Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Configuration

Configurations

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment afficher/vérifier les modifications apportées à une politique de contrôle d'accès (ACP). Cela est également applicable pour déterminer les modifications apportées aux paramètres d'interface.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Connaissance de la technologie Firepower

Composants utilisés

Les informations de ce document sont basées sur Firepower Management Center 6.1.0.5 et versions ultérieures.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configuration

Configurations

Étape 1. Connectez-vous à l'interface utilisateur graphique de Firepower Management Center à l'aide des privilèges d'administrateur.

Étape 2. Accédez à Politiques > Contrôle d'accès et cliquez sur pour modifier (ou même créer une nouvelle) stratégie.

Exemple :

Apportez des modifications à la stratégie. Par exemple, ajoutez une nouvelle règle, comme l'illustre l'image :

Étape 3. Ensuite, enregistrez les modifications de stratégie.

Étape 4. Maintenant, accédez à System > Monitoring > Audit et recherchez le journal de la modification que vous venez d'apporter. Il apparaît comme illustré dans cette image :

Étape 5. Vous pouvez maintenant voir un journal, comme illustré dans l'image précédente, dans sa première ligne Save Policy <Policy_name> avec une icône en regard de celui-ci (mise en surbrillance).

Étape 6. Cliquez sur l'icône et elle sera redirigée vers une autre page qui affiche les modifications/additions/modifications détaillées apportées à la politique.

Vérification

Ces journaux sont disponibles pour les journaux d'audit de point ne sont pas élagués.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.