Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Tâche 1. Vérifier les conditions

Tâche 2. Configurer la haute disponibilité FTD

Conditions

Tâche 3. Vérifier le FTD à haute disponibilité et la licence

Tâche 4. Modifier les rôles de basculement

Tâche 5. Rompre la paire à haute disponibilité

Tâche 6. Supprimer une paire haute disponibilité

Tâche 7. Suspendre la haute disponibilité

Foire aux questions (FAQ)

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer et vérifier Firepower Threat Defense (FTD) High Availability (HA) (basculement actif/veille) sur les périphériques Firepower.

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- 2 x Cisco Firepower 9300

- 2 x Cisco Firepower 4100 (7.2.8)

- Centre de gestion Firepower (FMC) (7.2.8)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Remarque : sur un appareil FPR9300 avec FTD, vous pouvez configurer uniquement la haute disponibilité inter-châssis. Les deux unités d’une configuration à haute disponibilité doivent satisfaire aux conditions mentionnées dans le présent document.

Tâche 1. Vérifier les conditions

Exigence de la tâche :

Vérifiez que les deux appareils FTD répondent aux exigences des notes et peuvent être configurés en tant qu'unités haute disponibilité.

Solution :

Étape 1. Connectez-vous à l’adresse IP de gestion du FPR9300 et vérifiez le matériel du module.

Vérifiez le matériel du FPR9300-1.

KSEC-FPR9K-1-A# show server inventory

Server Equipped PID Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status      Ackd Memory (MB) Ackd Cores

------- ------------ ------------ -------------------- ---------------- ---------------- ----------

1/1     FPR9K-SM-36  V01          FLM19216KK6          Equipped                   262144         36

1/2     FPR9K-SM-36  V01          FLM19206H71          Equipped                   262144         36

1/3     FPR9K-SM-36  V01          FLM19206H7T          Equipped                   262144         36

KSEC-FPR9K-1-A#

Vérifiez le matériel du FPR9300-2.

KSEC-FPR9K-2-A# show server inventory

Server  Equipped PID Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status      Ackd Memory (MB) Ackd Cores

------- ------------ ------------ -------------------- ---------------- ---------------- ----------

1/1     FPR9K-SM-36  V01          FLM19206H9T          Equipped                   262144         36

1/2     FPR9K-SM-36  V01          FLM19216KAX          Equipped                   262144         36

1/3     FPR9K-SM-36  V01          FLM19267A63          Equipped                   262144         36

KSEC-FPR9K-2-A#

Étape 2. Connectez-vous au gestionnaire de châssis du FPR9300-1 et accédez aux périphériques logiques (Logical Devices).

Vérifiez la version du logiciel, le nombre et le type d'interfaces.

Tâche 2. Configurer la haute disponibilité FTD

Exigence de la tâche :

Configurez le basculement entre les modes actif/de secours (haute disponibilité) conformément à ce schéma. Dans ce cas, une paire 41xx est utilisée.

Solution

Les deux périphériques FTD sont déjà enregistrés sur le FMC, tel qu’il est illustré ci-dessous.

Étape 1. Afin de configurer le basculement FTD, naviguez vers Devices > Device Management et choisissez Add High Availability comme indiqué dans l'image.

Étape 2. Entrez le Pair principal et le Pair secondaire et choisissez Continue comme indiqué dans l'image.

Avertissement : assurez-vous de sélectionner l'unité correcte comme unité principale. Toutes les configurations de l'unité principale sélectionnée sont répliquées sur l'unité FTD secondaire sélectionnée. Suite à la réplication, la configuration actuelle de l'unité secondaire peut être remplacée.

Conditions

Afin de créer une haute disponibilité entre 2 périphériques FTD, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Même modèle

- Même version - ceci s'applique à FXOS et à FTD - majeur (premier numéro), mineur (deuxième numéro) et maintenance (troisième numéro) doivent être égaux.

- Même nombre d’interfaces

- Même type d’interfaces

- Les deux périphériques font partie du même groupe/domaine dans FMC.

- Disposent d'une configuration NTP (Network Time Protocol) identique.

- Être entièrement déployé sur le FMC sans modifications non validées.

- Être dans le même mode de pare-feu : routé ou transparent.

Remarque : cette option doit être vérifiée sur les périphériques FTD et sur l'interface utilisateur graphique FMC, car il est arrivé que les FTD aient le même mode, mais FMC ne le reflète pas.

- Aucune interface n'est configurée avec DHCP/Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE).

- Nom d'hôte différent [nom de domaine complet (FQDN)] pour les deux châssis. Afin de vérifier le nom d'hôte du châssis, accédez à FTD CLI et exécutez cette commande :

firepower# show chassis-management-url

https://KSEC-FPR9K-1.cisco.com:443//

Remarque : dans le FTD post-6.3, utilisez la commande show chassis detail.

Firepower-module1# show chassis detail

Chassis URL : https://FP4100-5:443//

Chassis IP : 10.62.148.187

Chassis IPv6 : ::

Chassis Serial Number : JAD19500BAB

Security Module : 1

Si les deux châssis portent le même nom, modifiez le nom de l’un d’eux en exécutant les commandes ci-dessous :

KSEC-FPR9K-1-A# scope system

KSEC-FPR9K-1-A /system # set name FPR9K-1new

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

KSEC-FPR9K-1-A /system* # commit-buffer

FPR9K-1-A /system # exit

FPR9K-1new-A#

Après avoir modifié le nom du châssis, annulez l’enregistrement du FTD sur le FMC, puis enregistrez-le de nouveau. Procédez ensuite à la création de la paire à haute disponibilité.

Étape 3. Configurez la haute disponibilité et indiquez les paramètres des liens.

Dans votre cas, les paramètres du lien de l’état sont les mêmes que ceux du lien à haute disponibilité.

Choisissez Add et attendez quelques minutes que la paire haute disponibilité soit déployée, comme illustré dans l'image.

