Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Préparation de la mise à niveau

Vérifier l'état du basculement

Télécharger le package de mise à niveau

Vérification De L'État De Préparation

Installation de mise à niveau

Vérifier

Introduction

Ce document décrit une procédure détaillée pour mettre à niveau les périphériques Cisco Firepower Threat Defense (FTD) via l'interface de ligne de commande (CLI).

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Secure Firewall Management Center v7.2.8

- Cisco Firepower Threat Defense pour VMWare v7.2.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Les exigences spécifiques de ce document sont les suivantes :

- Cisco Secure Firewall Threat Defense version 7.2 ou ultérieure

- Cisco Secure Firewall Management Center version 7.2 ou ultérieure

Configurer

La mise à niveau d'une paire de périphériques FTD via l'interface de ligne de commande nécessite la présence du fichier de package de mise à niveau sur le périphérique. Il est essentiel de ne pas avoir de déploiements en attente comme condition préalable à une mise à niveau réussie via CLI.

Préparation de la mise à niveau

Avertissement : Vérifiez l'ordre de mise à niveau, Standby / Active pour éviter toute interruption du trafic.

1. Commencez par le périphérique configuré en mode veille.

2. Accédez à l’interface de ligne de commande en mode expert en entrant expert suivi de sudo su en mode clish. Confirmez le mot de passe du périphérique pour élever les privilèges et passez en mode expert.

Copyright 2004-2022, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 1104)

Cisco Firepower Threat Defense for VMware v7.2.2 (build 54)

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

We trust you have received the usual lecture from the local System

Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.

#2) Think before you type.

#3) With great power comes great responsibility.

Password:

root@firepower:/home/admin#

root@firepower:/home/admin# cd

root@firepower:~#

root@firepower:~#

Vérifier l'état du basculement

Vérifiez l'état de basculement pour vous assurer que les étapes sont appliquées au FTD secondaire, qui peut être affiché comme Secondaire et Prêt pour la veille.

firepower#

firepower# sh failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Secondary

Standby Ready  None

Other host -   Primary

Active         None

====Configuration State===

Sync Done - STANDBY

====Communication State===

Mac set

firepower#

firepower#

Télécharger le package de mise à niveau

Téléchargez le package de mise à niveau vers les deux périphériques via le FMC en sélectionnant Settings > Updates > Product Updates > Upload local software update package. Sélectionnez le package précédemment téléchargé sur software.cisco.com et sélectionnez Upload.

Une fois que vous avez téléchargé le package Firepower sur le FMC, continuez avec le bouton Upgrade.

Bouton Upgrade

Dans l'assistant de mise à niveau, vous devez sélectionner les périphériques FTD HA, puis sélectionner les périphériques et cliquer sur Ajouter à la sélection.

Ajouter à la sélection

Ensuite, vous pouvez copier le package de mise à niveau sur les périphériques, un message apparaît pour continuer les packages de mise à niveau.

Bouton Copier le package de mise à niveau

Dans la tâche Notification, vous pouvez trouver le travail de copie des fichiers sur le périphérique Une fois la tâche terminée, elle est terminée et a réussi.

Tâche Copie de fichiers vers des périphériques

Vous pouvez vérifier que le package est téléchargé vers les périphériques sur ce chemin :

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates#

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# ls -l

total 2181772

-rw-r--r-- 1 root root 1110405120 Jul 18 01:08 Cisco_FTD_Upgrade-7.2.2-54.sh.REL.tar

-rw-r--r-- 1 root root        815 Jul 18 01:23 Cisco_FTD_Upgrade-7.2.2-54.sh.REL.tar.METADATA

-rw-r--r-- 1 root root 1123706880 Jul 18 02:36 Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

-rw-r--r-- 1 root root        854 Jul 18 02:37 Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar.METADATA

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates#

Vérification De L'État De Préparation

Exécutez la vérification de la préparation à partir de l'interface de ligne de commande sur le périphérique secondaire à l'aide de la commande suivante :

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# install_update.pl --detach --readiness-check /ngfw/var/sf/updates/

Voici un exemple :

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# install_update.pl --detach --readiness-check /ngfw/var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

ARGV[0] = --detach

ARGV[1] = --readiness-check

ARGV[2] = /ngfw/var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

bundle_filepath: /ngfw/var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

install_update.pl begins. bundle_filepath: /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

[Readiness-Info]filename : /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar  at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update.pm line 1374.

