Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Procédure

Génération de l'OID

Introduction

Ce document décrit les étapes nécessaires pour rechercher les identificateurs d'objet (OID) SNMP (Simple Network Management Protocol) appropriés pour une plate-forme Firepower eXtensibe Operative System (FXOS) telle que les modèles 2100, 4100 et 9300.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- FXOS Cisco Firepower

- protocole SNMP

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions matérielles/logicielles suivantes :

- Firepower 2100, 4100 et 9300

- FXOS versions 2.1, 2.2 et 2.3

Procédure

Étape 1. Accédez au lien suivant pour identifier le composant de périphérique à surveiller.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef/about_cisco_fxos_mib_files.html#reference_mlw_x31_g1b

Étape 2. Identifiez le nom de la base MIB (Management Information Base) de la partie souhaitée.

Étape 3. Téléchargez le fichier MIB depuis software.cisco.com pour la version installée de FXOS.

Étape 4. Décompressez le fichier zip MIB et ouvrez le dossier avec MIBS non compressé.

Étape 5. Recherchez le fichier MIB. Dans cet exemple, « CISCO-FIREPOWER-ETHER-MIB » est la base MIB recherchée.

Étape 6. Ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte.

Une fois le fichier ouvert, recherchez la table spécifique.

Étape 7. Recherchez la table souhaitée dans le fichier MIB pour obtenir l'OID final.

Génération de l'OID

Étape 1. Le numéro MIB est l'identificateur parent du type de statistique à interroger.

Étape 2. Dans le fichier MIB ouvert, recherchez le même tableau dans la section Étape 6 de la procédure et notez les 2 premiers numéros :

cfprEtherPauseStatsTable OBJECT-TYPE <-------------------------------------------------------- Table we are looking

SYNTAX           SEQUENCE OF CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats managed object table"

::= { cfprEtherObjects 14 } <------------------------------------------------------------- First number to be added

cfprEtherPauseStatsEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX           CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Entry for the cfprEtherPauseStatsTable table."

INDEX { cfprEtherPauseStatsInstanceId }

::= { cfprEtherPauseStatsTable 1 } <------------------------------------------------------ Second number to be added

Ces deux numéros suivent l'OID parent extrait à l'étape 1.

Étape 3. La liste suivante indique le dernier numéro à compléter l'OID.

CfprEtherPauseStatsEntry ::= SEQUENCE {

cfprEtherPauseStatsInstanceId                                    CfprManagedObjectId,

cfprEtherPauseStatsDn                                            CfprManagedObjectDn,

cfprEtherPauseStatsRn                                            SnmpAdminString,

cfprEtherPauseStatsIntervals                                     Gauge32,

cfprEtherPauseStatsRecvPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMin                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResets                                        Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDelta                                   Counter64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMax                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMin                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsSuspect                                       TruthValue,

cfprEtherPauseStatsThresholded                                   CfprEtherPauseStatsThresholded,

cfprEtherPauseStatsTimeCollected                                 DateAndTime,

cfprEtherPauseStatsUpdate                                        Gauge32,

cfprEtherPauseStatsXmitPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMin                             Unsigned64

}

Étape 4. Recherchez la valeur à surveiller. p. ex. « cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg »

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg OBJECT-TYPE

SYNTAX       Unsigned64

MAX-ACCESS   read-only

STATUS       current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats:resetsDeltaAvg

managed object property"

::= { cfprEtherPauseStatsEntry 12 } <------------------------------------------------------ Last number to be added

Étape 5. Regroupez tous les numéros en commençant par la MIB parent.

1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

[6] Vérifiez avec une marche SNMP pour collecter l'OID final

root@NCRUZZAV-V18T1:~# snmpwalk -v 2c 10.88.243.250 -c cisco 1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091814 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091819 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091824 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091829 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091834 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091839 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091844 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091849 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091854 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091859 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091864 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091869 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091874 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091879 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091884 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091889 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091894 = Counter64: 0

root@NCRUZZAV-V18T1:~#

Notez que le résultat affiche 1 OID pour chaque pièce sélectionnée dans le tableau. Dans cet exemple, il y a 1 OID pour chaque interface lorsque le tableau sélectionné affiche toutes les statistiques des interfaces de périphérique.