Étape 4. Configurez les interfaces de données (adresses IP principale et de secours).

Dans l'interface utilisateur graphique de FMC, choisissez HA Edit comme illustré dans l'image.

Étape 5. Configurez les paramètres d'interface :

Dans le cas d'une sous-interface, vous devez d'abord activer l'interface parent :

Étape 6. Accédez à High Availability et choisissez l'option Interface Name Edit pour ajouter les adresses IP de secours comme indiqué dans l'image.

Étape 7. Pour l’interface interne (Inside), fiez-vous à l’image.

Étape 8. Faites de même pour l’interface externe (Outside).

Étape 9. Vérifiez que le résultat est le même que celui sur l’image.

Étape 10. Restez dans l'onglet Haute disponibilité et configurez les adresses MAC virtuelles comme indiqué dans l'image.

Étape 11. Pour l’interface interne (Inside), fiez-vous à l’image.

Étape 12. Faites de même pour l’interface externe (Outside).

Étape 13. Vérifiez que le résultat est le même que celui sur l’image.

Étape 14. Après avoir configuré les modifications, choisissez Save and Deploy.

Tâche 3. Vérifier le FTD à haute disponibilité et la licence

Exigence de la tâche :

Vérifiez les paramètres du FTD à haute disponibilité et les licences activées à partir de la GUI du FMC et de la CLI du FTD.

Solution :

Étape 1. Rendez-vous au récapitulatif (Summary) et vérifiez les paramètres de haute disponibilité et les licences activées en vous fiant à l’image.

Étape 2. À partir de l'interface de ligne de commande FTD CLISH, exécutez la commande 'show high-availability config' ou 'show failover' :

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 2 of 1291 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Serial Number: Ours FLM1949C5RR, Mate FLM2108V9YG

Last Failover at: 08:46:30 UTC Jul 18 2024

This host: Primary - Active

Active time: 1999 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) status (Up Sys)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

Interface Inside (192.168.75.10): Link Down (Shutdown)

Interface Outside (192.168.76.10): Normal (Not-Monitored)

slot 1: snort rev (1.0) status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 1466 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) status (Up Sys)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

Interface Inside (192.168.75.11): Link Down (Shutdown)

Interface Outside (192.168.76.11): Normal (Not-Monitored)

slot 1: snort rev (1.0) status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

<output omitted>

Étape 3. Faites de même sur le périphérique secondaire.

Étape 4. Exécutez la commande show failover state à partir de la CLI LINA :

firepower# show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Active         None

Other host -   Secondary

Standby Ready  Comm Failure             18:32:56 EEST Jul 21 2016

====Configuration State===

Sync Done

====Communication State===

Mac set

firepower#

Étape 5. Vérifiez la configuration de l’unité principale (CLI LINA) :

> show running-config failover

failover

failover lan unit primary

failover lan interface FOVER Port-channel3

failover replication http

failover mac address Ethernet1/4 aaaa.bbbb.1111 aaaa.bbbb.2222

failover mac address Port-channel2.202 aaaa.bbbb.3333 aaaa.bbbb.4444

failover link FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

> show running-config interface

!

interface Port-channel2

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif Outside

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Port-channel3

description LAN/STATE Failover Interface

!

interface Ethernet1/1

management-only

nameif diagnostic

security-level 0

no ip address

!

interface Ethernet1/4

shutdown

nameif Inside

security-level 0

ip address 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

>

Tâche 4. Modifier les rôles de basculement

Exigence de la tâche :

À partir du FMC, basculez les rôles de basculement de Primary/Active (principal/actif), Secondary/Standby (secondaire/de secours) à Primary/Standby (principal/de secours), Secondary/Active (secondaire/actif).

Solution :

Étape 1. Sélectionnez l’icône illustrée ci-dessous.

Étape 2. Confirmez l'action.

Vous pouvez utiliser le résultat de la commande show failover history :

Sur le nouveau

Sur le nouveau mode veille

> show failover history

==========================================================================

Motif d'état à état

==========================================================================

09:27:11 UTC 18 juil. 2024

Standby Ready Just Active L'autre unité veut que je sois actif

(Défini par la commande config)

09:27:11 UTC 18 juil. 2024

Juste Active Active Drain Une autre unité veut que je sois active

(Défini par la commande config)

09:27:11 UTC 18 juil. 2024

Active Drain Active Application de la configuration Une autre unité veut que je sois actif

(Défini par la commande config)

09:27:11 UTC 18 juil. 2024

Active Application Config Active Config Appliquée Une autre unité veut que je sois active

(Défini par la commande config)

09:27:11 UTC 18 juil. 2024

Active Config Appliqué Active Autre unité veut que je sois actif

(Défini par la commande config)

> show failover history

==========================================================================

Motif d'état à état

==========================================================================

09:27:11 UTC 18 juil. 2024

Active Standby Ready Set par la commande config

(aucun basculement actif)

Étape 4. Après la vérification, réactivez l’unité principale.

Tâche 5. Rompre la paire à haute disponibilité

Exigence de la tâche :

À partir du FMC, rompez la paire de basculement.

Solution :

Étape 1. Sélectionnez l’icône illustrée ci-dessous.

Étape 2. Vérifiez la notification illustrée ci-dessous.

Étape 3. Prenez note du message illustré ci-dessous.

