Table des matières

Introduction

Informations générales

Q. Comment générer Show Tech à partir du système FXOS ?

Q. Comment vérifier et modifier l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle de gestion du châssis ?

Q. Comment exécuter un test Ping FXOS ?

Q. Comment vérifier l’adresse Mac de l’interface de gestion hors bande ?

Q. Comment vérifier si l'interface de gestion hors bande est activée ?

Q. Comment vérifier la table de routage FXOS ?

Q. Comment vérifier la table ARP FXOS ?

Q. Comment vérifier les événements de panne FXOS ?

Q. Comment modifier le nom d'hôte du système ?

Q. Qu'est-ce que la sortie « Compute Mismatch » sous la commande show server status ?

Q. Quelle est la signification de « non-concordance de jeton » dans la sortie de la commande show slot ?

Q. Comment définir le fuseau horaire, NTP et DNS via CLI ?

Q. Comment configurer les licences Smart et le proxy HTTP ?

Q. Comment configurer Syslog via CLI ?

Q. Comment configurer SNMP sur les appliances Firepower ?

Q. Comment installer/remplacer un certificat SSL utilisé par le gestionnaire de châssis ?

Q. Comment dépanner le flux de trafic dans le châssis FPR9300 ?

Q. Comment afficher la table d'adresses MAC du châssis ?

Q. Comment afficher les adresses MAC des interfaces du châssis ?

Q. Comment faire la récupération de mot de passe sur FXOS Supervisor (MIO) ?

Q. Comment faire la récupération de mot de passe sur un périphérique logique ASA ou FTD ?

Q. Comment modifier le mot de passe actuel d'un utilisateur FXOS (par exemple admin) ?

Q. Comment rétrograder FXOS ?

Q. Comment rétrograder/mettre à niveau un périphérique logique ASA ?

Q. Comment vérifier l'état de la mise à niveau FXOS via CLI ?

Q. Comment recharger le périphérique logique à partir de l'interface de ligne de commande FXOS ?

Q. Comment vérifier la disponibilité du châssis FXOS et le dernier motif de rechargement ?

Q. Comment vérifier l'espace disque disponible sur FXOS ?

Q. Comment réinitialiser la configuration de FXOS aux paramètres d'usine ?

Q. Comment vérifier la configuration des données d'amorçage (interfaces attribuées, version, etc.) d'un périphérique logique à partir de l'interface de ligne de commande de FXOS ?

Q. Comment vérifier l'état (type de port, état) des interfaces FXOS ?

Q. Comment vérifier l'utilisation du processeur et de la mémoire sur le châssis ?

Q. Comment vérifier le type d'émetteur-récepteur d'interface de châssis ?

Q. Comment vérifier les informations sur le module/la lame/le serveur/le module réseau (type de matériel/PID/SN/mémoire/coeurs, etc.) ?

Q. Comment supprimer une image ASA ou FTD de l'interface graphique et de l'interface de ligne de commande FXOS ?

Q. Comment vérifier la version de FXOS à partir de l'interface de ligne de commande ?

Q. Comment vérifier le MTU des interfaces sur FXOS ?

Q. Comment vérifier les applications installées ?

Q. Comment vérifier la configuration Port-Channel à partir de l'interface de ligne de commande FXOS ?

Q. Comment trouver la version du bundle FXOS à partir de la sortie Show Tech ?

Q. Comment le MIO propage-t-il les informations d'interface (ajout/suppression) à l'application lame (FTD, ASA) ?

Q. Quel numéro de série (SN) doit être utilisé en cas de RMA du châssis Firepower ?

Q. Pouvez-vous permuter SSD1 entre deux châssis FXOS différents ?

Q. Comment vérifier la consommation électrique du châssis ?

Q. Comment vérifier la version du chargeur de démarrage ?

Q. Comment mettre à niveau Bootloader ?

Q. Comment désactiver le délai d'attente SSH absolu ?

Q. Comment capturer les paquets LACP destinés au superviseur de châssis (plan de contrôle) ?

Q. Comment rechercher des informations SSD ?

Q. Comment configurer les captures internes du commutateur (FXOS) ?

Références

Introduction

Ce document décrit la FAQ relative aux plates-formes FXOS.

Informations générales

Le système d'exploitation Firepower extensible (FXOS) est le système d'exploitation sous-jacent sur les plates-formes Firepower ou Secure Firewall. En fonction des plates-formes, FXOS est utilisé pour configurer les fonctionnalités, surveiller l'état du châssis et accéder aux fonctionnalités de dépannage avancées.

FXOS sur Firepower 4100/9300 et Firepower 2100 avec le logiciel Adaptive Secure Appliance en mode plate-forme permet de modifier la configuration, alors que sur d'autres plates-formes, à l'exception de certaines fonctionnalités spécifiques, il est en lecture seule.

Q. Comment générer Show Tech à partir du système FXOS ?

À partir de la version 2.8.x, la fprm est déconseillée. Ainsi, FXOS 2.8.x ne prend en charge que les techniciens de présentation des châssis et des lames.

KSEC-FPR4115-2-1(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

WARNING: show tech-support fprm detail command is deprecated.

Please use show tech-support chassis 1 detail command instead.

- Châssis : contient les fichiers journaux du châssis, de la lame, de l'adaptateur, du contrôleur BMC (Baseboard Management Controller) et du contrôleur CIMC (Cisco Integrated Management Controller)

- module : contient des fichiers journaux pour la lame/le module où réside le périphérique logique ASA (Adaptive Security Appliance) ou FTD (Firepower Threat Defense). Cela inclut les journaux pour les composants comme appAgent)

Dans les versions antérieures à 2.8.x, FXOS fournit trois sorties show tech différentes. L'offre groupée FPRM contient des fichiers journaux pour les entrées/sorties de gestion (MIO) - le moteur de supervision - et le gestionnaire de services

En général, vous générez les 3 offres groupées. Utilisez la commande show tech-support <option> detail pour générer les 3 ensembles de journaux différents pour l'analyse du centre d'assistance technique :

FPR4140-A# connect local-mgmt

FPR4140-A(local-mgmt)# show tech-support fprm detail

FPR4140-A(local-mgmt)# show tech-support chassis 1 detail

FPR4140-A(local-mgmt)# show tech-support module 1 detail

- Si vous ne spécifiez pas l'option detail, vous obtenez la sortie à l'écran

- L'option detail crée un fichier tar

Pour vérifier les noms de fichiers générés :

FPR4140-A(local-mgmt)# dir techsupport/

1 15595520 Apr 09 17:29:10 2017 20170409172722_FPR4140_FPRM.tar

1   962560 Apr 09 17:32:20 2017 20170409172916_FPR4140_BC1_all.tar

1  7014400 Apr 09 18:06:25 2017 Firepower-Module1_04_09_2017_18_05_59.tar

Pour exporter un bundle à partir de la CLI :

FPR4140-A(local-mgmt)# copy workspace:///techsupport/20170409172722_FPR4140_FPRM.tar ftp|tftp|scp|sftp://username@192.168.0.1/

Remarque : en plus des sorties show tech de FXOS, les périphériques logiques tels qu'ASA et/ou FTD ont leur propre fonctionnalité show tech. Dans le cas de Multi-Instance (MI), chaque instance possède également son propre bundle show-tech. Enfin, les show-techs MI ne sont pas prises en charge sur FCM

À partir de FXOS 2.6, la génération et le téléchargement du support technique FXOS sont disponibles à partir de l'interface utilisateur de Firepower Chassis Manager (FCM) sous Outils > Journaux de dépannage

Sur FP9300 :

Sur FP41xx :

Q. Comment vérifier et modifier l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle de gestion du châssis ?

Il existe plusieurs façons de vérifier la configuration de l'interface de gestion :

FPR4115-2-1# show fabric-interconnect

Fabric Interconnect:

ID   OOB IP Addr     OOB Gateway     OOB Netmask     OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway Prefix Operability Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max) Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max)

---- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ------ ----------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------

A    10.62.184.19    10.62.184.1     255.255.255.0   ::               ::               64     Operable    0/500                                        14/1021

ou

FPR4115-2-1# scope fabric-interconnect a

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # show

Fabric Interconnect:

ID   OOB IP Addr     OOB Gateway     OOB Netmask     OOB IPv6 Address OOB IPv6 Gateway Prefix Operability Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max) Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max)

---- --------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- ------ ----------- -------------------------------------------- ------------------------------------------------

A    10.62.184.19    10.62.184.1     255.255.255.0   ::               ::               64     Operable    0/500                                        14/1021

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # show detail

Fabric Interconnect:

ID: A

Product Name: Cisco FPR-4115-SUP

PID: FPR-4115-SUP

VID: V01

Vendor: Cisco Systems, Inc.

Serial (SN): JAD12345NY6

HW Revision: 0

Total Memory (MB): 8074

OOB IP Addr: 10.62.184.19

OOB Gateway: 10.62.184.1

OOB Netmask: 255.255.255.0

OOB IPv6 Address: ::

OOB IPv6 Gateway: ::

Prefix: 64

Operability: Operable

Thermal Status: Ok

Ingress VLAN Group Entry Count (Current/Max): 0/500

Switch Forwarding Path Entry Count (Current/Max): 14/1021

Current Task 1:

Current Task 2:

Current Task 3:

Pour modifier les paramètres IP :

FPR4115-2-1# scope fabric-interconnect a

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # set out-of-band

gw       Gw

ip       Ip

netmask  Netmask

KSEC-FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # set out-of-band ip 10.62.184.19 netmask 255.255.255.0 gw 10.62.184.1

KSEC-FPR4115-2-1 /fabric-interconnect* # commit-buffer

À propos de la validation :

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # commit-buffer verify-only    ! verify the change for error

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # commit-buffer                ! commit the change

FPR4115-2-1 /fabric-interconnect # discard-buffer               ! cancel the change

Pour plus de détails, consultez :

Référence des commandes FXOS Cisco Firepower 4100/9300

Q. Comment exécuter un test Ping FXOS ?

Accédez à la portée de l'interface de ligne de commande locale-mgmt et utilisez la commande ping :

FPR4115-2-1# connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)# ping 10.62.184.1

PING 10.62.184.1 (10.62.184.1) from 10.62.184.19 eth0: 56(84) bytes of data.

64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.602 ms

64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.591 ms

64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.545 ms

64 bytes from 10.62.184.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.552 ms

Q. Comment vérifier l’adresse Mac de l’interface de gestion hors bande ?

Accédez à l'étendue de l'interface de ligne de commande local-mgmt et utilisez cette commande :

FPR4115-2-1# connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug | begin eth0

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11

inet addr:10.62.184.19  Bcast:10.62.184.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3420589 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2551231 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:419362704 (399.9 MiB)  TX bytes:1530147643 (1.4 GiB)

Q. Comment vérifier si l'interface de gestion hors bande est activée ?

En plus de Operable sous scope fabric-interconnect a > show, vous pouvez utiliser cette commande :

FPR4115-2-1# connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)# show mgmt-port

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11

inet addr:10.62.184.19  Bcast:10.62.184.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3422158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2552019 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:419611452 (400.1 MiB)  TX bytes:1530247862 (1.4 GiB)

Vous pouvez également utiliser cette commande. La partie Scope affiche Link UP. Notez que l'UP est affiché dans la ligne suivante :

FPR4115-2-1# connect local-mgmt

FPR4115-2-1(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug | begin eth0

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 78:bc:1a:e7:a4:11

inet addr:10.62.184.19  Bcast:10.62.184.255  Mask:255.255.255.0

inet6 addr: fe80::7abc:1aff:fee7:a411/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3420589 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:2551231 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:419362704 (399.9 MiB)  TX bytes:1530147643 (1.4 GiB)

Remarque : l'état UP est l'état d'administration de l'interface. L'état reste UP même si vous débranchez le câble physique ou le module SFP. Un autre point important est l’état ACTIF, qui signifie que la liaison est opérationnelle (le protocole de ligne est actif).

