EB-A1] endpointIP:[10.197.201.180], IPv6 : [[]], psnIP:[10.127.197.170] psnFQDN: [labpsn01.vmlab.local] deviceIP:[10.197.201.8] destinationIP:[10.127.197.170] nasIP:[10.197.201.8] nasIPv6:[null] postureStatus: [Compliant] timeStamp:[1733148451] cts:security-group-tag:[7] cts:vn:[null] proxyFlow:[null] retry count : 1

À présent, authentifiez l'EP avec un autre PSN dans le déploiement.

Une fois que la demande d'authentification a atterri sur un autre PSN, vous pouvez voir le PSN récupérer le temps de location de posture à partir de DB et marquer la session directement comme étant conforme. La même chose peut être vérifiée à partir des journaux en direct.

2024-12-02 20:08:27,449 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-02 20:08:27,449 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:08:27,468 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,471 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733234849113" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,471 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,472 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,472 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

Lorsque LSD est désactivé :

Pour désactiver LSD, accédez à Administration > System > Settings > Light Data Distribution > Uncheck RADIUS Session Directory.

EP se connecte pour la première fois et passe par le processus de posture. Une fois que l'EP est conforme, il met à jour le bail Posture et les derniers attributs de conformité connus dans la base de données.

2024-12-02 20:40:10,417 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:40:10,423 WARN [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- Cannot find endpoint B4-96-91-26-EB-A1 in end point DB

2024-12-02 20:40:10,423 INFO [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- not able to find user name in posture pip for B4-96-91-26-EB-A1 08C9C50A0000003087F1EE30. Set posture status to unknown

2024-12-02 20:40:45,679 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733325045679<--------------------Updated last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-02 20:40:45,682 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530

2024-12-02 20:40:45,682 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time 1733238645682<------Updated posture lease in DB (EDF_POSTUREEXPIRY)

À présent, authentifiez l'EP avec un autre PSN dans le déploiement.

Une fois que la demande d'authentification a atterri sur un autre PSN, vous pouvez voir le PSN récupérer le temps de location de posture à partir de DB et marque la session directement comme étant conforme. La même chose peut être vérifiée à partir des journaux en direct.

2024-12-02 20:49:56,115 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-02 20:49:56,115 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:49:56,119 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733238645682" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

À partir de ces deux scénarios, vous pouvez confirmer que LSD n'affecte pas le bail de position.

Forum aux questions

1. La dernière position connue de Posture Lease et Cached est-elle indépendante l'une de l'autre ?

Oui, le bail de position peut être activé sans activer la dernière position connue mise en cache et vice versa. Le bail de position enregistre la statue de conformité des points d'extrémité en tant qu'attribut de point d'extrémité pour la durée configurée. La dernière position connue mise en cache est le temps enregistré dans la base de données pendant lequel la période de grâce est accordée si le point d'extrémité devient non conforme. Cet attribut n'est pas un attribut de point de terminaison.

2. La posture Lease et la posture mise en cache sont-elles toutes les deux répliquées sur les noeuds ?

Le bail de position est un attribut de point d'extrémité et est répliqué sur tous les noeuds. La dernière position connue mise en cache n'est pas un attribut de point de terminaison mais, comme la valeur est dans Oracle DB, elle est également répliquée sur tous les noeuds.

3. Le redémarrage du noeud supprime-t-il ces valeurs ?

Non, étant donné que les deux sont enregistrés dans la base de données Oracle, le rechargement des noeuds ne supprime pas les valeurs.

4. Posture Lease pose-t-il un problème de sécurité ?

Lorsque le bail d'état est activé, ISE ne vérifie pas l'état d'état du terminal. Il peut entraîner un problème de sécurité, car si le terminal n'est pas conforme, ISE peut le traiter comme une plainte. Il est recommandé d'utiliser la réévaluation de posture avec le bail de posture pour minimiser ce risque.

Défauts connus

L'ID de bogue Cisco CSCwk07454 PSN ne met pas à jour la base de données avec l'heure d'expiration du bail de position correcte.

Le noeud PSN CSCwi58421 du bogue Cisco ne met pas à jour la base de données avec l'heure d'expiration de la position correcte lorsque le bail de la position est activé.