This was not run through the SF::System APIs at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/System/Wrappers.pm line 127.

Makeself GetUpdate Info params FILEPATH : /var/tmp/upgrade-patch/Cisco_FTD_Upgrade_Readiness-7.2.7-500.sh at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 33.

FILEPATH directory name /var/tmp/upgrade-patch at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 47.

Inside GetInfo FILEPATH :/var/tmp/upgrade-patch/Cisco_FTD_Upgrade_Readiness-7.2.7-500.sh at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 272.

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates#

Surveillez le processus de vérification de la préparation selon le chemin suivant :

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_readiness

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_readiness# cat upgrade_readiness_status.log

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:05 UTC 2024 PERCENT: 0%  MESSAGE:Running script 000_start/000_00_run_cli_kick_start.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:05 UTC 2024 PERCENT: 5%  MESSAGE:Running script 000_start/000_check_platform_support.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:06 UTC 2024 PERCENT:10%  MESSAGE:Running script 000_start/100_start_messages.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:06 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 000_start/101_run_pruning.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:41 UTC 2024 PERCENT:19%  MESSAGE:Running script 000_start/105_check_model_number.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:42 UTC 2024 PERCENT:24%  MESSAGE:Running script 000_start/106_check_HA_state.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:42 UTC 2024 PERCENT:29%  MESSAGE:Running script 000_start/107_version_check.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:42 UTC 2024 PERCENT:33%  MESSAGE:Running script 000_start/108_clean_user_stale_entries.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:43 UTC 2024 PERCENT:38%  MESSAGE:Running script 000_start/110_DB_integrity_check.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:47 UTC 2024 PERCENT:43%  MESSAGE:Running script 000_start/113_EO_integrity_check.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:50 UTC 2024 PERCENT:48%  MESSAGE:Running script 000_start/250_check_system_files.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:50 UTC 2024 PERCENT:52%  MESSAGE:Running script 000_start/410_check_disk_space.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:55 UTC 2024 PERCENT:57%  MESSAGE:Running script 200_pre/001_check_reg.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:55 UTC 2024 PERCENT:62%  MESSAGE:Running script 200_pre/002_check_mounts.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:56 UTC 2024 PERCENT:67%  MESSAGE:Running script 200_pre/004_check_deploy_package.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:56 UTC 2024 PERCENT:71%  MESSAGE:Running script 200_pre/005_check_manager.pl...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:56 UTC 2024 PERCENT:76%  MESSAGE:Running script 200_pre/006_check_snort.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:57 UTC 2024 PERCENT:81%  MESSAGE:Running script 200_pre/007_check_sru_install.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:57 UTC 2024 PERCENT:86%  MESSAGE:Running script 200_pre/009_check_snort_preproc.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:58 UTC 2024 PERCENT:90%  MESSAGE:Running script 200_pre/011_check_self.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:43:58 UTC 2024 PERCENT:95%  MESSAGE:Running script 200_pre/015_verify_rpm.sh...

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:44:00 UTC 2024 PERCENT:100%  MESSAGE:Readiness Check completed successfully.

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_readiness#

Si la vérification de la préparation échoue, contactez le TAC Cisco.

Installation de mise à niveau

Poursuivez l'installation de la mise à niveau sur le FTD secondaire. Accédez au dossier contenant le fichier de mise à niveau et exécutez la commande d'installation :

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# install_update.pl --detach

Une fois la mise à niveau exécutée, il y aura une sortie comme dans l'exemple suivant :

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates# install_update.pl --detach Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

ARGV[0] = Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

bundle_filepath: Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

updated absolute bundle_filepath: /ngfw/var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

install_update.pl begins. bundle_filepath: /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

Makeself GetUpdate Info params FILEPATH : /var/tmp/upgrade-patch/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 33.