Pour désactiver l’état logique de l’interface :

FPR4100-3-A(local-mgmt)# mgmt-port shut

FPR4100-3-A(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug ifconfig | b eth0

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 58:97:BD:B9:76:EB

inet addr:10.62.148.88  Bcast:10.62.148.127  Mask:255.255.255.128

BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3685870 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:7068372 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:295216623 (281.5 MiB)  TX bytes:1049391193 (1000.7 MiB)

Pour l'afficher à nouveau :

FPR4100-3-A(local-mgmt)# mgmt-port no-shut

FPR4100-3-A(local-mgmt)# show mgmt-ip-debug ifconfig | b eth0

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 58:97:BD:B9:76:EB

inet addr:10.62.148.88  Bcast:10.62.148.127  Mask:255.255.255.128

inet6 addr: fe80::5a97:bdff:feb9:76eb/64 Scope:Link

UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

RX packets:3685885 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:7068374 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:1000

RX bytes:295218130 (281.5 MiB)  TX bytes:1049391353 (1000.7 MiB)

Remarque : en mode fxos, les commandes show interface brief et show interface mgmt 0 affichent l'interface mgmt0 comme étant désactivée et l'interface Admin comme étant désactivée. N'utilisez pas ce message comme référence pour indiquer qu'il est hors service.

FPR-4110-A# connect fxos

FPR-4110-A(fxos)# show interface brief | include mgmt0

mgmt0  --           down   172.16.171.83                           --       1500

FPR-4110-A(fxos)# show interface mgmt 0

mgmt0 is down (Administratively down)

Hardware: GigabitEthernet, address: 5897.bdb9.212d (bia 5897.bdb9.212d)

Internet Address is 172.16.171.83/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

auto-duplex, auto-speed

EtherType is 0x0000

1 minute input rate 3080 bits/sec 2 packets/sec

1 minute output rate 0 bits/sec 0 packets/sec

Rx

977 unicast packets 12571 multicast packets 5229 broadcast packets

18777 input packets 2333662 bytes

Tx

0 unicast packets 0 multicast packets 0 broadcast packets

0 output packets 0 bytes

Si vous exécutez la commande show run interface mgmt0 en mode fxos, la commande shutdown force se trouve sous cette interface. Encore une fois, n'utilisez pas cette référence pour indiquer qu'elle est désactivée :

FPR4115-2-1(fxos)# show run interface mgmt0

!Command: show running-config interface mgmt0

!Time: Tue May  5 14:19:42 2020

version 5.0(3)N2(4.81)

interface mgmt0

shutdown force

ip address 10.62.184.19/24

Q. Comment vérifier la table de routage FXOS ?

La gestion hors bande ne dépend que de l'ensemble de passerelles par défaut. Par conséquent, assurez-vous que la passerelle par défaut choisie autorise la connexion aux clients qui nécessitent un accès au système. Il existe une commande show ip route vrf all sous connect fxos, mais elle n'est pas utilisée pour la gestion hors bande.

Q. Comment vérifier la table ARP FXOS ?

La table ARP n'est pas visible depuis l'interface de ligne de commande FXOS. Vous pouvez également utiliser la capture de paquets en mode fxos (ethanalyzer) pour capturer le protocole ARP et/ou contrôler le trafic vers/depuis la gestion.

Ceci est un exemple de capture de paquets ARP. Vous pouvez changer le filtre de capture en n'importe quoi. Ce filtre est similaire au filtre tcpdump :

fp9300-A# connect fxos

fp9300-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter arp

Capturing on eth0

2016-10-14 18:04:57.551221 00:50:56:85:be:44 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.240? Tell 172.16.171.101

2016-10-14 18:04:57.935562 00:12:80:85:a5:49 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.112? Tell 172.16.171.1

2016-10-14 18:04:58.167029 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.205? Tell 172.16.171.100

2016-10-14 18:04:59.156000 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.1? Tell 172.16.171.151

2016-10-14 18:04:59.165701 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.1? Tell 172.16.171.151

2016-10-14 18:04:59.166925 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.205? Tell 172.16.171.100

2016-10-14 18:04:59.268168 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.151? Tell 0.0.0.0

2016-10-14 18:05:00.150217 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172.16.171.100

2016-10-14 18:05:00.268369 00:50:56:9f:b1:43 -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.151? Tell 0.0.0.0

2016-10-14 18:05:01.150243 00:50:56:85:78:4e -> ff:ff:ff:ff:ff:ff ARP Who has 172.16.171.204? Tell 172.16.171.100

10 packets captured

Program exited with status 0.

fp9300-A(fxos)#

En outre, vous pouvez enregistrer la capture dans un fichier, puis l'exporter vers un serveur distant :

FPR4140-A# connect fxos

FPR4140-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter arp limit-captured-frames 0 write workspace:///ARP.pcap

FPR4140-A# connect local-mgmt

FPR4140-A(local-mgmt)# dir

1 23075 Jan 12 13:13:18 2020 ARP.pcap

FPR4140-A(local-mgmt)# copy  workspace:///ARP.pcap ftp://anonymous@10.48.40.70/ARP.pcap

Q. Comment vérifier les événements de panne FXOS ?

Utilisez la commande show fault :

FPR4115-2-1# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Major     F0909    2020-04-26T21:19:37.520    554924 default Keyring's certificate is invalid, reason: expired.

Major     F1769    2012-01-19T00:30:02.733    323268 The password encryption key has not been set.

Minor     F1437    2012-01-19T00:30:02.732     32358 Config backup may be outdated

Vous pouvez également filtrer les pannes en fonction de leur gravité :

FPR4115-2-1# show fault ?

0-18446744073709551615  ID

<CR>

>                       Redirect it to a file

>>                      Redirect it to a file in append mode

cause                   Cause

detail                  Detail

severity                Severity

suppressed              Fault Suppressed

|                       Pipe command output to filter

FPR4115-2-1# show fault severity major

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Major     F0909    2020-04-26T21:19:37.520    554924 default Keyring's certificate is invalid, reason: expired.

Major     F1769    2012-01-19T00:30:02.733    323268 The password encryption key has not been set.

Les mêmes erreurs sont également visibles depuis le tableau de bord FXOS UI Overview > FAULTS :

Q. Comment modifier le nom d'hôte du système ?

Utilisez la commande set name sous l'étendue du système :

KSEC-FPR4115-2-1# scope system

KSEC-FPR4115-2-1 /system # set name new-name

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

KSEC-FPR4115-2-1 /system* # commit-buffer

KSEC-FPR4115-2-1 /system # exit

new-name#

Q. Qu'est-ce que la sortie « Compute Mismatch » sous la commande show server status ?

Un module de sécurité nouvellement installé doit être reconnu et réinitialisé avant de pouvoir être utilisé. Cela est vrai même lorsque vous remplacez une unité via RMA.

FPR9300# show server status

Server  Slot Status                       Overall Status        Discovery

------- --------------------------------- --------------------- ---------

1/1     Mismatch                          Compute Mismatch      Complete

1/2     Equipped                          Ok                    Complete

1/3     Empty

FPR9300#

La non-concordance de calcul peut provoquer cet événement de défaillance :

Service profile ssp-sprof-1 configuration failed due to compute-unavailable,insufficient-resources

La commande show service-profile status affiche Non associé comme si le module n'était pas présent.

Étapes à suivre à partir de la CLI :

scope chassis 1

acknowledge slot

commit-buffer

Vous pouvez également utiliser l'interface utilisateur du gestionnaire de châssis pour accuser réception du module :

Q. Quelle est la signification de « non-concordance de jeton » dans la sortie de la commande show slot ?

Cela indique que le module de sécurité n'a pas encore été réinitialisé après avoir reçu un accusé de réception :

FPR9300# scope ssa

FPR9300 /ssa # show slot

Slot:

Slot ID    Log Level Admin State  Operational State

---------- --------- ------------ -----------------

1          Info      Ok           Token Mismatch

2          Info      Ok           Online

3          Info      Ok           Not Available

FPR9300 /ssa #

Étapes de réinitialisation via CLI :

scope ssa

scope slot <#>

reinitialize

commit-buffer

Sur Firepower 41xx, cela peut également signifier que le SSD est manquant ou qu'il est défectueux. Vérifiez si le SSD existe toujours via show inventory storage sous scope server 1/1 :

FPR4140-A# scope ssa

FPR4140-A /ssa # show slot 1

Slot:

Slot ID    Log Level Admin State  Oper State

---------- --------- ------------ ----------

1          Info      Ok           Token Mismatch

FPR4140-A /ssa # show fault severity critical

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Critical  F1548    2018-03-11T01:22:59.916     38768 Blade swap detected on slot 1

FPR4140-A /ssa # scope server 1/1

FPR4140-A /chassis/server # show inventory storage

Server 1/1:

Name:

User Label:

Equipped PID: FPR4K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345KL6

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 4100 Series Extreme Performance Security Engine

Acknowledged PID: FPR4K-SM-36

Acknowledged VID: V00

Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Motherboard:

Product Name: Cisco Firepower 4100 Series Extreme Performance Security Engine

PID: FPR4K-SM-36

VID: V01

Vendor: Cisco Systems Inc

Serial (SN): FLM12345KL6

HW Revision: 0

RAID Controller 1:

Type: SATA

Vendor: Cisco Systems Inc

Model: CHORLEYWOOD

Serial: FLM12345KL6

HW Revision:

PCI Addr: 00:31.2

Raid Support:

OOB Interface Supported: No

Rebuild Rate: N/A

Controller Status: Unknown

Local Disk 1:

Vendor:

Model:

Serial:

HW Rev: 0

Operability: N/A

Presence: Missing

Size (MB): Unknown

Drive State: Unknown

Power State: Unknown

Link Speed: Unknown

Device Type: Unspecified

Local Disk Config Definition:

Mode: No RAID

Description:

Protect Configuration: No

Q. Comment définir le fuseau horaire, NTP et DNS via CLI ?

Ce paramètre est configuré dans les paramètres de la plate-forme FXOS. Appliquez les instructions de ce document : Paramètres de la plate-forme FXOS.

Pour vérifier les paramètres d'heure du châssis :

KSEC-FPR4115-2-1# show clock

Tue May  5 21:30:55 CEST 2020

KSEC-FPR4115-2-1# show ntp

NTP Overall Time-Sync Status: Time Synchronized

Pour vérifier l'heure du module/de la lame à partir de l'interface de ligne de commande de démarrage du module, utilisez ces 3 commandes :

Firepower-module1>show ntp peerstatus

remote           local      st poll reach  delay   offset    disp

=======================================================================

*203.0.113.126   203.0.113.1      2   64  377 0.00006  0.000018 0.02789

remote 203.0.113.126, local 203.0.113.1

hmode client, pmode mode#255, stratum 2, precision -20

leap 00, refid [192.0.2.1], rootdistance 0.19519, rootdispersion 0.17641

ppoll 6, hpoll 6, keyid 0, version 4, association 43834

reach 377, unreach 0, flash 0x0000, boffset 0.00006, ttl/mode 0

timer 0s, flags system_peer, config, bclient, prefer, burst

reference time:      dbef8823.8066c43a  Mon, Dec  5 2016  8:30:59.501

originate timestamp: 00000000.00000000  Mon, Jan  1 1900  2:00:00.000

receive timestamp:   dbefb27d.f914589d  Mon, Dec  5 2016 11:31:41.972

transmit timestamp:  dbefb27d.f914589d  Mon, Dec  5 2016 11:31:41.972

filter delay:  0.00008  0.00006  0.00008  0.00009

0.00008  0.00008  0.00008  0.00009

filter offset: 0.000028 0.000018 0.000034 0.000036

0.000033 0.000036 0.000034 0.000041

filter order:  1        2        6        0

4        5        3        7

offset 0.000018, delay 0.00006, error bound 0.02789, filter error 0.00412

Firepower-module1>show ntp association

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*203.0.113.126   192.0.2.1     2 u   37   64  377    0.062    0.018   0.017

ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt

===========================================================

1 43834  961d   yes   yes  none  sys.peer              1

associd=43834 status=961d conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, popcorn,

srcadr=203.0.113.126, srcport=123, dstadr=203.0.113.1, dstport=123,

leap=00, stratum=2, precision=-20, rootdelay=195.190, rootdisp=176.407,

refid=192.0.2.1,

reftime=dbef8823.8066c43a  Mon, Dec  5 2016  8:30:59.501,

rec=dbefb27d.f91541fc  Mon, Dec  5 2016 11:31:41.972, reach=377,

unreach=0, hmode=3, pmode=4, hpoll=6, ppoll=6, headway=22, flash=00 ok,

keyid=0, offset=0.018, delay=0.062, dispersion=0.778, jitter=0.017,

xleave=0.011,

filtdelay=     0.08    0.06    0.08    0.10    0.08    0.09    0.08    0.10,

filtoffset=    0.03    0.02    0.03    0.04    0.03    0.04    0.03    0.04,

filtdisp=      0.00    0.03    1.04    1.07    2.06    2.09    3.09    3.12

Firepower-module1>show ntp sysinfo

associd=0 status=0618 leap_none, sync_ntp, 1 event, no_sys_peer,

version="ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Fri Oct  7 17:08:03 UTC 2016 (2)",

processor="x86_64", system="Linux/3.10.62-ltsi-WR6.0.0.27_standard",

leap=00, stratum=3, precision=-23, rootdelay=195.271, rootdisp=276.641,

refid=203.0.113.126,

reftime=dbefb238.f914779b  Mon, Dec  5 2016 11:30:32.972,

clock=dbefb2a7.575931d7  Mon, Dec  5 2016 11:32:23.341, peer=43834, tc=6,

mintc=3, offset=0.035, frequency=25.476, sys_jitter=0.003,

clk_jitter=0.015, clk_wander=0.011

system peer:          203.0.113.126

system peer mode:     client

leap indicator:       00

stratum:              3

precision:            -23

root distance:        0.19527 s

root dispersion:      0.27663 s

reference ID:         [203.0.113.126]

reference time:       dbefb238.f914779b  Mon, Dec  5 2016 11:30:32.972

system flags:         auth monitor ntp kernel stats

jitter:               0.000000 s

stability:            0.000 ppm

broadcastdelay:       0.000000 s

authdelay:            0.000000 s

time since restart:     1630112

time since reset:       1630112

packets received:       157339

packets processed:      48340

current version:        48346

previous version:       0

declined:               0

access denied:          0

bad length or format:   0

bad authentication:     0

rate exceeded:          0

Firepower-module1>

Pour plus de détails sur la vérification et le dépannage NTP, consultez ce document : Configurer, vérifier et dépanner les paramètres NTP (Network Time Protocol) sur les appliances Firepower FXOS

Q. Comment configurer les licences Smart et le proxy HTTP ?

La licence Smart est nécessaire sur le châssis FXOS dans le cas d'un périphérique logique ASA. Consultez ce document pour plus de détails : Gestion des licences pour l'ASA

Voici un exemple de sortie d'état de licence :

FPR4115-2-1# scope license

FPR4115-2-1 /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: BU Production Test

Virtual Account: TAC-BETA

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Dec 15 14:41:55 2015 PST

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Dec 23 09:26:05 2015 PST

Next Renewal Attempt: Jun 21 07:00:21 2016 PST

Registration Expires: Dec 23 06:54:19 2016 PST

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Apr 07 15:44:26 2016 PST

Last Communication Attempt: SUCCEEDED on Apr 07 15:44:26 2016 PST

Next Communication Attempt: May 07 15:44:25 2016 PST

Communication Deadline: Jul 06 15:38:24 2016 PST

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR9K-SUP,SN:JAD123456AB

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.4.1_rel/31

Ou bien :

fp9300-A# connect local-mgmt

fp9300-A(local-mgmt)# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: Cisco Internal

Virtual Account: Escalations

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Feb 10 18:55:08 2016 CST

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Oct 09 15:07:25 2016 CST

Next Renewal Attempt: Apr 07 15:16:32 2017 CST

Registration Expires: Oct 09 15:10:31 2017 CST

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Sep 20 07:29:06 2016 CST

Last Communication Attempt: SUCCESS on Sep 20 07:29:06 2016 CST

Next Communication Attempt: None  Communication Deadline: None

Licensing HA configuration error:

No Reservation Ha config error

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR9K-SUP,SN:JAD190800VU

Agent Version

=============

Smart Agent for Licensing: 1.6.7_rel/95

Q. Comment configurer Syslog via CLI ?

Consultez les documents suivants :

- Configuration de Syslog sur les appliances Firepower FXOS

- Guide de configuration FXOS : Paramètres de la plate-forme Syslog

Q. Comment configurer SNMP sur les appliances Firepower ?

Consultez ce document : Configuration du protocole SNMP sur les pare-feu de nouvelle génération Firepower

Q. Comment installer/remplacer un certificat SSL utilisé par le gestionnaire de châssis ?

Ce document peut vous aider à : Installer un certificat sécurisé pour FXOS Chassis Manager

Q. Comment dépanner le flux de trafic dans le châssis FPR9300 ?

Consultez les documents suivants :

- Dépannage du chemin de données Firepower Phase 1 : Paquets entrants

- Dépannage du chemin de données Firepower : présentation

- Analysez les captures de pare-feu Firepower pour résoudre efficacement les problèmes de réseau

Q. Comment afficher la table d'adresses MAC du châssis ?

Pour les plates-formes FP41xx et FP93xx, utilisez l'une des commandes suivantes :

FPR4115-2-1# connect fxos

FPR4115-2-1(fxos)# show l2-table

Ingress      MAC             Vlan Class VlanGrp   Status  Dst

Eth1/1       78bc.1ae7.a45e  101  1     0         present 1

Veth776      78bc.1ae7.a45e  101  1     0         present 1

Po1          0100.5e00.0005  1001 1     0         present 1

Po1          0100.5e00.0006  1001 1     0         present 1

Po1          78bc.1ae7.a44e  1001 1     0         present 1

Po1          ffff.ffff.ffff  1001 63    0         present 1

FPR4115-2-1(fxos)# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 1001     0100.5e00.0005    static    0          F    F  Eth1/1

* 1001     0100.5e00.0006    static    0          F    F  Eth1/1

* 1001     78bc.1ae7.a44e    static    0          F    F  Eth1/1

* 1001     ffff.ffff.ffff    static    0          F    F  Eth1/1

* 101      78bc.1ae7.a45e    static    0          F    F  Eth1/1

* 101      78bc.1ae7.a46f    static    0          F    F  Veth776

* 4047     0015.a501.0100    static    0          F    F  Veth864

* 4047     0015.a501.0101    static    0          F    F  Veth1015

* 4043     78bc.1ae7.b000    static    0          F    F  Eth1/10

* 4043     78bc.1ae7.b00c    static    0          F    F  Eth1/9

* 1        0015.a500.001f    static    0          F    F  Veth887

* 1        0015.a500.002f    static    0          F    F  Veth1018

* 1        0015.a500.01bf    static    0          F    F  Veth905

* 1        0015.a500.01ef    static    0          F    F  Veth1019

Q. Comment afficher les adresses MAC des interfaces du châssis ?

Utilisez cette commande :

FPR4115-2-1# connect fxos

FPR4115-2-1(fxos)# show interface mac-address

--------------------------------------------------------------------------------

Interface                  Mac-Address     Burn-in Mac-Address

--------------------------------------------------------------------------------

Ethernet1/1                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a418

Ethernet1/2                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a419

Ethernet1/3                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41a

Ethernet1/4                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41b

Ethernet1/5                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41c

Ethernet1/6                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41d

Ethernet1/7                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41e

Ethernet1/8                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41f

Ethernet1/9                78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a420

Ethernet1/10               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a421

Ethernet1/11               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a422

Ethernet1/12               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a423

port-channel1              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a41a

port-channel48             78bc.1ae7.a417  0000.0000.0000

mgmt0                      78bc.1ae7.a411  78bc.1ae7.a411

Vethernet690               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet691               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet692               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet693               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet694               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet695               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet696               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet697               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet698               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet699               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet700               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet774               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet775               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet776               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet777               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet778               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet779               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet861               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet862               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet863               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet864               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet887               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet905               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet906               78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1015              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1018              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1019              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1020              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Vethernet1021              78bc.1ae7.a417  78bc.1ae7.a417

Q. Comment faire la récupération de mot de passe sur FXOS Supervisor (MIO) ?

Pour les procédures de récupération de mot de passe sur FP41xx et FP9300, utilisez ce document : Password Recovery Procedure For Firepower 9300/4100 Series Appliances

Q. Comment faire la récupération de mot de passe sur un périphérique logique ASA ou FTD ?

Pour réinitialiser le mot de passe du périphérique logique, vous devez redémarrer le périphérique. Avec le processus Bootstrap Disaster Recovery, vous pouvez modifier l'un des éléments suivants :

- IP de gestion ASA/ FTD - IP, masque de réseau, passerelle, IPv6, longueur de préfixe

- Mot de passe ASA

- Clé d'enregistrement FTD, mot de passe, IP FMC, domaines de recherche, mode pare-feu, serveurs DNS, FQDN

- Pool IP de cluster ASA, masque de réseau, passerelle, longueur de préfixe, IP virtuelle.

Remarque : le processus de récupération des données d'amorçage doit être exécuté dans une fenêtre de maintenance (MW), car il nécessite un rechargement de périphérique logique

Exemple 1

Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de FXOS pour modifier les paramètres d'amorçage d'un périphérique logique. Accédez à l'onglet Périphériques logiques, Modifier un périphérique

Définissez le mot de passe :

Une fois que vous avez enregistré ce message apparaît :

Exemple 2

Voici un exemple de changement/récupération de mot de passe d'activation ASA :

FP4110-A# scope ssa

FP4110-A /ssa # show logical-device

Logical Device:

Name       Description Slot ID    Mode       Oper State               Templa                                                        te Name

---------- ----------- ---------- ---------- ------------------------ ------                                                        -------

asa                    1          Standalone Ok                       asa

FP4110-A /ssa # scope logical-device asa

FP4110-A /ssa/logical-device # scope mgmt-bootstrap asa

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # show config

enter mgmt-bootstrap asa

create bootstrap-key-secret PASSWORD

!       set value

exit

enter ipv4 1 default

set gateway 172.16.171.1

set ip 172.16.171.226 mask 255.255.255.0

exit

exit

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # enter bootstrap-key-secret PASSWORD

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # set value

Value:   <enter new enable password in here>

Warning: Bootstrap changes are not automatically applied to app-instances. To apply the changes, please do clear-mgmt-bootstrap, and restart each app-instance.

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* # commit-buffer

FP4110-A /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # top

FP4110-A# scope ssa

FP4110-A /ssa # scope slot 1

FP4110-A /ssa/slot # scope app-instance asa

FP4110-A /ssa/slot/app-instance # clear-mgmt-bootstrap

Warning: Clears the application management bootstrap. Application needs to be restarted for this action to be effective.

FP4110-A /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

FP4110-A /ssa/slot/app-instance # restart

FP4110-A /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

Vérifiez si l'ASA est en ligne avant de vous y connecter et utilisez le nouveau mot de passe enable.

FP4110-A /ssa/slot/app-instance # show

Application Instance:

App Name   Admin State Oper State       Running Version Startup Version Profile Name Cluster State   Cluster Role

---------- ----------- ---------------- --------------- --------------- ------------ --------------- ------------

asa        Enabled     Online           9.9.1.76        9.9.1.76                     Not Applicable  None

FP4110-A /ssa/slot/app-instance #

Q. Comment modifier le mot de passe actuel d'un utilisateur FXOS (par exemple admin) ?

Procédez comme suit :

FP4110-1-A# scope security

FP4110-1-A /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FP4110-1-A /security # enter local-user admin

FP4110-1-A /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FP4110-1-A /security/local-user* # commit-buffer

FP4110-1-A /security/local-user #

Q. Comment rétrograder FXOS ?

La rétrogradation des images FXOS n'est pas officiellement prise en charge. La seule méthode prise en charge par Cisco pour rétrograder une version image de FXOS consiste à effectuer une nouvelle image complète du périphérique. Ceci est documenté dans Chemin de mise à niveau Firepower 4100/9300

Q. Comment rétrograder/mettre à niveau un périphérique logique ASA ?

Pour rétrograder/mettre à niveau la version ASA via le Gestionnaire de châssis : Mise à jour de la version d'image d'un périphérique logique

Pour effectuer des modifications via l'interface de ligne de commande, utilisez la section suivante du guide de configuration : Mise à jour de la version d'image d'un périphérique logique

Remarque : dès que vous validez le tampon sur CLI, il redémarre le module. De même, sur le gestionnaire de châssis, lorsque vous cliquez sur OK, le module redémarre. Il n'est pas nécessaire de le redémarrer manuellement.

