Table des matières

Introduction

Comment configurer plusieurs logos d'entreprise sur ESA et CRES ?

Configuration ESA

Configuration CRES

Introduction

Ce document décrit comment configurer plusieurs marques avec l'utilisation des nouvelles fonctionnalités AsyncOS 7.0 et Cisco Registered Envelope Service (CRES).

Comment configurer plusieurs logos d'entreprise sur ESA et CRES ?

Configuration ESA

1. Créez un nouveau profil de cryptage CRES sur l'ESA.

2. Dans ce cas, il existe déjà un profil appelé Encrypt01 et le nouveau profil est donc appelé Encrypt02. La sécurité moyenne est définie pour cette marque. En outre, un texte de notification différent est utilisé. Pour cela, ajoutez une nouvelle ressource textuelle.

3. Ajoutez-le au profil de cryptage.

4. Provisionnez le nouveau profil.

5. Ajoutez un filtre de contenu sortant pour utiliser le nouveau profil de chiffrement.

6. Soumettre et valider les modifications.

Configuration CRES

1. Utilisez l'ID d'administrateur CRES afin d'ajouter une image associée au nouveau profil de cryptage ESA.
Le nom du profil d'enveloppe doit être identique à celui du profil de cryptage sur l'ESA.

2. Lorsque vous envoyez un message via le nouveau filtre de contenu, le destinataire reçoit le nouveau texte de notification et une enveloppe avec le nouveau logo (affiché ici en tant que A dans le coin supérieur gauche).

Notez que l'enveloppe indique qu'aucun mot de passe n'est requis car la sécurité du message est définie sur Moyen et que vous avez déjà entré votre mot de passe et configuré le cookie Se souvenir de moi précédemment. Le nouveau logo apparaît également dans l'enveloppe ouverte, mais pas dans les écrans de réponse sécurisée, de réponse à tous ou de transfert.

3. Le processus d'enregistrement reste de marque Cisco. N'oubliez pas que les utilisateurs CRES s'enregistrent auprès de Cisco et non auprès de la société qui leur a envoyé leur premier e-mail sécurisé CRES. Il s'agit d'une distinction importante à retenir.