FILEPATH directory name /var/tmp/upgrade-patch at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 47.

Inside GetInfo FILEPATH :/var/tmp/upgrade-patch/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/Makeself.pm line 272.

Use of uninitialized value in string at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/StatusProc.pm line 196.

Use of uninitialized value in string at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/StatusProc.pm line 196.

Use of uninitialized value in string at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/StatusProc.pm line 196.

Use of uninitialized value $in_container in string eq at /usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Update/StatusProc.pm line 174.

Verifying archive integrity... All good.

Uncompressing Cisco FTD Upgrade / Sat Apr 27 04:09:29 UTC 2024.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Entering is_fmc_managed

Device is FMC Managed

[240718 02:48:13:868] Found original ftd upgrade file /var/sf/updates/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7-500.sh.REL.tar

[240718 02:48:16:990] MAIN_UPGRADE_SCRIPT_START

[240718 02:48:17:006] #####################################

[240718 02:48:17:007] # UPGRADE  STARTING

[240718 02:48:17:008] #####################################

compare 7.2.2 and 6.2.3 and

compare, newer installed 7.2.2 > 6.2.3

Entering create_upgrade_status_links...

Create upgrade_status.json and upgrade_status.log link in /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Running [ln -f /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.json /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs/upgrade_status.json] ...success

Link to JSON upgrade status file /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.json created in folder /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Running [ln -f /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.log /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs/current_update_status.log] ...success

Link to log upgrade status file /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.log created in folder /ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

[240718 02:48:17:229] BEGIN 000_start/000_00_run_cli_kick_start.sh

[240718 02:48:18:421] END 000_start/000_00_run_cli_kick_start.sh

[240718 02:48:18:525] BEGIN 000_start/000_00_run_troubleshoot.sh

Sur le FMC, une tâche exécute la mise à niveau sur le périphérique secondaire :

Tâche exécutée sur FMC

Suivez l'état de la mise à niveau en suivant ce chemin :

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-X.X.X# tail -f upgrade_status.log

Voici un exemple de la sortie :

root@firepower:/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7# tail -f upgrade_status.log

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:25 UTC 2024 PERCENT: 7%  MESSAGE:Running script 200_pre/202_disable_syncd.sh... TIMEREMAIN:13 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:26 UTC 2024 PERCENT: 7%  MESSAGE:Running script 200_pre/400_restrict_rpc.sh... TIMEREMAIN:13 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:26 UTC 2024 PERCENT: 7%  MESSAGE:Running script 200_pre/500_stop_system.sh... TIMEREMAIN:13 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:53 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 200_pre/501_recovery.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:50:53 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 200_pre/505_revert_prep.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:46 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 200_pre/999_enable_sync.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:46 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 300_os/001_verify_bundle.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:47 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 300_os/002_set_auto_neg.pl... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:47 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 300_os/060_fix_fstab.sh... TIMEREMAIN:12 mins

TIMESTAMP:Thu Jul 18 02:51:47 UTC 2024 PERCENT:14%  MESSAGE:Running script 300_os/100_install_Fire_Linux_OS_aquila.sh (in background: 200_pre/600_ftd_onbox_data_export.sh)... TIMEREMAIN:12 mins

Lorsque la mise à niveau sur le périphérique secondaire est terminée, le message suivant s'affiche :

240718 13:40:58:872] Attempting to remove upgrade lock

[240718 13:40:58:873] Success, removed upgrade lock

Upgrade lock /ngfw/tmp/upgrade.lock removed successfully.

[240718 13:40:58:882]

[240718 13:40:58:883] #######################################################

[240718 13:40:58:885] # UPGRADE  COMPLETE  #

[240718 13:40:58:887] #######################################################

Entering create_upgrade_status_links...

Create upgrade_status.json and upgrade_status.log link in /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Running [ln -f /ngfw/Volume/root/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.json /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs/upgrade_status.json] ...success

Link to JSON upgrade status file /ngfw/Volume/root/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.json created in folder /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Running [ln -f /ngfw/Volume/root/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.log /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs/current_update_status.log] ...success

Link to log upgrade status file /ngfw/Volume/root/ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_Upgrade-7.2.7/upgrade_status.log created in folder /ngfw/Volume/root/ngfw/var/sf/sync/updates_status_logs

Process 10677 exited.I am going away.

RC: 0

Update package reports success: almost finished...

Scheduling a reboot to occur in 5 seconds...

Process 12153 exited.I am going away.

root@firepower:/ngfw/var/sf/updates#

Broadcast message from root@firepower (Thu Jul 18 13:41:05 2024):

The system is going down for reboot NOW!

Une fois la mise à niveau du périphérique de secours terminée, le périphérique va être redémarré. Une fois les périphériques activés, vérifiez l'état de basculement pour vous assurer que tout reste comme configuré initialement.

Sur le FTD actif, vous pouvez trouver :

firepower# show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Active         None

Other host -   Secondary

Standby Ready  Comm Failure             13:24:46 UTC Jul 18 2024

====Configuration State===

Sync Done

====Communication State===

Mac set

firepower#

Sur Standby FTD, vous trouvez ceci :

firepower#

firepower# sh failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Secondary

Standby Ready  None

Other host -   Primary

Active         None

====Configuration State===

Sync Skipped - STANDBY

====Communication State===

Mac set

firepower#

Il y aura un message indiquant que les versions ne sont pas identiques.

firepower#

************WARNING****WARNING****WARNING********************************

Mate version 9.18(4)201 is not identical with ours 9.18(2)200

************WARNING****WARNING****WARNING********************************

Effectuez manuellement le basculement via l'interface de ligne de commande en utilisant la commande failover active sur le périphérique de secours. Le périphérique de secours devient alors actif.

Avertissement : À ce stade, le trafic est brièvement interrompu lorsque le basculement se produit.

firepower#

firepower# failover active

Switching to Active

firepower#

firepower#

firepower# sh fail

firepower# sh failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Secondary

Active         None

Other host -   Primary

Standby Ready  None

====Configuration State===

Sync Skipped

====Communication State===

Mac set

firepower#

Une fois le basculement terminé, vous pouvez poursuivre la mise à niveau de l'autre périphérique. Suivez les mêmes étapes que celles décrites au début du document pour le périphérique qui était précédemment actif et qui est maintenant en veille.

Les deux périphériques sont désormais mis à niveau. Vous pouvez voir avec la commande show version sur le côté Lina. Pour le périphérique principal :

firepower#

firepower# show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Standby Ready  None

Other host -   Secondary

Active         None

====Configuration State===

Sync Skipped - STANDBY

====Communication State===

Mac set

firepower#

Pour le périphérique secondaire :

firepower#

firepower# sh failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Secondary

Active         None

Other host -   Primary

Standby Ready  Comm Failure             14:03:06 UTC Jul 18 2024

====Configuration State===

Sync Skipped

====Communication State===

Mac set

firepower#

À ce stade, vous pouvez basculer les périphériques depuis FMC comme au début.

Vérifier

Après avoir réussi la mise à niveau des deux périphériques, vérifiez l'état dans le FMC et sur les deux FTD à l'aide de la commande show version.

firepower# show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Cisco Firepower Threat Defense for VMware (75) Version 7.2.7 (Build 500)

UUID                      : 0edf9f22-78e6-11ea-8ed0-e0e5abf334e2

LSP version               : lsp-rel-20240306-2015

VDB version               : 353

----------------------------------------------------

Sur le FMC, vous pouvez voir la mise à jour de version et êtes prêt à basculer comme vous l'aviez au début.

Homologues commutés de FMC