Q. Comment vérifier l'état de la mise à niveau FXOS via CLI ?

La mise à niveau est terminée une fois que tous les composants sont à l'état Prêt :

FP9300# scope system

FP9300 /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.23)

Upgrade-Status: Upgrading

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.23)

Upgrade-Status: Ready

Server 2:

Package-Vers: 2.0(1.23)

Upgrade-Status: Upgrading

Autres commandes utiles

FP9300 /firmware/auto-install # show fsm status

FP9300 /firmware/auto-install # show fsm status expand

Q. Comment recharger le périphérique logique à partir de l'interface de ligne de commande FXOS ?

La meilleure méthode consiste à utiliser l'interface utilisateur FCM. Si, pour une raison quelconque, l'interface utilisateur n'est pas accessible, utilisez ces commandes :

# scope chassis 1

/chassis # scope server 1/1

/chassis/server # reset ?

hard-reset-immediate  Perform an immediate hard reset

hard-reset-wait       Wait for the completion of any pending management oper

/chassis/server # commit-buffer

Q. Comment vérifier la disponibilité du châssis FXOS et le dernier motif de rechargement ?

La vérification de la disponibilité de FXOS est utile en cas de traçage de FXOS. Vous pouvez voir le FXOS à partir de l'interface utilisateur (FCM) ou de l'interface de ligne de commande :

FPR9K-1-A# connect fxos

FPR9K-1-A(fxos)# show system uptime

System start time: Sun Sep 25 09:57:19 2016

System uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 14 seconds

Kernel uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 41 seconds

Active supervisor uptime: 28 days, 9 hours, 38 minutes, 14 seconds

En outre, afin de déterminer la dernière raison de rechargement, utilisez cette commande :

FPR9K-1-A(fxos)# show system reset-reason

----- reset reason for Supervisor-module 1 (from Supervisor in slot 1) ---

1) At 212883 usecs after Fri Oct 21 22:34:35 2016

Reason: Kernel Panic

Service:

Version: 5.0(3)N2(3.02)

2) At 106690 usecs after Thu May 26 16:07:38 2016

Reason: Reset Requested by CLI command reload

Service:

Version: 5.0(3)N2(3.02)

Pour la disponibilité du FPR2100, procédez comme suit :

1. Obtenez l'offre « show tech-support fprm detail »

2. Extraire le contenu du lot

3. Vérifiez le fichier tmp/inventory_manager.xml

Il y a une entrée qui montre le temps de disponibilité en secondes :

tmp/inventory_manager.xml:

151

Q. Comment vérifier l'espace disque disponible sur FXOS ?

Également appelé « espace de travail » :

FPR9K-1-A# connect local-mgmt

FPR9K-1-A(local-mgmt)# dir

1       29 Sep 25 09:56:22 2016 blade_debug_plugin

1       19 Sep 25 09:56:22 2016 bladelog

1       16 Aug 05 15:41:05 2015 cores

1  2841476 Apr 26 14:13:12 2016 d

2     4096 Dec 01 10:09:11 2015 debug_plugin/

1       31 Aug 05 15:41:05 2015 diagnostics

1  2842049 Feb 23 03:26:38 2016 dp

1 18053120 Feb 23 11:10:19 2016 fpr9k-1-0-sam_logs_all.tar

1 18176000 Feb 23 11:10:43 2016 fpr9k-1-1-sam_logs_all.tar

1 19302400 Feb 23 11:11:07 2016 fpr9k-1-2-sam_logs_all.tar

1 16312320 Feb 23 11:06:53 2016 fpr9k-1-3-sam_logs_all.tar

1  2841476 Feb 22 18:47:00 2016 fxos-dplug.5.0.3.N2.3.13.67g.gSSA

2     4096 Aug 05 15:38:58 2015 lost+found/

1       25 Dec 01 11:11:50 2015 packet-capture

1 18493440 Feb 23 10:44:51 2016 sam_logs_all.tar

2     4096 Sep 14 11:23:11 2016 techsupport/

Usage for workspace://

4032679936 bytes total

324337664 bytes used

3503489024 bytes free

FPR9K-1-A(local-mgmt)# dir volatile:/

1 66 Oct 27 08:17:48 2016 xmlout_5816

Usage for volatile://

251658240 bytes total

4096 bytes used

251654144 bytes free

Pour vérifier l'espace libre de la mémoire Flash de démarrage. Notez que cette sortie indique également la taille et l'utilisation de l'espace de travail :

FPR9K-1-A# scope fabric-interconnect a

FPR9K-1-A /fabric-interconnect # show storage

Storage on local flash drive of fabric interconnect:

Partition        Size (MBytes)    Used Percentage

---------------- ---------------- ---------------

bootflash        106490           9

opt              3870             2

spare            5767             1

usbdrive         Nothing          Empty

workspace        3845             9

Q. Comment réinitialiser la configuration de FXOS aux paramètres d'usine ?

Utilisez cette commande :

FPR9K-1-A# connect local-mgmt

FPR9K-1-A(local-mgmt)# erase configuration

Remarque : le système redémarre et efface la totalité de la configuration, y compris l'adresse IP de gestion. Par conséquent, assurez-vous qu'une console est connectée. Une fois le système redémarré, l'application de configuration s'exécute et vous pouvez saisir à nouveau les informations de configuration de gestion.

Exemple

FPR9K-1# connect local-mgmt

FPR9K-1(local-mgmt)# erase configuration

All configurations are erased and system must reboot. Are you sure? (yes/no): yes

Removing all the configuration. Please wait....

/bin/rm: cannot remove directory `/bootflash/sysdebug//tftpd_logs': Device or resource busy

sudo: cannot get working directory

sudo: cannot get working directory

Configurations are cleaned up. Rebooting....

...

System is coming up ... Please wait ...

System is coming up ... Please wait ...

2016 Oct 28 06:31:00  %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Starting bcm_attach - bcm_usd

System is coming up ... Please wait ...

2016 Oct 28 06:31:06  %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Finished bcm_attach... - bcm_usd

2016 Oct 28 06:31:07  %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG: Enabling Filter on CPU port  - bcm_usd

System is coming up ... Please wait ...

2016 Oct 28 06:31:11 switch %$ VDC-1 %$ %VDC_MGR-2-VDC_ONLINE: vdc 1 has come online

System is coming up ... Please wait ...

nohup: appending output to `nohup.out'

---- Basic System Configuration Dialog ----

This setup utility guides you through the basic configuration of

the system. Only minimal configuration including IP connectivity to

the Fabric interconnect and its clustering mode is performed through these steps.

Type Ctrl-C at any time to abort configuration and reboot system.

To back track or make modifications to already entered values,

complete input till end of section and answer no when prompted

to apply configuration.

You have chosen to setup a new Security Appliance. Continue? (y/n):

Q. Comment vérifier la configuration des données d'amorçage (interfaces attribuées, version, etc.) d'un périphérique logique à partir de l'interface de ligne de commande de FXOS ?

FPR4100-3-A# scope ssa

FPR4100-3-A /ssa # show configuration

scope ssa

enter logical-device FTD4150-3 ftd 1 standalone

enter external-port-link Ethernet16_ftd Ethernet1/6 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Ethernet1/6

exit

enter external-port-link Ethernet17_ftd Ethernet1/7 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Ethernet1/7

exit

enter external-port-link Ethernet18_ftd Ethernet1/8 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Ethernet1/8

exit

enter mgmt-bootstrap ftd

enter bootstrap-key DNS_SERVERS

set value 192.0.2.100

exit

enter bootstrap-key FIREPOWER_MANAGER_IP

set value 10.62.148.57

exit

enter bootstrap-key FIREWALL_MODE

set value routed

exit

enter bootstrap-key FQDN

set value FTD4150-3.lab.com

exit

enter bootstrap-key SEARCH_DOMAINS

set value lab.com

exit

enter bootstrap-key-secret PASSWORD

!               set value

exit

enter bootstrap-key-secret REGISTRATION_KEY

!               set value

exit

enter ipv4 1 firepower

set gateway 10.62.148.1

set ip 10.62.148.89 mask 255.255.255.128

exit

exit

set description ""

set res-profile-name ""

exit

scope slot 1

enter app-instance ftd

enable

set startup-version 6.0.1.1213

exit

set log-level info

exit

scope app asa 9.12.4.12

set-default

exit

scope app ftd 6.0.1.1213

accept-license-agreement

set-default

exit

exit

Cela équivaut à :

Si vous voulez voir toutes les configurations FXOS, ajoutez le mot clé « all » (le résultat fait plusieurs pages) :

FPR4100-3-A /ssa # show configuration all

Q. Comment vérifier l'état (type de port, état) des interfaces FXOS ?

FPR4100-3-A# scope eth-uplink

FPR4100-3-A /eth-uplink # scope fabric a

FPR4100-3-A /eth-uplink/fabric # show interface

Interface:

Port Name       Port Type          Admin State Oper State       State Reason

--------------- ------------------ ----------- ---------------- ------------

Ethernet1/1     Data               Disabled    Admin Down       Administratively down

Ethernet1/2     Data               Disabled    Admin Down       Administratively down

Ethernet1/3     Data               Disabled    Admin Down       Administratively down

Ethernet1/4     Data               Disabled    Sfp Not Present  Unknown

Ethernet1/5     Data               Disabled    Admin Down       Administratively down

Ethernet1/6     Data               Enabled     Up

Ethernet1/7     Mgmt               Enabled     Up

Ethernet1/8     Data               Enabled     Up

FPR4100-3-A /eth-uplink/fabric #

Cela équivaut à :

Q. Comment vérifier l'utilisation du processeur et de la mémoire sur le châssis ?

FPR9K-2-A# connect fxos

FPR9K-2-A(fxos)# show system resources

Load average:   1 minute: 1.60   5 minutes: 1.30   15 minutes: 1.15

Processes   :   967 total, 1 running

CPU states  :   1.8% user,   1.1% kernel,   97.1% idle

Memory usage:   16326336K total,   4359740K used,   11966596K free

Remarque : le total affiché dans le résultat peut être différent même pour 2 périphériques appartenant au même modèle. Plus précisément, le total est pris à partir de la sortie de la commande free qui à son tour est prise à partir de /proc/meminfo.

Pour vérifier la mémoire :

FPR4100-8-A /fabric-interconnect # show detail

Fabric Interconnect:

ID: A

Product Name: Cisco FPR-4140-SUP

PID: FPR-4140-SUP

VID: V02

Vendor: Cisco Systems, Inc.

Serial (SN): FLM12345KL6

HW Revision: 0

Total Memory (MB): 8074

OOB IP Addr: 10.62.148.196

OOB Gateway: 10.62.148.129

OOB Netmask: 255.255.255.128

OOB IPv6 Address: ::

OOB IPv6 Gateway: ::

Prefix: 64

Operability: Operable

Thermal Status: Ok

Current Task 1:

Current Task 2:

Current Task 3:

Pour vérifier l'utilisation de la mémoire par processus (RES = Mémoire physique) :

FPR4100-2-A-A# connect local-mgmt

FPR4100-2-A-A(local-mgmt)# show processes

Cpu(s):  8.0%us,  4.2%sy,  3.9%ni, 83.8%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.1%si,  0.0%st

Mem:   8267648k total,  3866552k used,  4401096k free,      288k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1870528k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

5024 root      -2   0  354m 114m  34m R   43  1.4   7976:51 /isan/bin/bcm_usd

1096 root      20   0 10352 3992 3332 S    0  0.0   0:00.28 sshd: admin@pts/1

1140 root      20   0  117m  78m  53m S    0  1.0   0:00.42 /isan/bin/ucssh --ucs-mgmt -p admin

1856 root      20   0  2404  632  512 S    0  0.0   2:29.32 /nuova/bin/cmcmon -f /etc/cmcmon.conf

1859 root      20   0 23804 1932 1532 S    0  0.0   1427:47 dmserver -F

1860 root      20   0  2244  472  404 S    0  0.0   0:00.01 /sbin/hotplug2 --persistent --set-rules-file /etc/automount.rules --set-worker /lib/worker_single.so

1861 root      20   0 57116  10m 6552 S    0  0.1   7:28.76 /isan/sbin/sysmgr -V

1864 root      20   0 14044 4136 1072 S    0  0.1   1:06.19 rsyslogd -c3 -i/var/run/rsyslogd.pid

4909 root      20   0  3568 1100  876 S    0  0.0   0:00.48 /isan/sbin/xinetd -syslog local7 -loop 250 -stayalive -reuse -dontfork

4911 root      20   0 58232  12m 6152 S    0  0.2  18:39.24 /isan/sbin/syslogd -d -n -m 0 -r

4912 root      20   0 20076 3532 2368 S    0  0.0   0:00.02 /isan/bin/sdwrapd

4913 root      21   1  2756  300  192 S    0  0.0   0:00.04 /usr/sbin/in.tftpd -l -c -s /bootflash

4914 root      20   0 58312  17m 8724 S    0  0.2  13:45.34 /isan/bin/pfm

4937 root      20   0  2208  332  272 S    0  0.0   0:00.01 /sbin/klogd -2 -x -c 1

4939 root      20   0 26692 4656 3620 S    0  0.1   0:24.01 /isan/bin/vshd

...

Conseil :

1. Collectez la sortie show process memory

2. Collez le résultat dans un fichier sur une machine Linux (cat > top.log)

3. Triez le fichier selon la colonne RES

Vous voyez ici les GoYtes, les MoYtes, etc

mzafeiro@MZAFEIRO-JA2YS:$ cat top.log | sort -V -k 6

1954 root      20   0 1645m 1.6g 1372 S  0.0 20.7 793:32.99 dmserver

7556 root      20   0  207m 9.8m 6184 S  0.0  0.1  73:52.25 udld

5563 root      20   0  333m 9.8m 7032 S  0.0  0.1   5:08.65 cdpd

5523 root      20   0  327m 103m  28m S  0.0  1.3   0:12.38 afm

24040 daemon    23   3  592m 115m  33m S  0.0  1.5  74:56.57 httpd

5329 root      -2   0  384m 132m  29m S  9.4  1.7  27130:09 bcm_usd

5317 root      20   0  401m 150m  35m S  0.0  1.9  33:19.05 fwm

5625 root      24   4  450m 179m  35m S  0.0  2.3 275:38.25 svc_sam_statsAG

5614 root      23   3  495m 247m  54m S  0.0  3.2 355:59.95 svc_sam_dme

21688 root      20   0  2672 1080  880 S  0.0  0.0   3:15.29 ntpd

8819 root      35  15  2408 1084  748 R  5.6  0.0   0:00.06 top

Q. Comment vérifier le type d'émetteur-récepteur d'interface de châssis ?

Dans Firepower 4100/9300, utilisez cette commande :

FPR9K-2-A# connect fxos

FPR9K-2-A(fxos)# show interface e1/3 transceiver details

Ethernet1/3

transceiver is present

type is 1000base-T

name is CISCO-METHODE

part number is SP7041-R

revision is

serial number is FLM12345KL6

nominal bitrate is 1300 MBit/sec

Link length supported for copper is 100 m

cisco id is --

cisco extended id number is 4

DOM is not supported

FPR9K-2-A(fxos)#

Dans le cas de la fibre, le résultat est :

FPR4100-1-A(fxos)# show interface e1/1 transceiver details

Ethernet1/1

transceiver is present

type is 10Gbase-SR

name is CISCO-JDSU

part number is PLRXPL-SC-S43-CS

revision is 1

serial number is FLM12345KL6

nominal bitrate is 10300 MBit/sec

Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 82 m

Link length supported for 62.5/125um fiber is 26 m

Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 300 m

cisco id is --

cisco extended id number is 4

Calibration info not available

Dans Firepower 1000/2100, utilisez cette commande :

FPR2100# scope fabric-interconnect

FPR2100 /fabric-interconnect # show inventory expand detail | egrep ignore-case "Port|Xcvr"

...

Slot 1 Port 13:

Xcvr: 10 Gbase SR

Xcvr Model: PLRXPL-SC-S43-C

Xcvr Vendor: Cisco Systems, Inc.

Xcvr Serial: ABCD1234

Slot 1 Port 14:

Xcvr: 10 Gbase SR

Xcvr Model: PLRXPL-SC-S43-C

Xcvr Vendor: Cisco Systems, Inc.

Xcvr Serial: VWXY1234

Slot 1 Port 15:

Xcvr: Non Present

Xcvr Model:

Xcvr Vendor:

Xcvr Serial:

Slot 1 Port 16:

Xcvr: Non Present

Xcvr Model:

Xcvr Vendor:

Xcvr Serial:

Q. Comment vérifier les informations sur le module/la lame/le serveur/le module réseau (type de matériel/PID/SN/mémoire/coeurs, etc.) ?

Cette commande affiche l'ID de produit (PID) et le numéro de série (SN) des châssis et des modules (netmods)

FP4110-7-A# connect fxos

FP4110-7-A(fxos)# show inventory

NAME: "Chassis", DESCR: "Firepower 41xx Security Appliance"

PID: FPR-4110-SUP      , VID: V02 , SN: FLM12345KL6  <--- Chassis SN

NAME: "Module 1", DESCR: "Firepower 41xx Supervisor"

PID: FPR-4110-SUP      , VID: V02 , SN: FLM12345KL6  <--- Embedded module on FPR4100

NAME: "Module 3", DESCR: "Firepower 6x10G FTW SFP+ SR NM"

PID: FPR-NM-6X10SR-F   , VID: V00 , SN: FLM12345KL6  <--- FTW Netmode SN

Le FPR4110 dispose de 2 logements pour les modules de réseau (2 et 3) et le périphérique de l'exemple dispose d'un module de réseau FTW installé dans le logement 3.

FPR9K-1-A# scope chassis 1

FPR9K-1-A /chassis # show inventory server

Chassis 1:

Servers:

Server 1/1:

Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Equipped PID: FPR9K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345KL6

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Acknowledged PID: FPR9K-SM-36

Acknowledged VID: V01

Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Server 1/2:

Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Equipped PID: FPR9K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345KL6

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Acknowledged PID: FPR9K-SM-36

Acknowledged VID: V01

Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Server 1/3:

Equipped Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Equipped PID: FPR9K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345KL6

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Acknowledged PID: FPR9K-SM-36

Acknowledged VID: V01

Acknowledged Serial (SN): FLM12345KL6

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Serveur 1/1 = module/lame 1

Serveur 1/2 = module/lame 2

Serveur 1/3 = module/lame 3

PID du modèle FPR41xx :

- FPR4K-SM-12 = FPR4110

- FPR4K-SM-24 = FPR4120

- FPR4K-SM-36 = FPR4140

- FPR4K-SM-44 = FPR4150

- FPR4K-SM-24S = FPR4115

- FPR4K-SM-32S = FPR4125

- FPR4K-SM-44S = FPR4145

Vous pouvez également obtenir d’autres informations sous <ID de châssis/ID de lame> serveur de portée :

FP9300-A# scope server 1/1

FP9300-A /chassis/server # show inventory

<CR>

>        Redirect it to a file

>>       Redirect it to a file in append mode

adapter  Adapter

bios     Bios

board    Board

cpu      Cpu

detail   Detail

expand   Expand

memory   Memory

mgmt     Mgmt

storage  Storage

|        Pipe command output to filter

FP9300-A /chassis/server # show inventory storage

Server 1/1:

Name:

User Label:

Equipped PID: FPR9K-SM-36

Equipped VID: V01

Equipped Serial (SN): FLM12345PBD

Slot Status: Equipped

Acknowledged Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

Acknowledged PID: FPR9K-SM-36

Acknowledged VID: 01

Acknowledged Serial (SN): FLM67890PBD

Acknowledged Memory (MB): 262144

Acknowledged Effective Memory (MB): 262144

Acknowledged Cores: 36

Acknowledged Adapters: 2

Motherboard:

Product Name: Cisco Firepower 9000 Series High Performance Security Module

PID: FPR9K-SM-36

VID: V01

Vendor: Cisco Systems Inc

Serial (SN): FLM12345KL6

HW Revision: 0

RAID Controller 1:

Type: SAS

Vendor: Cisco Systems Inc

Model: UCSB-MRAID12G

Serial: FLM12345KL6

HW Revision: C0

PCI Addr: 01:00.0

Raid Support: RAID0, RAID1

OOB Interface Supported: Yes

Rebuild Rate: 30

Controller Status: Optimal

Local Disk 1:

Product Name:

PID:

VID:

Vendor: TOSHIBA

Model: PX02SMF080

Vendor Description:

Serial: FLM12345KL6

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 1560545280

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size (MB): 761985

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 12 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk 2:

Product Name:

PID:

VID:

Vendor: TOSHIBA

Model: PX02SMF080

Vendor Description:

Serial: FLM12345KL6

HW Rev: 0

Block Size: 512

Blocks: 1560545280

Operability: Operable

Oper Qualifier Reason: N/A

Presence: Equipped

Size (MB): 761985

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 12 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk Config Definition:

Mode: RAID 1 Mirrored

Description:

Protect Configuration: Yes

Virtual Drive 0:

Type: RAID 1 Mirrored

Block Size: 512

Blocks: 1560545280

Operability: Operable

Presence: Equipped

Size (MB): 761985

Lifecycle: Allocated

Drive State: Optimal

Strip Size (KB): 64

Access Policy: Read Write

Read Policy: Normal

Configured Write Cache Policy: Write Through

Actual Write Cache Policy: Write Through

IO Policy: Direct

Drive Cache: No Change

Bootable: True

FP9300-A /chassis/server #

Remarque : sur les plates-formes FP41xx, comme elles n'utilisent pas RAID, la commande show inventory storage affiche l'état du contrôleur comme Inconnu. La principale raison pour laquelle ils ne sont pas RAID est que le deuxième SSD est utilisé pour d'autres fonctions comme MSP (Malware Storage Pack) sur un périphérique logique FTD.

Q. Comment supprimer une image ASA ou FTD de l'interface graphique et de l'interface de ligne de commande FXOS ?

Depuis l'interface utilisateur FCM :

Pour supprimer l'image de l'interface utilisateur graphique, accédez à System > Updates et supprimez l'image :

À partir de FXOS CLI

FPR4100# scope ssa

FPR4100 /ssa # show app

Application:

Name   Version    Description Author     Deploy Type CSP Type    Is Default App

------ ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------

asa    9.6.1      N/A         cisco      Native      Application Yes

ftd    6.0.1.1213 N/A         cisco      Native      Application No

ftd    6.1.0.330  N/A         cisco      Native      Application Yes

FPR4100 /ssa # delete app asa 9.6.1

FPR4100 /ssa* # commit

FPR4100 /ssa # show app

Application:

Name       Version    Description Author     Deploy Type CSP Type    Is Default App

---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- --------------

ftd        6.0.1.1213 N/A         cisco      Native      Application No

ftd        6.1.0.330  N/A         cisco      Native      Application Yes

Q. Comment vérifier la version de FXOS à partir de l'interface de ligne de commande ?

Il y a quelques façons de le faire.

Voie 1

FPR4100# show fabric-interconnect firmware

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)

Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)

Package-Vers: 2.0(1.86)

Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)

Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.65)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:

Il s’agit du même que celui qui apparaît dans l’interface utilisateur graphique de la FCM :

Voie 2

FP4145-1# show version

Version: 2.6(1.192)

Startup-Vers: 2.6(1.192)

Q. Comment vérifier le MTU des interfaces sur FXOS ?

Le châssis Firepower 4100/9300 prend en charge les trames jumbo activées par défaut. Vous pouvez vérifier le MTU de l'interface avec cette commande :

FPR9K-1-A# connect fxos

FPR9K-1-A(fxos)# show hardware internal bcm-usd info phy-info all

+-----------------+------------------------------------------------------------+

| port phy info                                                                |

+-----------------+------------------------------------------------------------+

front-port :   1           asic-port : 125      sfp installed : yes

enable : ena               speed :  1G            autoneg :  on

interface : (10)XFI           duplex: half          linkscan : sw

pause_tx : 0x0            pause_rx : 0x0          max frame : 9216

local_advert : 0x20       remote_advert : 0x420    port_40g_enable : 0

local_fault : 0x1       remote_fault : 0x0

xcvr sfp type : (1)PHY_SFP_1G_COPPER

TSC4 registers:

txfir(0xc252):0x0000      txdrv(0xc017):0x0000      lane(0x9003):0x1b1b

Asic 56846 Registers

signal_detect(1.0x81d0):0x0000      link_status(1.0x81d1):0x0000

rx_link_state(1.0x0):0x0000      pcs_rx_tx_fault(1.0x0008):0x0000

pcs_block_status_0x20(1.0x20) :0x0000

pcs_block_status_0x21(1.0x021) : 0x0000

transmitter_reg(1.0x8000):0x0000      micro_ver(1.0x81f0):0x0000

Vous pouvez également vérifier MTU dans l'interpréteur de commandes fxos :

KSEC-FPR4112-4# connect fxos

<output is skipped>

KSEC-FPR4112-4(fxos)# show interface ethernet 1/1

Ethernet1/1 is up

Dedicated Interface

Hardware: 1000/10000 Ethernet, address: 14a2.a02f.07c0 (bia 14a2.a02f.07c0)

Description: U: Uplink

MTU 9216 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec

Q. Comment vérifier les applications installées ?

À partir de l'interface de ligne de commande du châssis, utilisez la commande scope ssa, puis show slot expand detail.

Les mêmes informations sont disponibles dans le fichier sam_techsupportinfo du châssis show tech bundle.

