Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Topologie du réseau

Configuration du serveur FlexVPN

Configuration du profil utilisateur Radius

Vérification

Interface d'accès virtuel dérivée

Sessions de chiffrement

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour un FlexVPN de routage et transfert VPN (VRF) dans un scénario d'accès à distance. La configuration utilise un routeur Cisco IOS® comme périphérique d'agrégation de tunnels avec des clients AnyConnect à accès distant.

Conditions préalables

Conditions requises

Dans cet exemple de configuration, les connexions VPN sont terminées sur un périphérique de périphérie du fournisseur MPLS (Multiprotocol Label Switching) où le point de terminaison du tunnel se trouve dans un VPN MPLS (le VRF frontal [FVRF]). Une fois le trafic chiffré déchiffré, le trafic en texte clair est transféré vers un autre VPN MPLS (le VRF interne [IVRF]).

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur de services d'agrégation de la gamme Cisco ASR 1000 avec IOS-XE3.7.1 (15.2(4)S1) en tant que serveur FlexVPN

- Client de mobilité sécurisée Cisco AnyConnect et Client VPN Cisco AnyConnect version 3.1

- Serveur Microsoft Network Policy Server (NPS) RADIUS

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Topologie du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configuration du serveur FlexVPN

Voici un exemple de configuration de serveur FlexVPN :

hostname ASR1K

!

aaa new-model

!

!

aaa group server radius lab-AD

server-private 172.18.124.30 key Cisco123

!

aaa authentication login default local

aaa authentication login AC group lab-AD

aaa authorization network AC local

!

aaa session-id common

!

ip vrf fvrf

rd 2:2

route-target export 2:2

route-target import 2:2

!

ip vrf ivrf

rd 1:1

route-target export 1:1

route-target import 1:1

!

!

crypto pki trustpoint AC

enrollment mode ra

enrollment url http://lab-ca:80/certsrv/mscep/mscep.dll

fqdn asr1k.labdomain.cisco.com

subject-name cn=asr1k.labdomain.cisco.com

revocation-check crl

rsakeypair AC

!

!

crypto pki certificate chain AC

certificate 433D7311000100000259

certificate ca 52DD978E9680C1A24812470E79B8FB02

!

!

crypto ikev2 authorization policy default

pool flexvpn-pool

def-domain cisco.com

route set interface

!

crypto ikev2 authorization policy AC

pool AC

dns 10.7.7.129

netmask 255.255.255.0

banner ^CCC Welcome ^C

def-domain example.com

!

crypto ikev2 proposal AC

encryption aes-cbc-256

integrity sha1

group 5

!

crypto ikev2 policy AC

match fvrf fvrf

proposal AC

!

!

crypto ikev2 profile AC

match fvrf fvrf

match identity remote key-id cisco.com

identity local dn

authentication remote eap query-identity

authentication local rsa-sig

pki trustpoint AC

dpd 60 2 on-demand

aaa authentication eap AC

aaa authorization group eap list AC AC

virtual-template 40

!

!

crypto ipsec transform-set AC esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile AC

set transform-set AC

set ikev2-profile AC

!

!

interface Loopback0

description BGP source interface

ip address 10.5.5.5 255.255.255.255

!

interface Loopback99

description VPN termination point in the FVRF

ip vrf forwarding fvrf

ip address 7.7.7.7 255.255.255.255

!

interface Loopback100

description loopback interface in the IVRF

ip vrf forwarding ivrf

ip address 6.6.6.6 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description MPLS IP interface facing the MPLS core

ip address 20.11.11.2 255.255.255.0

negotiation auto

mpls ip

cdp enable

!

!

!

interface Virtual-Template40 type tunnel

no ip address

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

!

router bgp 2

bgp log-neighbor-changes

redistribute connected

redistribute static

neighbor 10.2.2.2 remote-as 2

neighbor 10.2.2.2 update-source Loopback0

!

address-family vpnv4

neighbor 10.2.2.2 activate

neighbor 10.2.2.2 send-community extended

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf fvrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf ivrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

ip local pool AC 192.168.1.100 192.168.1.150

Configuration du profil utilisateur Radius

La configuration clé utilisée pour le profil RADIUS est constituée des deux paires d'attributs VSA (VSA) spécifiques au fournisseur Cisco qui placent l'interface d'accès virtuel créée dynamiquement dans l'IVRF et activent l'IP sur l'interface d'accès virtuel créée dynamiquement :

ip:interface-config=ip unnumbered loopback100

ip:interface-config=ip vrf forwarding ivrf

Dans Microsoft NPS, la configuration se trouve dans les paramètres de stratégie réseau, comme illustré dans cet exemple :

Attention : La commande ip vrf forwarding doit précéder la commande ip unnumbered. Si l'interface d'accès virtuel est clonée à partir du modèle virtuel et que la commande ip vrf forwarding est appliquée, toute configuration IP est supprimée de l'interface d'accès virtuel. Bien que le tunnel soit établi, la contiguïté CEF de l'interface point à point (P2P) est incomplète. Voici un exemple de la commande show adjacency avec un résultat incomplet :

ASR1k#show adjacency virtual-access 1

Protocol Interface                 Address

IP       Virtual-Access1           point2point(6) (incomplete)

Si la contiguïté CEF est incomplète, tout le trafic VPN sortant est abandonné.

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration. Vérifiez l'interface d'accès virtuel dérivée, puis vérifiez les paramètres IVRF et FVRF.

Interface d'accès virtuel dérivée

Vérifiez que l'interface d'accès virtuel créée est clonée correctement à partir de l'interface de modèle virtuel et a appliqué tous les attributs par utilisateur téléchargés à partir du serveur RADIUS :

ASR1K#sh derived-config interface virtual-access 1

Building configuration...Derived configuration : 250 bytes

!

interface Virtual-Access1

ip vrf forwarding ivrf

ip unnumbered Loopback100

tunnel source 7.7.7.7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 8.8.8.10

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

no tunnel protection ipsec initiate

end

Sessions de chiffrement

Vérifiez les paramètres IVRF et FVRF à l'aide de ces sorties du plan de contrôle.

Voici un exemple de la sortie de la commande show crypto sessiond detail :

ASR1K#show crypto session detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation

X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

Interface: Virtual-Access1

Uptime: 00:23:19

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 8.8.8.10 port 57966 fvrf: fvrf ivrf: ivrf

Phase1_id: cisco.com

Desc: (none)

IKEv2 SA: local 7.7.7.7/4500 remote 8.8.8.10/57966 Active

Capabilities:(none) connid:1 lifetime:23:36:41

IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 192.168.1.103

Active SAs: 2, origin: crypto map

Inbound:  #pkts dec'ed 95 drop 0 life (KB/Sec) 4607990/2200

Outbound: #pkts enc'ed 44 drop 0 life (KB/Sec) 4607997/2200

Voici un exemple de la sortie de la commande show crypto IKEv2 session detail :

ASR1K#show crypto ikev2 sess detail

IPv4 Crypto IKEv2 Session

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         7.7.7.7/4500          8.8.8.10/57966        fvrf/ivrf            READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA96, DH Grp:5, Auth sign: RSA, Auth verify: EAP

Life/Active Time: 86400/1298 sec

CE id: 1004, Session-id: 4

Status Description: Negotiation done

Local spi: EE87373C2C2643CA       Remote spi: F80C8A4CB4143091

Local id: cn=asr1k.labdomain.cisco.com,hostname=asr1k.labdomain.cisco.com

Remote id: cisco.com

Remote EAP id: user1

Local req msg id:  1              Remote req msg id:  43

Local next msg id: 1              Remote next msg id: 43

Local req queued:  1              Remote req queued:  43

Local window:      5              Remote window:      1

DPD configured for 60 seconds, retry 2

NAT-T is detected  outside

Cisco Trust Security SGT is disabled

Assigned host addr: 192.168.1.103

Initiator of SA : No

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 192.168.1.103/0 - 192.168.1.103/65535

ESP spi in/out: 0x88F2A69E/0x19FD0823

AH spi in/out: 0x0/0x0

CPI in/out: 0x0/0x0

Encr: AES-CBC, keysize: 256, esp_hmac: SHA96

ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel

IPv6 Crypto IKEv2 Session

ASR1K#

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems