Table des matières

Introduction

Question . Après la mise à niveau d'ISE vers la version 2.4, vous pourriez recevoir une alarme « Alarmes : moins de licences de VM installées que de noeuds de VM déployés », même si toutes les licences requises ont été installées avant la mise à niveau.

Réponse . Pour la version 2.4, il est recommandé d'installer les licences de VM appropriées pour les noeuds de VM de votre déploiement. Vous devez installer les licences de VM en fonction du nombre de noeuds de VM et des ressources de chaque noeud de VM, telles que le processeur et la mémoire. Dans le cas contraire, vous recevrez des avertissements et des notifications pour vous procurer et installer les clés de licence de VM dans la version 2.4, mais les services ne seront pas interrompus.

L'alarme elle-même se manifestera de plusieurs façons.

- Avertissement de licence lors de la première connexion après la mise à niveau :

- Message d'informations de licence à la première connexion après la mise à niveau :

- Alarme dans le dashlet Alarmes :

Les licences de VM sont disponibles en trois catégories : Petite, Moyenne et Grande. Par exemple, si vous utilisez un noeud de machine virtuelle équivalent à 3595, avec 8 coeurs et 64 Go de RAM, vous devrez peut-être disposer d'une licence de machine virtuelle de catégorie moyenne pour pouvoir répliquer les mêmes fonctionnalités sur la machine virtuelle. Vous pouvez installer plusieurs licences de VM en fonction du nombre de VM et de leurs ressources, en fonction de vos exigences de déploiement.

Les licences de VM sont des licences d'infrastructure. Par conséquent, vous pouvez installer des licences de VM indépendamment des licences de point de terminaison disponibles dans votre déploiement. Vous pouvez installer une licence VM même si vous n'avez pas installé de licence d'évaluation, de base, Plus ou Apex dans votre déploiement. Toutefois, pour utiliser les fonctionnalités activées par les licences de base, Plus ou Apex, vous devez installer les licences appropriées.

Après l'installation ou la mise à niveau vers la version 2.4, en cas de non-correspondance entre le nombre de noeuds de VM déployés et le nombre de licences de VM installées, des alarmes sont affichées dans le dashlet Alarmes tous les 14 jours. Des alarmes s'affichent également en cas de modification des ressources du noeud de machine virtuelle ou chaque fois qu'un noeud de machine virtuelle est enregistré ou désenregistré.

Les licences VM sont des licences perpétuelles. Les modifications apportées aux licences des machines virtuelles s'affichent chaque fois que vous vous connectez à l'interface utilisateur graphique de Cisco ISE, jusqu'à ce que vous cochiez la case « Ne plus afficher ce message » dans la fenêtre contextuelle de notification.

Si vous prévoyez de passer à la version 2.4, contactez licensing@cisco.com en indiquant les numéros de commande incluant l'achat de VM afin d'obtenir une licence de VM moyenne pour chaque VM précédemment achetée. Vous devez également inclure votre CCOID avec le numéro de commande. L'alias est réservé aux clients ayant déjà acheté un produit et qui souhaitent passer à la version 2.4 et qui ont besoin de PAK. Les nouveaux clients doivent canaliser leurs achats par le biais de ventes directes ou de partenaires qui les guideront tout au long du processus d'achat régulier.

Ce tableau indique les ressources VM minimales par catégorie :

Catégorie de VM

Plage RAM

Nombre de processeurs

Petite entreprise

16 Go

12 UC

Moyen

64 Go

16 UC

Grand

256 Go

16 UC

Pour plus d'informations sur les licences, reportez-vous au chapitre « Cisco ISE Licenses » du Guide de l'administrateur de Cisco Identity Services Engine, version 2.4.

Ces informations sont également disponibles dans le guide de mise à niveau :

Guide de mise à niveau de Cisco Identity Services Engine, version 2.4