`scope ssa`

`show slot expand detail`

Slot:

Slot ID: 1

Log Level: Info

Admin State: Ok

Operational State: Online

Disk State: Ok

Clear Log Data: Available

Application Instance:

Application Name: asa

Admin State: Enabled

Operational State: Online

Running Version: 9.6.2

Startup Version: 9.6.2

Hotfixes:

Externally Upgraded: No

Cluster Oper State: Not Applicable

Current Job Type: Start

Current Job Progress: 100

Current Job State: Succeeded

Clear Log Data: Available

Error Msg:

Current Task:

App Attribute:

App Attribute Key: mgmt-ip

Value: 0.0.0.0

App Attribute Key: mgmt-url

Value: https://0.0.0.0/

Heartbeat:

Last Received Time: 2017-03-15T10:25:02.220

Heartbeat Interval: 1

Max Number of Missed heartbeats Permitted: 3

Resource:

Allocated Core NR: 46

Allocated RAM (KB): 233968896

Allocated Data Disk (KB): 20971528

Allocated Binary Disk (KB): 174964

Allocated Secondary Disk (KB): 0

Heartbeat:

Last Received Time: 2017-03-15T10:25:00.447

Heartbeat Interval: 5

Max Number of Missed heartbeats Permitted: 3

Monitor:

OS Version: 9.6(1.150)

CPU Total Load 1 min Avg: 48.110001

CPU Total Load 5 min Avg: 48.110001

CPU Total Load 15 min Avg: 48.110001

Memory Total (KB): 264377600

Memory Free (KB): 236835112

Memory Used (KB): 27542488

Memory App Total (KB): 233968896

Disk File System Count: 5

Blade Uptime: up 1 day,  6:56

Last Updated Timestamp: 2017-03-15T10:24:10.306

Disk File System:

File System: /dev/sda1

Mount Point: /mnt/boot

Disk Total (KB): 7796848

Disk Free (KB): 7694456

Disk Used (KB): 102392

File System: /dev/sda2

Mount Point: /opt/cisco/config

Disk Total (KB): 1923084

Disk Free (KB): 1734420

Disk Used (KB): 90976

File System: /dev/sda3

Mount Point: /opt/cisco/platform/logs

Disk Total (KB): 4805760

Disk Free (KB): 4412604

Disk Used (KB): 149036

File System: /dev/sda5

Mount Point: /var/data/cores

Disk Total (KB): 48061320

Disk Free (KB): 43713008

Disk Used (KB): 1906892

File System: /dev/sda6

Mount Point: /opt/cisco/csp

Disk Total (KB): 716442836

Disk Free (KB): 714947696

Disk Used (KB): 1495140

Q. Comment vérifier la configuration Port-Channel à partir de l'interface de ligne de commande FXOS ?

Commandes de vérification Port-Channel

Vérification 1

Pour vérifier les canaux de port actuellement configurés sur le châssis :

FPR9K-1-A# connect fxos

FPR9K-1-A(fxos)# show port-channel summary

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

11    Po11(SU)    Eth      LACP      Eth1/4(P)    Eth1/5(P)

15    Po15(SD)    Eth      LACP      Eth1/6(D)

48    Po48(SU)    Eth      LACP      Eth1/2(P)    Eth1/3(P)

Vérification 2

Pour vérifier les Port-Channels alloués à un périphérique logique :

FPR9K-1-A# scope ssa

FPR9K-1-A /ssa # show configuration

scope ssa

enter logical-device ftd_682021968 ftd "1,2,3" clustered

enter cluster-bootstrap

set chassis-id 1

set ipv4 gateway 0.0.0.0

set ipv4 pool 0.0.0.0 0.0.0.0

set ipv6 gateway ::

set ipv6 pool :: ::

set virtual ipv4 0.0.0.0 mask 0.0.0.0

set virtual ipv6 :: prefix-length ""

!           set key

set mode spanned-etherchannel

set name 682021968

set site-id 0

exit

enter external-port-link Ethernet11_ftd Ethernet1/1 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Ethernet1/1

exit

enter external-port-link PC11_ftd Port-channel11 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Port-channel11

exit

enter external-port-link PC48_ftd Port-channel48 ftd

set decorator ""

set description ""

set port-name Port-channel48

exit

Vérification 3

Pour vérifier les statistiques de trafic Port-Channel par port :

FPR9K-1-A(fxos)# show port-channel traffic interface port-channel 11

ChanId      Port Rx-Ucst Tx-Ucst Rx-Mcst Tx-Mcst Rx-Bcst Tx-Bcst

------ --------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

11    Eth1/4  62.91%    0.0%  58.90%  49.99% 100.00%    0.0%

11    Eth1/5  37.08%    0.0%  41.09%  50.00%    0.0%    0.0%

Vérification 4

Pour vérifier les détails d'un Port-Channel spécifique :

FPR9K-1-A(fxos)# show port-channel database interface port-channel 11

port-channel11

Last membership update is successful

2 ports in total, 2 ports up

First operational port is Ethernet1/4

Age of the port-channel is 0d:20h:26m:27s

Time since last bundle is 0d:18h:29m:07s

Last bundled member is Ethernet1/5

Ports:   Ethernet1/4     [active ] [up] *

Ethernet1/5     [active ] [up]

Vérification 5

Pour vérifier l'ID système LACP local :

FPR9K-1-A(fxos)# show lacp system-identifier

32768,b0-aa-77-2f-81-bb

Vérification 6

Pour vérifier l'ID système LACP des périphériques en amont avec les indicateurs d'état LACP :

FPR9K-1-A(fxos)# show lacp neighbor

Flags:  S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending Fast LACPDUs

A - Device is in Active mode       P - Device is in Passive mode

port-channel11 neighbors

Partner's information

Partner                Partner                     Partner

Port        System ID              Port Number     Age         Flags

Eth1/4      32768,4-62-73-d2-65-0  0x118           66828       FA

LACP Partner           Partner                     Partner

Port Priority          Oper Key                    Port State

32768                  0xb                         0x3d

Partner's information

Partner                Partner                     Partner

Port        System ID              Port Number     Age         Flags

Eth1/5      32768,4-62-73-d2-65-0  0x119           66826       FA

LACP Partner           Partner                     Partner

Port Priority          Oper Key                    Port State

32768                  0xb                         0x3d

Vérification 7

Pour vérifier l'historique des événements Port-Channel :

FPR9K-1-A(fxos)# show port-channel internal event-history all

Low Priority Pending queue: len(0), max len(1) [Thu Apr  6 11:07:48 2017]

High Priority Pending queue: len(0), max len(16) [Thu Apr  6 11:07:48 2017]

PCM Control Block info:

pcm_max_channels        : 4096

pcm_max_channel_in_use  : 48

pc count                : 3

hif-pc count            : 0

Max PC Cnt              : 104

Load-defer timeout      : 120

====================================================

PORT CHANNELS:

2LvPC PO in system : 0

port-channel11

channel       : 11

bundle        : 65535

ifindex       : 0x1600000a

admin mode    : active

oper mode     : active

fop ifindex   : 0x1a003000

nports     : 2

active     : 2

pre cfg    : 0

ltl        : 0x0 (0)

lif        : 0x0

iod        : 0x78 (120)

global id  : 3

flag       : 0

lock count : 0

num. of SIs: 0

ac mbrs    : 0 0

lacp graceful conv disable   : 0

lacp suspend indiv disable   : 1

pc min-links                 : 1

pc max-bundle                : 16

pc max active members        : 32

pc is-suspend-minlinks       : 0

port load defer enable       : 0

lacp fast-select-hot-standby disable   : 0

ethpm bundle lock count : 0

bundle res global id    : 2

Members:

Ethernet1/4 [bundle_no = 0]

Ethernet1/5 [bundle_no = 0]

port-channel external lock:

Lock Info: resource [eth-port-channel 11]

type[0] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 246108 usecs after Wed Apr  5 14:18:10 2017

type[1] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 436471 usecs after Wed Apr  5 16:15:30 2017

type[2] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 436367 usecs after Wed Apr  5 16:15:30 2017

0x1600000a

internal (ethpm bundle) lock:

Lock Info: resource [eth-port-channel 11]

type[0] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 246083 usecs after Wed Apr  5 14:18:10 2017

type[1] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 610546 usecs after Wed Apr  5 16:19:04 2017

type[2] p_gwrap[(nil)]

FREE @ 610437 usecs after Wed Apr  5 16:19:04 2017

0x1600000a

>>>>FSM: <eth-port-channel 11> has 194 logged transitions<<<<<

1) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 557291 usecs after Wed Apr  5 16:04:27 2017

Previous state: [PCM_PC_ST_WAIT_REL_RESRC]

Triggered event: [PCM_PC_EV_REL_RESRC_DONE]

Next state: [PCM_PC_ST_INIT]

2) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 49036 usecs after Wed Apr  5 16:07:18 2017

Previous state: [PCM_PC_ST_INIT]

Triggered event: [PCM_PC_EV_L2_CREATE]

Next state: [PCM_PC_ST_WAIT_CREATE]

3) FSM:<eth-port-channel 11> Transition at 49053 usecs after Wed Apr  5 16:07:18 2017

Previous state: [PCM_PC_ST_WAIT_CREATE]

Triggered event: [PCM_PC_EV_L2_CREATED]

Next state: [PCM_PC_ST_CREATED]

Vérification 8

Debug lacp all produit un très grand résultat :

FPR9K-1-A(fxos)# debug lacp all

2017 Jul 11 10:42:23.854160 lacp: lacp_pkt_parse_pdu(569): lacp_pkt_parse_pdu: got packet from actorport=220a partnerport= 43

2017 Jul 11 10:42:23.854177 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1163): Ethernet1/3(0x1a002000): pa aggregatable state=1 ac aggregatable state=1 pkt sync=1 port_stateactive=1

2017 Jul 11 10:42:23.854190 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1170): p_el=(8000, 2-0-0-0-0-1, 136, 8000, 220a)

2017 Jul 11 10:42:23.854198 lacp: lacp_pkt_compute_port_params(1172): p_el_pkt=(8000, 2-0-0-0-0-1, 136, 8000, 220a)

2017 Jul 11 10:42:23.854207 lacp: lacp_utils_get_obj_type_from_ifidx(390): lacp_utils_get_obj_type_from_ifidx: For if-index 1a002000 , if_type =26

2017 Jul 11 10:42:23.854218 lacp: Malloc in fu_fsm_event_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5317]-ty[1]0x9bf719c[124]

2017 Jul 11 10:42:23.854228 lacp: lacp_utils_cr_fsm_event(572): Called from lacp_utils_create_fsm_event_with_params: Create event 0x9bf719c

2017 Jul 11 10:42:23.854237 lacp: Malloc in fu_fsm_event_pair_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5327]-ty[2]0x9bf730c[132]

2017 Jul 11 10:42:23.854248 lacp: fu_fsm_execute_all: match_msg_id(0), log_already_open(0)

2017 Jul 11 10:42:23.854257 lacp: Malloc in fu_fsm_event_new@../utils/fsmutils/fsm.c[5317]-ty[1]0x9bf719c[124]

2017 Jul 11 10:42:23.854268 lacp: fu_fsm_execute: (Ethernet1/3)

2017 Jul 11 10:42:23.854275 lacp:     current state [LACP_ST_PORT_MEMBER_COLLECTING_AND_DISTRIBUTING_ENABLED]

2017 Jul 11 10:42:23.854283 lacp:     current event [LACP_EV_PARTNER_PDU_IN_SYNC_COLLECT_ENABLED_DISTRIBUTING_ENABLED]

2017 Jul 11 10:42:23.854291 lacp:     next state    [FSM_ST_NO_CHANGE]

2017 Jul 11 10:42:23.854304 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd(2): state TimeOut(1): enable_flag False

2017 Jul 11 10:42:23.854314 lacp: lacp_proto_record_pdu(2266): Recording PDU for LACP pkt on IF Ethernet1/3(0x1a002000)

2017 Jul 11 10:42:23.854325 lacp: lacp_proto_set_state(900): IF Ethernet1/3(0x1a002000): Set end ActorEnd(1): state Defaulted(6) from False to False

2017 Jul 11 10:42:23.854335 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd(2): state TimeOut(1): enable_flag False

2017 Jul 11 10:42:23.854344 lacp: lacp_proto_update_ntt(2211): updateNTT called for IF Ethernet1/3(0x1a002000)

2017 Jul 11 10:42:23.854355 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end ActorEnd(1): state TimeOut(1): enable_flag True

2017 Jul 11 10:42:23.854362 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: starting timer with time in ms = 15000

2017 Jul 11 10:42:23.854377 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: ifidx 0x1a002000: ch_num 0: event_id LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT(17): timer_id 426092: type PartnerTimedOut: active True: period_in_ms 15000])

2017 Jul 11 10:42:23.854386 lacp: lacp_timer_start(638): Timer period=15 seconds

2017 Jul 11 10:42:23.854396 lacp: Free ptr in fu_fsm_execute@../utils/fsmutils/fsm.c[1091] for addr 0x9bf719c

2017 Jul 11 10:42:23.854408 lacp: fu_fsm_execute_all: done processing event LACP_EV_PARTNER_PDU_IN_SYNC_COLLECT_ENABLED_DISTRIBUTING_ENABLED

2017 Jul 11 10:42:23.854419 lacp: fu_mts_drop ref 0x9bf7320 opc 90117

2017 Jul 11 10:42:23.854434 lacp: fu_fsm_execute_all: MTS_OPC_NET_L2_RX_DATA_HDR(msg_id 2623696) dropped

2017 Jul 11 10:42:23.854445 lacp: fu_fsm_engine_post_event_processing

2017 Jul 11 10:42:23.854453 lacp:  end of while in fu_fsm_engine

2017 Jul 11 10:42:23.854461 lacp: fu_handle_process_hot_plugin_msg: Entered the function line 143

2017 Jul 11 10:42:23.854468 lacp: begin fu_fsm_engine: line[2357]

2017 Jul 11 10:42:24.361501 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(770): lacp_pkt_encode_pdu_helper: pkt_len=LACP_PDU_LEN=110 periodic_rate:1

2017 Jul 11 10:42:24.361530 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(797): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/3(0x1a002000) partner-mac=0-a6-ca-f3-c7-83 port_num=43

2017 Jul 11 10:42:24.361542 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_api_is_pc_mcec]

2017 Jul 11 10:42:24.361551 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): input: if_index = [0x16000000]

2017 Jul 11 10:42:24.361559 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_cache_is_pc_mcec]

2017 Jul 11 10:42:24.361568 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): output:0

2017 Jul 11 10:42:24.361589 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(842): 0x1a002000: Set short_timeout to periodic_rate:1

2017 Jul 11 10:42:24.361599 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(879): lacp_pkt_encode_pdu_helper: actor-port-state=3f agg=1 insync=1 coll=1 dis=1 active=1 short_timeout=1

2017 Jul 11 10:42:24.361612 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(906): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/3(0x1a002000) partner-port-state=3d agg=1 insync=1 coll=1 dis=1 active=1 short-timeout=0

2017 Jul 11 10:42:24.361624 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(910): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/3(0x1a002000) partner-mac=2-0-0-0-0-1 port_num=220a

2017 Jul 11 10:42:24.361636 lacp: lacp_net_tx_data(206): lacp_net_tx_data: Sending buffer with length 110

2017 Jul 11 10:42:24.361648 lacp: lacp_net_tx_data(215): 01 01 01 14 ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361658 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361668 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 02 14 ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361678 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361689 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361700 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361710 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361721 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 10:42:24.361753 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/3(0x1a002000): end PartnerEnd(2): state TimeOut(1): enable_flag False

2017 Jul 11 10:42:24.361764 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1802): lacp_proto_restart_tx_timer: got enable flag=0 before sending on interface Ethernet1/3(0x1a002000)

2017 Jul 11 10:42:24.361773 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1825): lacp_proto_restart_tx_timer: flag 0 interface Ethernet1/3(0x1a002000) periodic_timer is fast

2017 Jul 11 10:42:24.361782 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: starting timer with time in ms = 1000

2017 Jul 11 10:42:24.361798 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: ifidx 0x1a002000: ch_num 0: event_id LACP_EV_PERIODIC_TRANSMIT_TIMER_EXPIRED(19): timer_id 400214: type PDUSendTime: active True: period_in_ms 1000])

2017 Jul 11 10:42:24.361807 lacp: lacp_timer_start(638): Timer period=1 seconds

2017 Jul 11 10:42:24.361820 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(770): lacp_pkt_encode_pdu_helper: pkt_len=LACP_PDU_LEN=110 periodic_rate:1

2017 Jul 11 10:42:24.361833 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(797): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/4(0x1a003000) partner-mac=0-a6-ca-f3-c7-83 port_num=44

2017 Jul 11 10:42:24.361841 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_api_is_pc_mcec]

2017 Jul 11 10:42:24.361849 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): input: if_index = [0x16000000]

2017 Jul 11 10:42:24.361857 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): Executing [mcecm_cache_is_pc_mcec]

2017 Jul 11 10:42:24.361865 lacp: lacp_debug_wrapper_tl(1718): output:0

2017 Jul 11 10:42:24.361879 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(842): 0x1a003000: Set short_timeout to periodic_rate:1

2017 Jul 11 10:42:24.361888 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(879): lacp_pkt_encode_pdu_helper: actor-port-state=7f agg=1 insync=1 coll=1 dis=1 active=1 short_timeout=1

2017 Jul 11 10:42:24.361899 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(906): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/4(0x1a003000) partner-port-state=0 agg=0 insync=0 coll=0 dis=0 active=0 short-timeout=0

2017 Jul 11 10:42:24.361910 lacp: lacp_pkt_encode_pdu_helper(910): lacp_pkt_encode_pdu_helper: if_idx=Ethernet1/4(0x1a003000) partner-mac=0-0-0-0-0-0 port_num=0

2017 Jul 11 10:42:24.361920 lacp: lacp_net_tx_data(206): lacp_net_tx_data: Sending buffer with length 110

2017 Jul 11 10:42:24.361930 lacp: lacp_net_tx_data(215): 01 01 01 14 ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361940 lacp: lacp_net_tx_data(215): ffff

2017 Jul 11 10:42:24.361950 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 02 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361960 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361971 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361981 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.361991 lacp: lacp_net_tx_data(215): 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2017 Jul 11 10:42:24.362001 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 10:42:24.362022 lacp: lacp_proto_get_state(969): IF Ethernet1/4(0x1a003000): end PartnerEnd(2): state TimeOut(1): enable_flag False

2017 Jul 11 10:42:24.362032 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1802): lacp_proto_restart_tx_timer: got enable flag=0 before sending on interface Ethernet1/4(0x1a003000)

2017 Jul 11 10:42:24.362042 lacp: lacp_proto_restart_tx_timer(1825): lacp_proto_restart_tx_timer: flag 0 interface Ethernet1/4(0x1a003000) periodic_timer is fast

2017 Jul 11 10:42:24.362050 lacp: lacp_timer_start_w_chgd_time(681): lacp_timer_start_w_chgd_time: starting timer with time in ms = 1000

2017 Jul 11 10:42:24.362062 lacp: lacp_timer_start(637): Timer Started: Timer_Arg ([rid type IF-Rid: ifidx 0x1a003000: ch_num 0: event_id LACP_EV_PERIODIC_TRANSMIT_TIMER_EXPIRED(19): timer_id 399340: type PDUSendTime: active True: period_in_ms 1000])

Astuce

Vérifiez si vous recevez des paquets LACP de l'homologue. Par exemple, l'interface Ethernet1/3 reçoit des paquets LACP, mais Ethernet1/4 non :

2017 Jul 11 10:42:25.641920 lacp: lacp_net_get_pkt_info(746): Packet received on phy_if_idx Ethernet1/3(0x1a002000): log_if_idx Ethernet1/3(0x1a002000): pkt_len 124 l2 header len 14

2017 Jul 11 10:42:25.641937 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

Vérification 9

Dans cette sortie, l'interface Ethernet1/4 est membre de Port-Channel, mais est en mode Individuel (Suspendu côté commutateur) :

ciscofcm01-A(fxos)# show lacp internal event-history interface ethernet 1/4

>>>>FSM: <Ethernet1/4> has 549 logged transitions<<<<<

1) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 385779 usecs after Wed Jul  5 13:13:03 2017

Previous state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

Triggered event: [LACP_EV_CLNUP_PHASE_II]

Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

2) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 955546 usecs after Wed Jul  5 13:13:03 2017

Previous state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

Triggered event: [LACP_EV_LACP_ENABLED_AND_PORT_UP]

Next state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

3) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 962224 usecs after Wed Jul  5 13:13:10 2017

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

4) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 963838 usecs after Wed Jul  5 13:13:13 2017

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT]

Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]

5) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 964002 usecs after Wed Jul  5 13:13:13 2017

Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]

Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT_II_INDIVIDUAL]

Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]

6) FSM:<Ethernet1/4> Transition at 735923 usecs after Wed Jul  5 13:13:36 2017

Previous state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]

Triggered event: [LACP_EV_UNGRACEFUL_DOWN]

Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]

Vérification 10

Dans cette sortie, l'interface Ethernet1/3 est opérationnelle et membre de PortChannel1 tandis qu'Ethernet1/4, bien qu'il soit membre de PortChannel1, est en mode Individuel. Notez qu’Ethernet1/3 envoie (tx) et reçoit (rx) des paquets, mais qu’Ethernet1/4 n’envoie (rx) aucun paquet tx :

ciscofcm01-A(fxos)# debug lacp pkt

ciscofcm01-A(fxos)# 2017 Jul 11 11:04:05.278736 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:05.602855 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:05.983134 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:06.249929 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:06.602815 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:06.992812 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:07.163780 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:07.602814 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:08.002817 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:08.102006 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:08.612810 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:09.002811 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:09.091937 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:09.622810 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:10.002807 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:10.004411 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:10.632806 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:10.854094 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:11.002789 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/4(0x1a003000): Tx LACP PDU len: 110 As:7f, Ps:00

2017 Jul 11 11:04:11.642807 lacp: lacp_net_tx_data(247): Ethernet1/3(0x1a002000): Tx LACP PDU len: 110 As:3f, Ps:3d

2017 Jul 11 11:04:11.714199 lacp: lacp_net_process_rx_data(480): Ethernet1/3(0x1a002000): Rx LACP PDU len: 124 As:3f, Ps:3d

Pour plus d'informations, consultez ce document :

Q. Comment trouver la version du bundle FXOS à partir de la sortie Show Tech ?

Voie 1

Dans le fichier tar FPRM, extrayez le contenu du fichier tar.tar.gz FPRM_A_TechSupport. Ouvrez ensuite le fichier sam_techsupportinfo et recherchez Package-Verse :

FPR4140-A# show fabric-interconnect firmware

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)

Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)

Package-Vers: 2.1(1.77)

Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)

Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.11.74)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:

Voie 2

Dans le fichier tar FRPM, extrayez le contenu du fichier FPRM_A_TechSupport.tar.gz. Ouvrez ensuite le fichier /var/sysmgr/sam_logs/svc_sam_dme.log et recherchez le mot clé aInPlatformVersion :

Q. Comment le MIO propage-t-il les informations d'interface (ajout/suppression) à l'application lame (FTD, ASA) ?

Il utilise le composant app-agent MIO.

Par exemple, lorsqu'un nouveau Port-Channel est attribué au FTD à partir de MIO :

FTD app-agent debug affiche :

firepower# debug app-agent 255

appagent : part 0 : ftd_001_JAD19500BAB0Z690F2.interfaceMapping.update

appagent : part 1 : ssp-xml:3

appagent : part 2 : 7

appagent : part 3 : appAG

appagent : part 4 : <interfaceMappingConfigUpdateRequest><interfaceMapping action="insert"><externalPort><portName>Port-channel11</portName><vlan>1011</vlan><role>data</role><mode>individual</mode><mc_mode>individual</mc_mode><status>down</status><speed>1000</speed><mac type="system">5897.bdb9.367e</mac></externalPort><internalPort><bladeVNIC>9</bladeVNIC>

<bladeVNIC>22</bladeVNIC></internalPort></interfaceMapping></interfaceMappingConfigUpdateRequest>

appagent : Process the request message

appagent : It is an update request command

appagent : Invoke request msg handler for cmd interfaceMapping.update

appagent : Processing InterfaceMapping Update Message

appagent : Creating Interface Mapping Structure.

appagent : Processing the tag externalPort.

appagent : ================================

appagent : PortName=Port-channel11

appagent : ftw capability=0

appagent : no available ftw peers

appagent : cleaning external_port_ftw_peers_t

appagent : Sending Response message for Interface Mapping update Message

appagent : Send response message to appAG

appagent : resp_msg->cmdName =appAG.interfaceMapping.update

appagent : resp_msg->content_version =ssp-xml:3

appagent : resp_msg->msgId =7

appagent : resp_msg->statuscode =100

appagent : resp_msg->data =<interfaceMappingConfigUpdateResponse>

<response>

<code>100</code>

<message>Request success</message>

</response>

</interfaceMappingConfigUpdateResponse>

appagent : part 0 : ftd_001_JAD19500BAB0Z690F2.interfaceStatus.update

appagent : part 1 : ssp-xml:3

appagent : part 2 : 8

appagent : part 3 : appAG

appagent : part 4 : <interfaceStatusUpdateRequest><interface><interfaceName>Port-channel11</interfaceName><externalOperationalStatus>down</externalOperationalStatus><internalOperationalStatus>up</internalOperationalStatus></interface></interfaceStatusUpdateRequest>

appagent : Process the request message

appagent : It is an update request command

appagent : Invoke request msg handler for cmd interfaceStatus.update

appagent : Processing Interface Status Update Request.

appagent : The Fxos version is 2.1.1 or newer

appagent : Parsing interface status update request message for FXOS > 211

appagent : Parsing Interface Status Req.

appagent : Interface Status Successfully Updated.

appagent : Sending Response for Interface Status Update Request

appagent : Send response message to appAG

appagent : resp_msg->cmdName =appAG.interfaceStatus.update

appagent : resp_msg->content_version =ssp-xml:3

appagent : resp_msg->msgId =8

appagent : resp_msg->statuscode =100

appagent : resp_msg->data =<interfaceStatusUpdateResponse>

<response>

<code>100</code>

<message>Request success</message>

</response>

</interfaceStatusUpdateResponse>

Q. Quel numéro de série (SN) doit être utilisé en cas de RMA du châssis Firepower ?

Le châssis firepower comporte plusieurs SN. Celle utilisée pour une requête RMA peut être tirée de ces sorties :

FP4120-5-A# scope chassis 1

FP4120-5-A /chassis # show inventory

Chassis    PID             Vendor            Serial (SN) HW Revision

---------- --------------- ----------------- ----------- -----------

1 FPR-4120-K9     Cisco Systems Inc FLM12345KL6 0

OU:

FP4120-5-A# connect local-mgmt

FP4120-5-A(local-mgmt)# show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-4120-SUP,SN:JAD19500BAB

OU:

FP4120-5-A# scope license

FP4120-5-A /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: UNREGISTERED

Export-Controlled Functionality: Not Allowed

License Authorization:

Status: No Licenses in Use

License Usage

==============

No licenses in use

Product Information

===================

UDI: PID:FPR-4120-SUP,SN:JAD19500BAB

Q. Pouvez-vous permuter SSD1 entre deux châssis FXOS différents ?

La réponse courte est non. Le SSD1 contient l'image de l'application (par exemple, FTD ou ASA). Si vous retirez le SSD1 du châssis et le branchez sur un autre châssis, le module ne s'allume pas et les erreurs suivantes apparaissent :

Critique F1548 2017-11-08T11:36:40.095 427280 Remplacement de lame détecté sur le logement 1

Incompatibilité d'image du module de sécurité

Disque local 1 manquant sur le serveur 1/1

Q. Comment vérifier la consommation électrique du châssis ?

À partir de la version FXOS 2.2.1, vous pouvez utiliser la commande show environment summary :

FPR4100-1 /chassis # show environment summary

Chassis INFO :

Total Power Consumption: 440.000000

Inlet Temperature (C): 21.000000

CPU Temperature (C): 39.000000

Last updated Time: 2018-07-01T09:39:55.157

PSU 1:

Type: AC

Input Feed Status: Ok

12v Output Status: Ok

Overall Status: Operable

PSU 2:

Type: AC

Input Feed Status: N/A

12v Output Status: N/A

Overall Status: Removed

FAN 1

Fan Speed RPM (RPM): 12110

Speed Status: Ok

Overall Status: Operable

FAN 2

Fan Speed RPM (RPM): 12110

Speed Status: Ok

Overall Status: Operable

FAN 3

Fan Speed RPM (RPM): 12100

Speed Status: Ok

Overall Status: Operable

Pour plus d'informations, consultez :

Surveillance de l'état du châssis

Q. Comment vérifier la version du chargeur de démarrage ?

FPR-4110-7-A# scope chassis 1

FPR-4110-7-A /chassis # scope server 1

FPR-4110-7-A /chassis/server # scope adapter 1

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter # show version detail

Adapter 1:

Running-Vers: 5.3(1.91)

Package-Vers: 2.3(1.88)

Update-Status: Ready

Activate-Status: Ready

Bootloader-Update-Status: Ready

Startup-Vers: 5.3(1.91)

Backup-Vers: 5.3(1.48)

Bootloader-Vers: MF-111-234949

Q. Comment mettre à niveau Bootloader ?

Après l'installation de FXOS 2.3.1.58 ou version ultérieure, le système peut afficher la réception d'une erreur critique sur votre appliance de sécurité indiquant que la mise à niveau du micrologiciel de l'adaptateur est requise :

Critical F1715 2017-05-11T11:43:33.121 339561 Adapter 1 on Security Module 1 requires a critical firmware upgrade. Please see Adapter Bootloader Upgrade instructions in the FXOS Release Notes posted with this release.

La procédure de mise à niveau du chargeur de démarrage est décrite sur ce lien :

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/fxos231/release/notes/fxos231_rn.html#pgfId-173826

Si vous faites face à cette prochaine erreur pendant la mise à niveau du chargeur de démarrage, vous pouvez essayer d'utiliser l'option 'force'.

FPR-4110-7-A# scope chassis 1

FPR-4110-7-A /chassis # scope server 1

FPR-4110-7-A /chassis/server # scope adapter 1/1/1

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter # show image

Name Type Version

--------------------------------------------- -------------------- -------

fxos-m83-8p40-cruzboot.4.0.1.62.bin Adapter Boot 4.0(1.62)

fxos-m83-8p40-vic.4.0.1.51.bin Adapter 4.0(1.51)

fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.2.bin Adapter 5.3(1.2)

fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.48.bin Adapter 5.3(1.48)

fxos-m83-8p40-vic.5.3.1.91.bin Adapter 5.3(1.91)

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter # update boot-loader 4.0(1.62)

Warning: Please DO NOT reboot blade or chassis during uprgade, otherwise, it may cause adapter UNUSABLE

After upgrade completed, blade must be power cycled automatically

FPR-4110-7-A /chassis/server/adapter* # commit-buffer

Error: Update failed: [This adaptor is not applicable for boot-loader upgrade.]

Q. Comment désactiver le délai d'attente SSH absolu ?

Cela est utile lors des tests et du dépannage en laboratoire. Notez que ce délai d'attente absolu est une meilleure pratique de sécurité pour être différent de zéro. Par conséquent, soyez attentif si cela est effectué temporairement dans l'environnement utilisateur.

FPR-4115-A# scope security

FPR-4115-A /security # scope default-auth

FPR-4115-A /security/default-auth # show detail

Default authentication:

Admin Realm: Local

Operational Realm: Local

Web session refresh period(in secs): 600

Idle Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Absolute Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Serial Console Idle Session timeout(in secs): 3600

Serial Console Absolute Session timeout(in secs): 3600

Admin Authentication server group:

Operational Authentication server group:

Use of 2nd factor: No

FPR-4115-A /security/default-auth # set absolute-session-timeout 0

FPR-4115-A /security/default-auth* # commit-buffer

FPR-4115-A /security/default-auth # show detail

Default authentication:

Admin Realm: Local

Operational Realm: Local

Web session refresh period(in secs): 600

Idle Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 3600

Absolute Session timeout(in secs) for web, ssh, telnet sessions: 0

Serial Console Idle Session timeout(in secs): 3600

Serial Console Absolute Session timeout(in secs): 3600

Admin Authentication server group:

Operational Authentication server group:

Use of 2nd factor: No

Q. Comment capturer les paquets LACP destinés au superviseur de châssis (plan de contrôle) ?

Les paquets LACP destinés au superviseur de châssis Firepower 4100/9300 (plan de contrôle) sont encapsulés dans la section de données de paquets spécifiques et peuvent être capturés sur l'interface inbound-hi interne à l'aide de la commande ethanalyzer. Les octets de l’unité de données de protocole LACP sont incorporés à partir des octets avec les valeurs 01 80 C2 00 00 02 (adresse de multidiffusion des protocoles lents IEEE 802.3) jusqu’à la fin de la section des données :

firepower# connect fxos

...

firepower(fxos)# ethanalyzer local interface inbound-hi limit-captured-frames 10000 limit-frame-size 9000 detail

Capturing on 'eth4'

Frame 1: 188 bytes on wire (1504 bits), 188 bytes captured (1504 bits) on interface 0

Interface id: 0 (eth4)

Interface name: eth4

Encapsulation type: Ethernet (1)

Arrival Time: Dec  5, 2023 09:16:06.736180828 UTC

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]

Epoch Time: 1701767766.736180828 seconds

[Time delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]

[Time delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]

[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]

Frame Number: 1

Frame Length: 188 bytes (1504 bits)

Capture Length: 188 bytes (1504 bits)

[Frame is marked: False]

[Frame is ignored: False]

[Protocols in frame: eth:ethertype:vlan:ethertype:data]

Ethernet II, Src: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5), Dst: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)

Destination: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)

Address: 58:97:bd:b9:36:4e (58:97:bd:b9:36:4e)

.... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Source: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5)

Address: 02:10:18:a3:4f:f5 (02:10:18:a3:4f:f5)

.... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)

.... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)

Type: 802.1Q Virtual LAN (0x8100)

802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 4048

000. .... .... .... = Priority: Best Effort (default) (0)

...0 .... .... .... = DEI: Ineligible

.... 1111 1101 0000 = ID: 4048

Type: Unknown (0xde08)

Data (170 bytes)

0000  b8 50 20 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 81 00   .P .............

0010  00 00 00 00 00 04 09 04 cd 00 00 00 00 00 00 00   ................

0020  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80   ................

0030  c2 00 00 02 58 97 bd b9 36 51 88 09 01 01 01 14   ....X...6Q......

0040  80 00 58 97 bd b9 36 4d 00 28 80 00 00 44 3f 00   ..X...6M.(...D?.

0050  00 00 02 14 80 00 00 17 df d6 ec 00 00 33 80 00   .............3..

0060  02 2c 3d 00 00 00 03 10 00 00 00 00 00 00 00 00   .,=.............

0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

0080  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

0090  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   ................

00a0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                     ..........

Data: b85020040000000000000000000081000000000000040904...

Le vidage hexadécimal peut être converti en PCAP à l'aide d'outils en ligne.

Q. Comment rechercher des informations SSD ?

Les informations SSD internes du superviseur de châssis sont disponibles dans toutes les versions de FXOS mentionnées à l'étape 1, section Solution/Solution dans FN72077 :

KSEC-FPR4112-4 # scope chassis 1

KSEC-FPR4112-4 /chassis # show sup version detail

SUP FIRMWARE:

ROMMON:

Running-Vers: 1.0.15

Package-Vers: 1.0.18

Activate-Status: Ready

Upgrade Status: SUCCESS

FPGA:

Running-Vers: 2.00

Package-Vers: 1.0.18

Activate-Status: Ready

SSD:

Running-Vers: MU03

Model: Micron_M500IT_MTFDDAT128MBD

SSD du moteur de sécurité (lame) :

KSEC-FPR4112-4# show server storage detail

Server 1/1:

<output skipped>

RAID Controller 1:

Type: SATA

Vendor: Cisco Systems Inc

Model: FPR4K-PT-01

Serial: JAD260508TZ

HW Revision:

PCI Addr: 00:31.2

Raid Support:

OOB Interface Supported: No

Rebuild Rate: N/A

Controller Status: Unknown

Local Disk 1:

Vendor: INTEL

Model: SSDSC2KG48

Serial: PHYG109603PA480BGN

HW Rev: 0

Operability: Operable

Presence: Equipped

Size (MB): 400000

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk 2:

Vendor: INTEL

Model: SSDSC2KG96

Serial: PHYG143301JG960CGN

HW Rev: 0

Operability: Operable

Presence: Equipped

Size (MB): 800000

Drive State: Online

Power State: Active

Link Speed: 6 Gbps

Device Type: SSD

Local Disk Config Definition:

Mode: No RAID

Description:

Protect Configuration: No

Q. Comment configurer les captures internes du commutateur (FXOS) ?

Reportez-vous à l'article Configurer et vérifier le pare-feu sécurisé et les captures internes du commutateur Firepower.

Références

- Guide de configuration de Cisco Firepower 4100/9300 FXOS Secure Firewall Chassis Manager, 2.14(1)

- Guide de configuration CLI de Cisco Secure FXOS pour Firepower 4100/9300, 2.14(1)

- Référence des commandes FXOS Cisco Firepower 4100/9300

- Configuration et vérification du pare-feu sécurisé et des captures de commutateur interne Firepower