Étape 4. Vérifiez le résultat à partir de l’interface utilisateur graphique du FMC ou de l’interface de ligne de commande

Commande show running-config sur l’unité principale avant et après la rupture de la haute disponibilité :

Unité principale/en veille avant la coupure HA

Unité principale après la coupure HA

> show running-config

: enregistré

:

: Numéro de série : FLM1949C5RR

Matériel : FPR4K-SM-24, 73850 Mo de RAM, processeur Xeon série E5 200 MHz, 2 processeurs (48 coeurs)

:

NGFW version 7.2.8

!

hostname puissance_feu

enable password ***** chiffré

strong-encryption-disable

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

noms

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

sans nom

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif Extérieur

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Port-channel3

description Interface de basculement LAN/STATE

!

interface Ethernet1/1

de gestion seulement

diagnostic de nameif

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/4

nameif Inside

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : PREFILTER POLICY : politique de priorité et de tunnel par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : RULE : DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : POLITIQUE D'ACCÈS : acp_simple - Par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : L4 RULE : DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

autorisation d'indicateur d'urgence

!

pas de pager

no logging message 106015

no logging message 313001

no logging message 313008

no logging message 106023

no logging message 710003

no logging message 106100

no logging message 302015

no logging message 302014

no logging message 302013

no logging message 302018

no logging message 302017

no logging message 302016

no logging message 302021

no logging message 302020

mtu externe 1500

diagnostic mtu 1500

mtu Inside 1500

basculement

failover lan unit primary

failover lan interface FOVER Port-channel3

réplication de basculement http

basculement adresse mac Ethernet1/4 aaaa.bbbb.111 aaaa.bbb.222

failover adresse mac Port-channel2.202 aaaa.bbb.333 aaaa.bbb.4444

liaison de basculement FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

<résultat omis>

> INFO : cette unité est actuellement en veille. En désactivant le basculement, cette unité reste en veille.

> show running-config

: enregistré

:

: Numéro de série : FLM1949C5RR

Matériel : FPR4K-SM-24, 73850 Mo de RAM, processeur Xeon série E5 200 MHz, 2 processeurs (48 coeurs)

:

NGFW version 7.2.8

!

hostname puissance_feu

enable password ***** chiffré

strong-encryption-disable

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

noms

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

shutdown

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Port-channel3

shutdown

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/1

de gestion seulement

shutdown

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/4

shutdown

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : PREFILTER POLICY : politique de priorité et de tunnel par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : RULE : DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268439552 : ACCESS POLICY : acp_simple - Obligatoire

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268439552 : L7 RULE : rule1

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 268439552

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

autorisation d'indicateur d'urgence

!

pas de pager

no logging message 106015

no logging message 313001

no logging message 313008

no logging message 106023

no logging message 710003

no logging message 106100

no logging message 302015

no logging message 302014

no logging message 302013

no logging message 302018

no logging message 302017

no logging message 302016

no logging message 302021

no logging message 302020

pas de basculement

<résultat omis>

Unité secondaire/active avant la coupure HA

Unité secondaire après la coupure haute disponibilité

> show running-config

: enregistré

:

: Numéro de série : FLM2108V9YG

Matériel : FPR4K-SM-24, 73850 Mo de RAM, processeur Xeon série E5 200 MHz, 2 processeurs (48 coeurs)

:

NGFW version 7.2.8

!

hostname puissance_feu

enable password ***** chiffré

strong-encryption-disable

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

noms

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif Extérieur

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Port-channel3

description Interface de basculement LAN/STATE

!

interface Ethernet1/1

de gestion seulement

diagnostic de nameif

niveau de sécurité 0

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/4

nameif Inside

niveau de sécurité 0

adresse ip 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : PREFILTER POLICY : politique de priorité et de tunnel par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : RULE : DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268439552 : ACCESS POLICY : acp_simple - Obligatoire

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268439552 : L7 RULE : rule1

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 268439552

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

autorisation d'indicateur d'urgence

!

pas de pager

no logging message 106015

no logging message 313001

no logging message 313008

no logging message 106023

no logging message 710003

no logging message 106100

no logging message 302015

no logging message 302014

no logging message 302013

no logging message 302018

no logging message 302017

no logging message 302016

no logging message 302021

no logging message 302020

mtu externe 1500

diagnostic mtu 1500

mtu Inside 1500

basculement

failover lan unit secondary

failover lan interface FOVER Port-channel3

réplication de basculement http

liaison de basculement FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

<résultat omis>

> show running-config

: enregistré

:

: Numéro de série : FLM2108V9YG

Matériel : FPR4K-SM-24, 73850 Mo de RAM, processeur Xeon série E5 200 MHz, 2 processeurs (48 coeurs)

:

NGFW version 7.2.8

!

hostname puissance_feu

enable password ***** chiffré

strong-encryption-disable

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

noms

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif Extérieur

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Port-channel3

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/1

de gestion seulement

diagnostic de nameif

niveau de sécurité 0

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/4

nameif Inside

niveau de sécurité 0

adresse ip 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : PREFILTER POLICY : politique de priorité et de tunnel par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : RULE : DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268439552 : ACCESS POLICY : acp_simple - Obligatoire

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268439552 : L7 RULE : rule1

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 268439552

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

autorisation d'indicateur d'urgence

!

pas de pager

no logging message 106015

no logging message 313001

no logging message 313008

no logging message 106023

no logging message 710003

no logging message 106100

no logging message 302015

no logging message 302014

no logging message 302013

no logging message 302018

no logging message 302017

no logging message 302016

no logging message 302021

no logging message 302020

mtu externe 1500

diagnostic mtu 1500

mtu Inside 1500

pas de basculement

no monitor-interface Outside

no monitor-interface service-module

<résultat omis>

Principaux points à noter pour la rupture de la haute disponibilité :

Unité principale/de secours

Unité secondaire/active

- Toutes les configurations de basculement sont supprimées.

- Toute la configuration IP est supprimée

- Toutes les configurations de basculement sont supprimées.

- Les adresses IP de secours sont conservées, mais elles seront supprimées lors du prochain déploiement

Étape 5. Une fois cette tâche terminée, recréez la paire à haute disponibilité.

Tâche 6. Supprimer une paire haute disponibilité

Cette tâche est basée sur une configuration haute disponibilité sur 41xx utilisant le logiciel 7.2.8. Dans ce cas, les périphériques se trouvaient initialement dans les états suivants :

- Principal/En veille

- Secondaire/actif

Exigence de la tâche :

À partir du FMC, supprimez la paire de basculement.

Solution :

Étape 1. Choisissez l'icône comme indiqué dans l'image :

Étape 2. Vérifiez la notification illustrée ci-dessous et confirmez-la:

Étape 3. Une fois que vous avez supprimé la haute disponibilité, l’enregistrement des deux périphériques sur le FMC est annulé (ils sont supprimés).

Le résultat de la commande show running-config de la CLI LINA est conforme au tableau ci-dessous :

Unité principale (veille)

Unité secondaire (active)

> show running-config

: enregistré

:

: Numéro de série : FLM1949C5RR

Matériel : FPR4K-SM-24, 73853 Mo de RAM, processeur Xeon série E5 200 MHz, 2 processeurs (48 coeurs)

:

NGFW version 7.2.8

!

nom_hôte Firepower-module1

enable password ***** chiffré

strong-encryption-disable

no asp inspect-dp ack-passthrough

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

noms

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif NET202

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.202.1 255.255.255.0 standby 172.16.202.2

!

interface Port-channel2.203

vlan 203

nameif NET203

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.203.1 255.255.255.0 standby 172.16.203.2

!

interface Port-channel3

description Interface de basculement LAN/STATE

!

interface Ethernet1/1

de gestion seulement

diagnostic de nameif

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/4

nameif NET204

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.204.1 255.255.255.0 standby 172.16.204.2

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

no object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : PREFILTER POLICY : politique de priorité et de tunnel par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : RULE : DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : POLITIQUE D'ACCÈS : acp_simple - Par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : L4 RULE : DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options md5 clear

autorisation d'indicateur d'urgence

!

pas de pager

no logging message 106015

no logging message 313001

no logging message 313008

no logging message 106023

no logging message 710003

no logging message 106100

no logging message 302015

no logging message 302014

no logging message 302013

no logging message 302018

no logging message 302017

no logging message 302016

no logging message 302021

no logging message 302020

mtu NET202 1500

mtu NET203 1500

diagnostic mtu 1500

mtu NET204 1500

basculement

failover lan unit primary

failover lan interface FOVER Port-channel3

réplication de basculement http

liaison de basculement FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

interface-moniteur NET202

NET203 interface-moniteur

icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1

<résultat omis>

> show ip

Adresses IP système :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

CONFIGURATION D’Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

Adresses IP actuelles :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.2 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.2 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

CONFIGURATION D’Ethernet1/4 NET204 172.16.204.2 255.255.255.0

> show failover

Basculement activé

Unité de basculement principale

Interface LAN de basculement : FOVER Port-channel3 (up)

Délai de reconnexion 0:00:00

Fréquence d'interrogation des unités 1 secondes, durée de conservation 15 secondes

Fréquence d'interrogation d'interface 5 secondes, durée de conservation 25 secondes

Politique d'interface 1

Interfaces surveillées 4 sur 1291 maximum

Intervalle de notification de déplacement d'adresse MAC non défini

réplication de basculement http

Version : Notre 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Numéro de série : Ours FLM1949C5RR, Mate FLM2108V9YG

Dernier basculement à : 13:56:37 UTC Jul 16 2024

Cet hôte : Principal - Prêt pour la veille

Durée active : 0 (s)

logement 0 : état UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Interface NET202 (172.16.202.2) : normale (surveillée)

Interface NET203 (172.16.203.2) : normale (surveillée)

Diagnostic de l'interface (0.0.0.0) : Normal (En attente)

Interface NET204 (172.16.204.2) : normale (surveillée)

logement 1 : état snort rev (1.0) (up)

logement 2 : diskstatus rev (1.0) status (up)

Autre hôte : secondaire - actif

Durée active : 70293 (s)

Interface NET202 (172.16.202.1) : normale (surveillée)

Interface NET203 (172.16.203.1) : normale (surveillée)

Diagnostic de l'interface (0.0.0.0) : Normal (En attente)

Interface NET204 (172.16.204.1) : normale (surveillée)

logement 1 : état snort rev (1.0) (up)

logement 2 : diskstatus rev (1.0) status (up)

<résultat omis>

> show running-config

: enregistré

:

: Numéro de série : FLM2108V9YG

Matériel : FPR4K-SM-24, 73853 Mo de RAM, processeur Xeon série E5 200 MHz, 2 processeurs (48 coeurs)

:

NGFW version 7.2.8

!

nom_hôte Firepower-module1

enable password ***** chiffré

strong-encryption-disable

no asp inspect-dp ack-passthrough

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

noms

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif NET202

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.202.1 255.255.255.0 standby 172.16.202.2

!

interface Port-channel2.203

vlan 203

nameif NET203

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.203.1 255.255.255.0 standby 172.16.203.2

!

interface Port-channel3

description Interface de basculement LAN/STATE

!

interface Ethernet1/1

de gestion seulement

diagnostic de nameif

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/4

nameif NET204

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.204.1 255.255.255.0 standby 172.16.204.2

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

no object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : PREFILTER POLICY : politique de priorité et de tunnel par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : RULE : DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : POLITIQUE D'ACCÈS : acp_simple - Par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : L4 RULE : DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options md5 clear

autorisation d'indicateur d'urgence

!

pas de pager

no logging message 106015

no logging message 313001

no logging message 313008

no logging message 106023

no logging message 710003

no logging message 106100

no logging message 302015

no logging message 302014

no logging message 302013

no logging message 302018

no logging message 302017

no logging message 302016

no logging message 302021

no logging message 302020

mtu NET202 1500

mtu NET203 1500

diagnostic mtu 1500

mtu NET204 1500

basculement

failover lan unit secondary

failover lan interface FOVER Port-channel3

réplication de basculement http

liaison de basculement FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

interface-moniteur NET202

NET203 interface-moniteur

icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1

<résultat omis>

> show ip

Adresses IP système :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

CONFIGURATION D’Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

Adresses IP actuelles :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel3 FOVER 172.16.51.2 255.255.255.0 unset

CONFIGURATION D’Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

> show failover

Basculement activé

Unité de basculement secondaire

Interface LAN de basculement : FOVER Port-channel3 (up)

Délai de reconnexion 0:00:00

Fréquence d'interrogation des unités 1 secondes, durée de conservation 15 secondes

Fréquence d'interrogation d'interface 5 secondes, durée de conservation 25 secondes

Politique d'interface 1

Interfaces surveillées 4 sur 1291 maximum

Intervalle de notification de déplacement d'adresse MAC non défini

réplication de basculement http

Version : Notre 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Numéro de série : Ours FLM2108V9YG, Mate FLM1949C5RR

Dernier basculement à : 13:42:35 UTC Jul 16 2024

Cet hôte : secondaire - actif

Durée active : 70312 (s)

logement 0 : état UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Interface NET202 (172.16.202.1) : normale (surveillée)

Interface NET203 (172.16.203.1) : normale (surveillée)

Diagnostic de l'interface (0.0.0.0) : Normal (En attente)

Interface NET204 (172.16.204.1) : normale (surveillée)

logement 1 : état snort rev (1.0) (up)

logement 2 : diskstatus rev (1.0) status (up)

Autre hôte : principal - Prêt pour la veille

Durée active : 0 (s)

logement 0 : état UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Interface NET202 (172.16.202.2) : normale (surveillée)

Interface NET203 (172.16.203.2) : normale (surveillée)

Diagnostic de l'interface (0.0.0.0) : Normal (En attente)

Interface NET204 (172.16.204.2) : normale (surveillée)

logement 1 : état snort rev (1.0) (up)

logement 2 : diskstatus rev (1.0) status (up)

<résultat omis>

Étape 4. L’enregistrement des deux périphériques FTD sur le FMC a été annulé :

> show managers

No managers configured.

Principaux points à noter pour l’option Disable HA (désactiver la haute disponibilité) dans le FMC :

Unité principale

Unité secondaire

Le périphérique est retiré du FMC.

Aucune configuration n'est supprimée du périphérique FTD.

Le périphérique est retiré du FMC.

Aucune configuration n'est supprimée du périphérique FTD.

Scénario 1

Exécutez la commande 'configure high-availability disable' pour supprimer la configuration de basculement du périphérique FTD actif :

> configure high-availability disable ?

Optional parameter to clear interfaces (clear-interfaces) optional parameter to clear interfaces (clear-interfaces) (clear-interfaces)

<cr>

> configure high-availability disable

High-availability will be disabled. Do you really want to continue?

Please enter 'YES' or 'NO': yes

Successfully disabled high-availability.

Le résultat :

Unité principale (hors veille)

Unité secondaire (ex-active)

> INFO: This unit is currently in standby state. By disabling failover, this unit will remain in standby state.

> show failover

Failover Off (pseudo-Standby)

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1291 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

> show ip

System IP Addresses:

Interface Name IP address Subnet mask Method

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Current IP Addresses:

Interface Name IP address Subnet mask Method

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

> show failover

Failover Off

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: not Configured

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 4 of 1291 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

> show ip

System IP Addresses:

Interface Name IP address Subnet mask Method

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 CONFIG

Current IP Addresses:

Interface Name IP address Subnet mask Method

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 CONFIG

Principal (hors veille)

Secondaire (ex-actif)

> show running-config

: enregistré

:

: Numéro de série : FLM1949C5RR

Matériel : FPR4K-SM-24, 73853 Mo de RAM, processeur Xeon série E5 200 MHz, 2 processeurs (48 coeurs)

:

NGFW version 7.2.8

!

nom_hôte Firepower-module1

enable password ***** chiffré

strong-encryption-disable

no asp inspect-dp ack-passthrough

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

noms

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

shutdown

sans nom

pas de niveau de sécurité

no ip address <- Les adresses IP sont supprimées

!

interface Port-channel3

description Interface de basculement LAN/STATE

!

interface Ethernet1/1

de gestion seulement

shutdown

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/4

shutdown

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

no object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : PREFILTER POLICY : politique de priorité et de tunnel par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : RULE : DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : POLITIQUE D'ACCÈS : acp_simple - Par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : L4 RULE : DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options md5 clear

autorisation d'indicateur d'urgence

!

pas de pager

no logging message 106015

no logging message 313001

no logging message 313008

no logging message 106023

no logging message 710003

no logging message 106100

no logging message 302015

no logging message 302014

no logging message 302013

no logging message 302018

no logging message 302017

no logging message 302016

no logging message 302021

no logging message 302020

pas de basculement

failover lan unit primary

failover lan interface FOVER Port-channel3

réplication de basculement http

liaison de basculement FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

no monitor-interface service-module

<résultat omis>

> show running-config

: enregistré

:

: Numéro de série : FLM2108V9YG

Matériel : FPR4K-SM-24, 73853 Mo de RAM, processeur Xeon série E5 200 MHz, 2 processeurs (48 coeurs)

:

NGFW version 7.2.8

!

nom_hôte Firepower-module1

enable password ***** chiffré

strong-encryption-disable

no asp inspect-dp ack-passthrough

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

noms

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif NET202

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.202.1 255.255.255.0 standby 172.16.202.2

!

interface Port-channel2.203

vlan 203

nameif NET203

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.203.1 255.255.255.0 standby 172.16.203.2

!

interface Port-channel3

sans nom

pas de niveau de sécurité

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/1

de gestion seulement

diagnostic de nameif

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

pas d'adresse ip

!

interface Ethernet1/4

nameif NET204

manuel de l'organisme de contrôle des transports aériens

propagate sgt preserve-untag

stratégie statique sgt désactivée approuvée

niveau de sécurité 0

adresse ip 172.16.204.1 255.255.255.0 standby 172.16.204.2

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

no object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_ global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : PREFILTER POLICY : politique de priorité et de tunnel par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998 : RULE : DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : POLITIQUE D'ACCÈS : acp_simple - Par défaut

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433 : L4 RULE : DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options md5 clear

autorisation d'indicateur d'urgence

!

pas de pager

no logging message 106015

no logging message 313001

no logging message 313008

no logging message 106023

no logging message 710003

no logging message 106100

no logging message 302015

no logging message 302014

no logging message 302013

no logging message 302018

no logging message 302017

no logging message 302016

no logging message 302021

no logging message 302020

mtu NET202 1500

mtu NET203 1500

diagnostic mtu 1500

mtu NET204 1500

pas de basculement

interface-moniteur NET202

NET203 interface-moniteur

no monitor-interface service-module

Principaux points à noter pour la désactivation de la haute disponibilité à partir de l'ILC FTD active :

Unité active

Unité En Attente

- La configuration du basculement est supprimée

- Les adresses IP de secours ne sont pas supprimées

- Les configurations d'interface sont supprimées.

- La configuration du basculement n'est pas supprimée, mais le basculement est désactivé (pseudo-veille)

À ce stade, vous pouvez également désactiver la haute disponibilité sur l'unité ex-Standby.

Scénario 2 (non recommandé)

Avertissement : ce scénario mène à une situation active/active, il n'est donc pas recommandé. Il est montré seulement pour la conscience.

Exécutez la commande 'configure high-availability disable' pour supprimer la configuration de basculement du périphérique FTD de secours :

> configure high-availability disable

High-availability will be disabled. Do you really want to continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

Successfully disabled high-availability.

Le résultat :

Principal (hors veille)

Secondaire (actif)

> show failover

Basculement désactivé

Unité de basculement secondaire

Interface LAN de basculement : non configurée

Délai de reconnexion 0:00:00

Fréquence d'interrogation des unités 1 secondes, durée de conservation 15 secondes

Fréquence d'interrogation d'interface 5 secondes, durée de conservation 25 secondes

Politique d'interface 1

Interfaces surveillées 4 sur 1291 maximum

Intervalle de notification de déplacement d'adresse MAC non défini

> show ip

Adresses IP système :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manual <- Le périphérique utilise les mêmes adresses IP que le système ex-Active!

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manuel

Manuel d'Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

Adresses IP actuelles :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manuel

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manuel

Manuel d'Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

> show failover

Basculement activé <- Le basculement n'est pas désactivé

Unité de basculement secondaire

Interface LAN de basculement : FOVER Port-channel3 (up)

Délai de reconnexion 0:00:00

Fréquence d'interrogation des unités 1 secondes, durée de conservation 15 secondes

Fréquence d'interrogation d'interface 5 secondes, durée de conservation 25 secondes

Politique d'interface 1

Interfaces surveillées 4 sur 1291 maximum

Intervalle de notification de déplacement d'adresse MAC non défini

réplication de basculement http

Version : Notre 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Numéro de série : Ours FLM2108V9YG, Mate FLM1949C5RR

Dernier basculement à : 12:44:06 UTC Jul 17 2024

Cet hôte : secondaire - actif

Durée active : 632 (s)

logement 0 : état UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Diagnostic de l'interface (0.0.0.0) : Normal (En attente)

Interface NET204 (172.16.204.1) : normale (surveillée)

Interface NET203 (172.16.203.1) : normale (surveillée)

Interface NET202 (172.16.202.1) : normale (surveillée)

logement 1 : état snort rev (1.0) (up)

logement 2 : diskstatus rev (1.0) status (up)

Autre hôte : Principal - Désactivé

Durée active : 932 (s)

logement 0 : état UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Diagnostic de l'interface (0.0.0.0) : inconnu (en attente)

Interface NET204 (172.16.204.2) : inconnue (surveillée)

Interface NET203 (172.16.203.2) : inconnue (surveillée)

Interface NET202 (172.16.202.2) : inconnue (surveillée)

logement 1 : état snort rev (1.0) (up)

logement 2 : diskstatus rev (1.0) status (up)

> show ip

Adresses IP système :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manual <- Le périphérique utilise les mêmes adresses IP que l’ancien mode veille !

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manuel

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Manuel d'Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

Adresses IP actuelles :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manuel

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manuel

Port-channel3 FOVER 172.16.51.2 255.255.255.0 unset

Manuel d'Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

Principaux points à noter pour la désactivation de la haute disponibilité à partir de l'ILC FTD active :

Unité active

Unité En Attente

- La configuration du basculement n'est pas supprimée et reste activée

- Le périphérique utilise les mêmes adresses IP que l'ancienne unité en veille

- La configuration du basculement est supprimée

- Le périphérique utilise les mêmes adresses IP que l'unité active

Scénario 3

Exécutez la commande 'configure high-availability disable clear-interfaces' pour supprimer la configuration de basculement du périphérique FTD actif :

> configure high-availability disable clear-interfaces

High-availability will be disabled. Do you really want to continue?

Please enter 'YES' or 'NO': yes

Successfully disabled high-availability.

>

Le résultat :

Principal (hors veille)

Secondaire (ex-actif)

> show failover

Basculement désactivé (pseudo-veille)

Unité de basculement principale

Interface LAN de basculement : FOVER Port-channel3 (up)

Délai de reconnexion 0:00:00

Fréquence d'interrogation des unités 1 secondes, durée de conservation 15 secondes

Fréquence d'interrogation d'interface 5 secondes, durée de conservation 25 secondes

Politique d'interface 1

Interfaces surveillées 0 sur 1291 maximum

Intervalle de notification de déplacement d'adresse MAC non défini

réplication de basculement http

> show ip

Adresses IP système :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Adresses IP actuelles :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

>

> show failover

Basculement désactivé

Unité de basculement secondaire

Interface LAN de basculement : non configurée

Délai de reconnexion 0:00:00

Fréquence d'interrogation des unités 1 secondes, durée de conservation 15 secondes

Fréquence d'interrogation d'interface 5 secondes, durée de conservation 25 secondes

