Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Configurations

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer le widget personnalisé pour représenter le débit de trafic sur l'interface des périphériques gérés. La configuration présente un exemple de base du débit de trafic associé à chaque interface de tous les périphériques gérés.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissance de la technologie Firepower

- Connaissance de la navigation de base dans Firepower Management Center

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Firepower Management Center version 6.1.x et ultérieure

- Applicable aux détecteurs de sécurité/Firepower gérés

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Configurations

Étape 1. Connectez-vous à Firepower Management Center avec les privilèges d'administrateur.

Une fois la connexion établie, accédez à Vue d'ensemble> Tableau de bord > Ajouter des widgets, comme illustré dans l'image.

a) Vue classique :

b) Vue lumineuse :

Étape 2. Cliquez sur Ajouter des widgets et choisissez Analyse personnalisée :

a) Vue classique :

b) Vue lumineuse :

Étape 3. Revenez au tableau de bord et configurez le widget comme indiqué dans l'image :

a) Vue classique :

b) Vue lumineuse :

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.