Politique d'interface 1

Interfaces surveillées 0 sur 1291 maximum

Intervalle de notification de déplacement d'adresse MAC non défini

> show ip

Adresses IP système :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Adresses IP actuelles :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

>

Points principaux à noter pour la désactivation de la haute disponibilité avec les interfaces clear-interfaces de l'interface de ligne de commande active FTD :

Unité active

Unité En Attente

- La configuration du basculement est supprimée

- Les adresses IP sont supprimées

- La configuration du basculement n'est pas supprimée, mais le basculement est désactivé (pseudo-veille)

- Les adresses IP sont supprimées

Scénario 4

Exécutez la commande 'configure high-availability disable clear-interfaces' pour supprimer la configuration de basculement du périphérique FTD de secours :

> configure high-availability disable clear-interfaces

High-availability will be disabled. Do you really want to continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

Successfully disabled high-availability.

>

Le résultat :

Principal (hors veille)

Secondaire (actif)

> show failover

Basculement désactivé

Unité de basculement secondaire

Interface LAN de basculement : non configurée

Délai de reconnexion 0:00:00

Fréquence d'interrogation des unités 1 secondes, durée de conservation 15 secondes

Fréquence d'interrogation d'interface 5 secondes, durée de conservation 25 secondes

Politique d'interface 1

Interfaces surveillées 0 sur 1291 maximum

Intervalle de notification de déplacement d'adresse MAC non défini

> show ip

Adresses IP système :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Adresses IP actuelles :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

>

> show failover

Basculement activé

Unité de basculement secondaire

Interface LAN de basculement : FOVER Port-channel3 (up)

Délai de reconnexion 0:00:00

Fréquence d'interrogation des unités 1 secondes, durée de conservation 15 secondes

Fréquence d'interrogation d'interface 5 secondes, durée de conservation 25 secondes

Politique d'interface 1

Interfaces surveillées 4 sur 1291 maximum

Intervalle de notification de déplacement d'adresse MAC non défini

réplication de basculement http

Version : Notre 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Numéro de série : Ours FLM2108V9YG, Mate FLM1949C5RR

Dernier basculement à : 07:06:56 UTC 18 juillet 2024

Cet hôte : secondaire - actif

Durée active : 1 194 (s)

logement 0 : état UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Diagnostic de l'interface (0.0.0.0) : Normal (En attente)

Interface NET204 (172.16.204.1) : normale (surveillée)

Interface NET202 (172.16.202.1) : normale (surveillée)

Interface NET203 (172.16.203.1) : normale (surveillée)

logement 1 : état snort rev (1.0) (up)

logement 2 : diskstatus rev (1.0) status (up)

Autre hôte : Principal - Désactivé

Durée active : 846 (s)

logement 0 : état UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Diagnostic de l'interface (0.0.0.0) : inconnu (en attente)

Interface NET204 (172.16.204.2) : inconnue (surveillée)

Interface NET202 (172.16.202.2) : inconnue (surveillée)

Interface NET203 (172.16.203.2) : inconnue (surveillée)

logement 1 : état snort rev (1.0) (up)

logement 2 : diskstatus rev (1.0) status (up)

> show ip

Adresses IP système :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manuel

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manuel

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Manuel d'Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

Adresses IP actuelles :

Nom d’interface Adresse IP Masque de sous-réseau Méthode

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manuel

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manuel

Port-channel3 FOVER 172.16.51.2 255.255.255.0 unset

Manuel d'Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0

Points principaux à noter pour la désactivation de la haute disponibilité avec les interfaces clear-interfaces de l'interface de ligne de commande active FTD :

Unité active

Unité En Attente

- La configuration du basculement n'est pas supprimée

- Les adresses IP ne sont pas supprimées

- La configuration du basculement est supprimée

- Les adresses IP sont supprimées

Étape 6. Une fois la tâche terminée, enregistrez les périphériques sur le FMC et activez la paire à haute disponibilité.

Tâche 7. Suspendre la haute disponibilité

Exigence de la tâche :

Suspendez la haute disponibilité la CLI CLISH du FTD.

Solution :

Étape 1. Sur le périphérique FTD principal, exécutez la commande et confirmez (tapez YES [oui]).

> configure high-availability suspend

Please ensure that no deployment operation is in progress before suspending high-availability.

Please enter 'YES' to continue if there is no deployment operation in progress and 'NO' if you wish to abort: YES

Successfully suspended high-availability.

Étape 2. Vérifiez les modifications sur l’unité principale :

> show high-availability config

Failover Off

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: fover_link Ethernet1/4 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Étape 3. Le résultat sur l’unité secondaire :

> show high-availability config

Failover Off (pseudo-Standby)

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: fover_link Ethernet1/4 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Étape 4. Réactivez la haute disponibilité sur l’unité principale :

> configure high-availability resume

Successfully resumed high-availablity.

> .

No Active mate detected

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

>

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: fover_link Ethernet1/4 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Étape 5. Résultat sur l’unité secondaire après la réactivation de la haute disponibilité :

> ..

Detected an Active mate

Beginning configuration replication from mate.

WARNING: Failover is enabled but standby IP address is not configured for this interface.

WARNING: Failover is enabled but standby IP address is not configured for this interface.

End configuration replication from mate.

>

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: fover_link Ethernet1/4 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

>

Foire aux questions (FAQ)

Lorsque la configuration est répliquée, est-elle enregistrée immédiatement (ligne par ligne) ou à la fin de la réplication ?

À la fin de la duplication. La preuve se trouve à la fin du résultat de la commande debug fover sync, qui affiche la duplication de la configuration ou de la commande :

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ line 1506 remark rule-id 268442578: L7 RULE: ACP_Rule_500

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ line 1507 advanced permit tcp object-group group_10 eq 48894 object-group group_10 eq 23470 vlan eq 1392 rule-id 268442578

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ line 1508 remark rule-id 268442078: ACCESS POLICY: mzafeiro_500 - Default

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ line 1509 remark rule-id 268442078: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

...

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit tcp object-group group_2 eq 32881 object-group group_433 eq 39084 vlan eq 1693 rule-id 268442076

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ line 1510 remark rule-id 268442077: ACCESS POLICY: mzafeiro_ACP1500 - Mandatory

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ line 1510 remark rule-id 268442077: L7 RULE: ACP_Rule_1500

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit tcp object-group group_6 eq 8988 object-group group_311 eq 32433 vlan eq 619 rule-id 268442077

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ line 1510 remark rule-id 268440577: ACCESS POLICY: mzafeiro_ACP1500 - Default

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ line 1510 remark rule-id 268440577: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip any any rule-id 268442078 event-log flow-start

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: crypto isakmp nat-traversal

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no object-group network group_311

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no object-group network group_433

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no object-group network group_6

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no object-group network group_2

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: write memory        <--

Que se passe-t-il si une unité est dans un état pseudo-veille (basculement désactivé) et que vous la rechargez alors que l'autre unité est activée et active ?

Vous vous retrouvez dans un scénario Actif/Actif (bien que techniquement il s'agisse d'un scénario Actif/Basculement désactivé). Plus précisément, une fois l’unité sous tension, le basculement est désactivé, mais l’unité utilise les mêmes adresses IP que l’unité active. Donc, dans les faits, vous avez :

- Unité-1 : active

- Unit-2 : le basculement est désactivé. L'unité utilise les mêmes adresses IP de données que l'unité 1, mais des adresses MAC différentes.

Qu'arrive-t-il à la configuration du basculement si vous désactivez manuellement le basculement (configurez la suspension haute disponibilité), puis rechargez le périphérique ?

Lorsque vous désactivez le basculement, il ne s'agit pas d'une modification permanente (qui n'est pas enregistrée dans la configuration initiale, sauf si vous décidez de le faire explicitement). Vous pouvez redémarrer/recharger l'unité de 2 façons différentes et avec la deuxième façon, vous devez être prudent :

Cas 1 . Redémarrer à partir de CLISH

Le redémarrage à partir de CLISH ne demande pas de confirmation. Ainsi, la modification de la configuration n’est pas enregistrée dans la configuration de démarrage :

> configure high-availability suspend

Please ensure that no deployment operation is in progress before suspending high-availability.

Please enter 'YES' to continue if there is no deployment operation in progress and 'NO' if you wish to abort: YES

Successfully suspended high-availability.

La configuration en cours a désactivé le basculement. Dans ce cas, l'unité était en veille et est passée à l'état pseudo-veille comme prévu afin d'éviter un scénario actif/actif :

firepower# show failover | include Failover

Failover Off (pseudo-Standby)

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/1 (up)

La configuration de démarrage a toujours le basculement activé :

firepower# show startup | include failover

failover

failover lan unit secondary

failover lan interface FOVER Ethernet1/1

failover replication http

failover link FOVER Ethernet1/1

failover interface ip FOVER 192.0.2.1 255.255.255.0 standby 192.0.2.2

failover ipsec pre-shared-key *****

Redémarrez l’appareil à partir de la CLISH (commande reboot) :

> reboot

This command will reboot the system.  Continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

Broadcast message from root@

Threat Defense System: CMD=-stop, CSP-ID=cisco-ftd.6.2.2.81__ftd_001_JMX2119L05CYRIBVX1, FLAG=''

Cisco FTD stopping ...

Une fois l’unité sous tension, puisque le basculement est activé, l’appareil entre dans la phase de négociation de basculement et tente de détecter le pair distant :

User enable_1 logged in to firepower

Logins over the last 1 days: 1.

Failed logins since the last login: 0.

Type help or '?' for a list of available commands.

firepower> .

Detected an Active mate

Cas 2 . Redémarrer à partir de la CLI LINA

Le redémarrage à partir de LINA (commande reload) demande une confirmation. Par conséquent, si vous sélectionnez Y (Yes), la modification de configuration est enregistrée dans startup-config :

firepower# reload

System config has been modified. Save? [Y]es/[N]o: Y  <-- Be careful. This disables the failover in the startup-config

Cryptochecksum: 31857237 8658f618 3234be7c 854d583a

8781 bytes copied in 0.940 secs

Proceed with reload? [confirm]

firepower# show startup | include failover

no failover

failover lan unit secondary

failover lan interface FOVER Ethernet1/1

failover replication http

failover link FOVER Ethernet1/1

failover interface ip FOVER 192.0.2.1 255.255.255.0 standby 192.0.2.2

failover ipsec pre-shared-key *****

Une fois que l’unité est sous tension, le basculement est désactivé :

firepower# show failover | include Fail

Failover Off

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/1 (up)

Remarque : pour éviter ce scénario, assurez-vous que lorsque vous y êtes invité, vous n'enregistrez pas les modifications apportées à la configuration de démarrage.

Informations connexes

- Vous trouverez ici toutes les versions du guide de configuration de Cisco Firepower Management Center.

Navigation dans la documentation de Cisco Secure Firewall Threat Defense

- Vous trouverez ici toutes les versions des guides de configuration du gestionnaire de châssis FXOS et de la CLI.

Navigation dans la documentation FXOS de Cisco Firepower 4100/9300

- Le centre d'assistance technique international (TAC) de Cisco recommande vivement ce guide visuel pour des connaissances pratiques approfondies sur les technologies de sécurité nouvelle génération Cisco Firepower :

Cisco Firepower Threat Defense (FTD) : meilleures pratiques de configuration et de dépannage pour les pare-feu de nouvelle génération (NGFW), le système de prévention des intrusions de nouvelle génération (NGIPS) et Advanced Malware Protection (AMP)

- Pour toutes les notes techniques de configuration et de dépannage relatives aux technologies Firepower

Cisco Secure Firewall Management Center

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems